Copyright: Copyright  Werner Krenn    © 1999-2020
Citation: PC-Wetterstation


Inhalt
PC-Wetterstation

Bedien- und Auswertesoftware

für Windows NT/2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10

Stand 11.05.2020

Vorwort

Über ...

Unterschied Wetterstation/Funkinterface

Allgemeines

Systemvoraussetzungen

Inbetriebnahme

Funktionen

Steuerung

Übergabeparameter

Variablen

Dateien


Vorwort

Die Beobachtung von Wetterdaten ist nicht nur global von Bedeutung, sondern kann auch auf lokaler Ebene von Interesse sein. Dies kann von einer einfachen Anzeige für die aktuellen Wetterdaten, über die Langzeitbeobachtung und Analyse aufgezeichneter Wetterdaten bis hin zur Reaktion auf das Unter- oder Überschreiten bestimmter Werte reichen. Die Funk-Wetterstation bietet in Verbindung mit der Bedien- und Auswertesoftware sowie einem PC-Funk-Interface alle diese Möglichkeiten.

Das Einsatzgebiet der Funk-Wetterstation reicht somit von der privaten Anwendung bis hin zur gewerblichen Nutzung, z. B. durch Land- und Forstwirte, Boots- und Schiffsführer, der Wasserwirtschaft und Veranstaltern von Freiluftveranstaltungen. Hierbei ist neben der Messung der Innentemperatur und der Luftfeuchtigkeit der Einsatz von jeweils bis zu 8 zusätzlichen Sensoren für Temperaturen und Luftfeuchtigkeit möglich. Darüber hinaus stehen Sensoren für die Erfassung des Luftdrucks, der Regenmenge, der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit zur Verfügung.

Die Funk-Sensoren verfügen in der Regel über eine Reichweite von bis zu 100 m und ermöglichen somit eine vollkommen freie und flexible Installation. Die Stromversorgung der Sensoren wird durch ein integriertes Solarzellenmodul sichergestellt. Durch einen Akku werden dabei Dunkelheit und Schlechtwetterperioden mit relativ wenig Sonnenlicht überbrückt. Hierdurch ist eine Wartung der Sensoren in der Regel nicht erforderlich. Alle eingesetzten Sensoren werden schließlich automatisch von der Wetterstation erkannt und lassen sich somit sofort einsetzen.

Während die Funk-Wetterstation in einem großen Display ständig über alle aktuellen Wetterdaten und Wetterentwicklungen (z. B. die Luftdrucktendenz) informiert, lassen sich die Daten gleichzeitig über die Bedien- und Auswertesoftware aufzeichnen und analysieren. Hierzu werden alle Messwerte der Wetterstation automatisch in das Funk-Interface übertragen und dort gespeichert. Das Funk-Interface wird dann an einer freien seriellen Schnittstelle angeschlossen. Anschließend lassen sich die Daten durch die Software in den PC übertragen.

Die Funk-Wetterstation ermöglicht somit jedem die komfortable und umfassende Beobachtung und Analyse von Wetterdaten sowie die Reaktion auf bestimmte Wetterbedingungen.

Die Wetterstation WMR-918/928 benötigt kein zusätzliches Funk-Interface – sie ist mit einer V24-Schnittstelle zur Kopplung mit einem Computer ausgestattet.

Allerdings muss hier der Computer zum Aufzeichnen und Erfassen der Wetterdaten immer mit der Wetterstation verbunden und auch eingeschaltet sein.

Inhalt


Über ...

©  Werner Krenn   1999-2020

eMail:

werner.krenn@pc-wetterstation.de

werner.krenn@t-online.de

Homepage:

https://www.pc-wetterstation.de	Wetterstations-Seite

Meine Wetterdaten-Seite:

https://www.pc-wetterstation.de/wetter/start.html	(nicht immer aktuell!)

****************************************************************************************

Besuchen Sie auch das WsWin-Forum https://www.pc-wetterstation.de/forum

****************************************************************************************

Hilfe (diese):

Wer eine druckbare Hilfe benötigt, kann die wswin.pdf - Datei auf meiner Homepage laden und ausdrucken.

https://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf

####################################################################################

Neue Versionen:

Wenn Sie Hilfe, Info über aufrufen, zeigt ihnen das Programm an, ob eine neue Version verfügbar ist,

bzw. wenn es einen Unterschied zu Ihrer Programm-Version findet!

Auf neue Versionen wird in der Regel nicht per E-mail aufmerksam gemacht.

Sie sollten mich trotzdem bei E-Mail-Adressänderungen auf dem "Laufenden" halten.

####################################################################################

Besonderer Dank gilt:

Mischa Thurnherr

der für mich die Vorarbeiten für die Installationsroutine machte und die Wetterübersicht initiierte.

Außerdem war er zuständig für die Wettervorhersage und des Sonnen-/Mond-Kalenders.

Verena Stahl
Zuständig für die englische Übersetzungen, wenn wieder etwas nicht passt, war ich es.

Prof. Giancarlo Grasso
Vielen herzlichen Dank für seine Übersetzung in die italienische Sprache.

Carl Simard,
Vielen herzlichen Dank für seine 1.Übersetzung in die französische Sprache.

Patrice Tschirret

Mein Helfer und Korrektor bei der französischen Sprache.

Zdenek Sedlácek

Vielen herzlichen Dank für seine Übersetzung in die tschechische Sprache.

Karel De Loof

Vielen herzlichen Dank für seine Übersetzung in die niederländische Sprache.

Jürgen Schröder

für seine Unterstützung beim Wärmebelastungsindex und der absoluten Feuchte.

Christian Weber Autor Meteorologie Master
für seine Funktion zur Berechnung der ungefähren Wolkenuntergrenze

Stefan Mintert

dessen JavaScript ”libSMBM.js” mich auf die Idee mit dem Wetterdatenauswahl-Menü brachte.

Anders Melander

dessen Modul ”gifimage.pas” für das Erzeugen der GIF-Dateien benutzt wird.

Carsten Reichstein, Autor Date2HTM
der uns seine Routinen zur Wettervorhersage-Berechnung zur Verfügung stellte

und

Heinz Maurer, MeteoSchweiz
für seine Ausführung zu den Zusammenhängen bei Luftdruckänderungen.

Der Mond/Sonnen-Kalender basiert auf

Andreas Hörstemeier, Autor der MoonKomponente
bzw.

John Walker, Autor MoonTool bzw. Home Planet, Schweiz

Referenzprogramme für Sonne/Mond:

GeoClock, Joe Ahlgren

Ein super Programm, das ich schon lange besitze.

******************************

 Werner Krenn

 Lackenhäuser 149

 D-94089 Neureichenau

 Germany

******************************

Inhalt


Unterschied Wetterstation / Funkinterface

Unter Funkinterface ist hier

•	ELV WS2000-PC V1.0

•	ELV WS2000-PC V2.x

•	Conrad WS7000

•	Huger WMR 900H

•	La Crosse WS2010

•	ELV WS2500 V1.x

•	ELV WS2500-PC V3.x

•	La Crosse WS2510

zu verstehen

Unterschied WS2000/WS2500:

o	die WS2000 unterstützen bis 16 Temp./Feuchte-Sensoren

o	die WS2000 unterstützt keinen Helligkeitssensor

o	die WS2000 Displayversionen haben keinen Datenlogger eingebaut

o	die WS2500 unterstützen max. 9 Temp./Feuchte-Sensoren

o	die WS2500 unterstützt einen Helligkeitssensor (0..200 klux)

o	die WS2500 Displayversion hat einen Datenlogger für 1024 Datensätzen mit festem Aufzeichnungsintervall von 15 Minuten eingebaut  -> 10 Tage 16 Stunden Speicherkapazität

o	die WS2500-PC hat ein einstellbares Aufzeichnungsintervall von 2..60(62) Minuten
-> zwischen 1 Tag 10 Stunden 8 Minuten ... 42 Tage 16 Stunden Speicherkapazität
(max. 44 Tage 2 Stunden 8 Minuten – bei 62 Minuten Intervall)

PC-Wettersensor-Empfänger

Dieser kann die Signale des ELV-Wettersensorsystems (und OEM’s) empfangen.

o	bis 16 Temp./Feuchte-Sensoren

o	unterstützt Helligkeitssensor (0..200 klux)

o	hat keinen Datenlogger eingebaut!

Wetterstation VantagePro/VantagePro2/VUE (Weatherlink 5.x)

Ab V2.82.0 wird erstmalig die VantagePro oder genauer die Datendatei Weatherlink 5.x unterstützt.

Es werden dabei alle Sensoren der VantagePro unterstützt.

Nicht jedoch alle Sensoren, die in der Weatherlink-Datendatei vorgesehen sind:

•	von den 8 möglichen Extra Temp./Hum.Sensoren werden nur 7 unterstützt

•	von den 6 möglichen SoilTemperatur/SoilMoisture-Sensoren werden nur 4 unterstützt

•	für UV und Sonnenstrahlung wird der max.Wert des Speicherintervalls übernommen

Änderung ab V2.97.11: entsprechend der Einstellung „ø UV/Solar“ – damit Durchschnittwert!  .

•	da die neue Weatherlink-Software ab V5.4 auch die DAVIS Stationen: Monitor, Wizard, und Perception unterstützt, werden diese Station automatisch unterstützt!

Ab V2.90.0 wird die VantagePro (ab Rev. B - Firmware ab 24.04.2002) und VantagePro2 auch im Online-Betrieb unterstützt.

Unterschied zur Weatherlink Software im Online-Betrieb:

•	der THSW Wert wird nicht berechnet (soll kommen)

•	UV-MED Werte werden nicht berechnet (noch irgendwo dargestellt)

•	verarbeitet alle möglichen Werte, außer bei Extra-Temperatur/Hum max. 7

•	es werden ca. alle 30 sec die Empfangsdaten/-güte im Online-Betrieb ermittelt

•	über WsWin kann man die Hintergrundbeleuchtung steuern

•	kann die Zeit/Datum in der Wetterstation sekundengenau stellen.

•	stellt die Daten zur Luftdruckermittlung dar

•	zeigt alle übermittelten Daten von der Wetterstation im Status an.

•	zeigt die höchst/niedrigst Werte von Tag, Monat, Jahr im Status an.

•	alle möglichen Konsolen-Einstellung können über WsWin gesteuert werden

•	kann die EEPROM-Daten sichern, konvertieren für VantagePro2 und zurück schreiben

•	kann die Graph-Daten (je 24 für Stunden, Tag, Monat, Jahr und Sturm) der Station darstellen und als Datei sichern.

•	erlaubt Speicherintervalle von 1-15 Minute – unabhängig vom Archiv Intervall

•	erlaubt über den Pausebetrieb den gleichzeitigen Betrieb von Weatherlink und WsWin online.

•	kann alle Einstellungen der Wetterstation, im Gegensatz zu anderen Dritt-Softwaren, genauso wie Weatherlink ausführen -> kann damit Weatherlink komplett ersetzen

Achtung!

Wenn Sie einen USB-Datenlogger verwenden, müssen Sie unbedingt

"CP210X USB to Virtual Serial Converter.exe" als Administrator installieren. Diese Datei sollten Sie im Weatherlink-Installationsordner bzw. Weatherlink-CD finden (außerdem muss die Datei CP210xManufacturing.dll im gleichen Verzeichnis vorhanden sein!) oder zu downloaden

http://www.davisnet.com/support/weather/download/CP210X_USB_Serial_Converter_ver2.exe

Der TCP/IP-Datenlogger wird momentan nur über den Dateiüberwachungsmodus unterstützt.

Oder direkt wenn man VirtualVP von Steve Hatched verwendet

Wetterstation WS2300 (WS2310/WS2320/WS2315)

Diese Wetterstation wird nur über die Funktion Datei-Überwachung unterstützt.

D.h. zusätzlich muss die Heavy Weather Software laufen und WsWin übernimmt „pseudo-Online“ die jeweils gespeicherten Daten aus der Heavy Weather-Datendatei. Das Speicherintervall entspricht dem eingestellten Speicherintervall in der Heavy Weather Software.

Empfehlung: verwenden Sie ein Speicherintervall dort zwischen 2 .. 15 Minuten.

Als gewählte Wetterstation können Sie jede beliebige Station wählen. Wenn Sie als Station WM918 bzw. WMR9x8 wählen, sparen Sie Speicherplatz, da hier die kleinste Datendatei „entsteht“. Wenn Sie die Luftdruckdaten unbedingt mit Nachkomma benötigen, müssen Sie als Station VantagePro einstellen.

Wetterstation WS3600 (WS3650) bzw. WS2800

Diese Wetterstation wird nur über die Funktion Datei-Überwachung unterstützt.

D.h. zusätzlich muss die Heavy Weather Pro 3600 Software laufen und WsWin übernimmt „pseudo-Online“ die jeweils gespeicherten Daten aus der Heavy Weather-Datendatei. Das Speicherintervall entspricht dem eingestellten Speicherintervall in der Heavy Weather Software.

Empfehlung: verwenden Sie ein Speicherintervall dort zwischen 1.. 15 Minuten.

Als gewählte Wetterstation sollten Sie die Station WM918 bzw. WMR9x8 wählen, ist gleich kleinster Speicherplatzverbrauch, bzw. wenn Sie die Luftdruckdaten unbedingt mit Nachkomma benötigen, müssen Sie als Station VantagePro einstellen. Bei diesen Stationen werden auch die Windböen mitgeführt, die WS3600 liefert auch die Windböen. Bei der WS2800 wird nur der relative Luftdruck in der Datei abgelegt!

Unter Wetterstation sind die Stationen WMR-918/968/918N/928N und WM-918 gemeint

Wenn im Text die Bemerkung erscheint: Gilt nur für ELV PC-Funkinterface ist natürlich auch das Huger PC-Funkinterface WMR 900H (OEM-Produkt), sowie die WS7000 von Conrad gemeint.

Wenn im Text nur WMR-918 erscheint, ist auch die Station WM-918/WX200 bzw. WMR 968 damit gemeint – außer sie sind/werden explizit ausgeschlossen.

Für die Wetterstation WMR-918/968/WM-918 wird ein eigenes Datenformat verwendet.

Mit ”Exportieren” bzw. ”Importieren” kann man Daten zwischen den beiden unterstützten Systemen austauschen.

Wobei auch das Importieren von der ELV-Software PC_Wetter für beide Systeme unterstützt wird –

bei der WMR-918 werden für die Windböen die Daten der Windgeschwindigkeit zusätzlich eingetragen.

Ebenfalls wird der Import von LOG-Files von Weather-Display-Software unterstützt.

Die Option ”Wetterdaten beim Start automatisch auslesen” ist bei der WMR-918 nicht verfügbar.

Die Option ”Programm nach dem Auslesen automatisch schließen” ist bei der WMR-918 nicht verfügbar.

Die Option ”Neue Sensoren beim Start automatisch suchen” ist bei der WMR-918 nicht verfügbar.

Die Option ”PC-Uhr” mit DCF synchronisieren wird anders behandelt – siehe entsprechenden Hilfeabschnitt.

Unter ”Funk-Interface” und hier ”Einstellungen” wird das Intervall vorgegeben, wie die Daten aufgezeichnet werden sollen – Einstellbereich 1 Minute bis 15 Minuten – Voreingestellt sind 2 Minuten.

Die Displayleiste hat eine neue Funktion. Hier werden die aktuell übermittelten Daten von der Wetterstation online dargestellt (sofern diese Leiste eingeschaltet ist) – Sensornamen und dessen Werte werden automatisch dargestellt, sobald dafür ein Wert empfangen wurde.

Die Statusanzeige der WMR-918 enthält den Übermittlungszeitpunkt und alle Daten, die von der Wetterstation WMR-918 gesendet wurden.

Zum Betrieb mit der WMR-918 ist kein bestimmter Sensor notwendig, irgendeiner genügt.

Es werden auch die zusätzlichen Sensoren im vollen Umfang unterstützt.

Für die Regenkalibrierung wird hier ein Wert von 1,000 vorgegeben, die übermittelten Gesamt-Werte von der Wetterstation WMR-918 sind direkt in ”mm” angegeben.

Wenn Sie einen modifizierten Regensensor verwenden, müssen Sie den Regenkalibrierfaktor entsprechend anpassen!

Climalogger TFA Data Recorder

(auch als Funk-Datenlogger WS8610 bekannt – nur 4 Sensoren unterstützt)

Diese Datenlogger für max 6 Temperatur-/Feuchte-Sensoren wird nur über die Funktion Datei-Überwachung unterstützt.

Das Programm kann dabei den „TFA Data Recorder“ über die Zeitsteuerung3 steuern!

KLIMALOGG… pro (TFA Thermo Hygro Logger)

Dieser Datenlogger für 8+1 Temperatur-/Feuchte-Sensoren wird über die Funktion Datei-Überwachung unterstützt.

Das Programm kann dabei diesen Logger auch über die Zeitsteuerung3 steuern!

TE923/TE923W (Mebus, Irox, Honeywell, TFA, Cresta, Conrad, Bresser, RSB)

   TE924/WXR-815/WXR-815LM/NEXUS/SINUS/PTM980/DV918/4Cast PC

Diese Station gibt es in 4 verschiedenen Hardwareversionen:

(gekennzeichnet im Programm mit HW1..4)

•	HW1: Speicher 8 KByte (208 Datensätze) - Man kann über Computer nur das Speicherintervall ändern (5, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240, 360, 1440 Minuten)

•	HW2: wie HW1. Zusätzlich kann man über Computer: Standorthöhe, Temperatur-Alarme, Wind/Regen-Alarm ändern. Ebenso stellt HW2 alle Minuten Echtzeitdaten zum Abholen bereit!

•	HW3: mit verschiedenen Speicherausführungen erhältlich ( 8kB, 32kB, 64kB und 128kB) –bei Speicher 128 KByte (3442 Datensätze) - sonst wie HW2

•	HW4: wie HW3 zusätzlich kann man über den Computer die CityInfo für Lokale und gewählte Einstellung ändern und die Zeit-Alarme (Wöchentlich, Einzel- und Pre-Alarm) ändern.

Besonderheiten in Zusammenhang mit WsWin:

Wenn Sie bei Starten oder Umstellen auf "Betrieb mit Interface" einen Schnittstellen-Fehler erhalten, so kann die Ursache dafür daran liegen, dass die Hilfsdatei "usb.dll" nicht im Programm-Verzeichnis vorhanden ist.

Wenn eine Option bei dieser Station nicht wählbar ist, unterstützt die Hardware diese Möglichkeit nicht.

Bei HW2..4 können Sie in WsWin wählen, ob Sie die Echtzeiten-Daten alle 1 Minuten oder alle 2 Minuten verwenden wollen oder das Speicherintervall der Station.

Zu Beachten: wenn das gewählte Speicherintervall ein Jahr "Speicherdauer" überschreiten würde, lässt WsWin diese Wahl nicht zu! (mit den 3442 Datensätzen würde die Speicherdauer 10 Jahre betragen)

-	WsWin begrenzt den max. UV-Wert auf 25.5 UV-I!

-	Bei gewählter Option (default: Ein) rechnet WsWin die UV-Werte auf Werte ähnlich der VantagePro um.

-	Zusätzlich werden immer die Original Werte als "UV X" (id=9) festgehalten, bei nicht gewählter Option sind UV und UV X identisch.

-	WsWin hält die übermittelten Windchill-Werte als Temperatur-Wert (id=8) fest, dieser Wert wird zurück-gerechnet als Wert ohne Windeinfluss (id=7).

-	Aus der Außentemperatur (Hauptsensor=Taupunktsensor) und Sensor ID=7 wird eine Differenz Temperatur (id=10) gebildet.

-	Mit diesem Wert kann man die Sonnenscheinzeit erfassen.

Wenn Sie eine Station ohne UV-Sensor (z.B. NEXUS) verwenden, wählen Sie das Vorhandensein dieses Sensors unter Wetterstation, Verfügbare Sensoren ab.

Ab Windows 8.1 werden diese Stationen nicht mehr gefunden – Lösung:

... dieses Betriebssystem „schickt“ die USB-Geräte sofort in den Energiesparmodus ...

Sie sollten mit dem Umgang und der Bearbeitung in der Registrierung dafür nicht gerade ein Anfänger sein!
... und natürlich Durchführung auf eigene Gefahr und Verantwortung

In der Registrierung nach

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1130&PID_6801\5&32dda442&0&1\Device Parameters]
suchen - der blau markierte Eintrag ist Variabel entsprechend eben, wo die Nexus-Station (mit den ganzen OEM-Versionen: TE923, Irox, Mebus, Honeywell, Cresta usw.) angesteckt ist/war und kann mehrfach vorkommen.

Wenn mehrere Einträge existieren = vorhandene USB-Ports, sind alle Einträge zu ändern.

Unter diesem Reg-Schlüssel sind dann diese Einträge auf "0" zu setzen (anstatt 1):
"SelectiveSuspendEnabled"=dword:00000000
"EnhancedPowerManagementEnabled"=dword:00000000
"AllowIdleIrpInD3"=dword:00000000

Dazu sind natürlich entsprechende Benutzerrechte (Admin) notwendig, um das machen zu dürfen.

Nach der Änderung ist Windows 8.1/10 neu zu starten.

Ab V2.98.5 kann diese Änderung das Programm selbst durchführen:

Wenn dieser Eintrag nicht sichtbar, ist keine TE923 (mit OEM’s) angeschlossen und/oder die Änderung ist  nicht notwendig!

Wichtig!

•	Bestätigung der Benutzerkontensteuerung (Ausführen als Administrator) ist dafür unbedingt notwendig!

•	Möglicherweise wird dieses Hilfprogramm (Wswin_TE923usb.exe) als Virus und/oder Schadstoffprogramm ausgewiesen, dann müssen Sie dem Programm "vertrauen bzw. vor Überprüfung ausschließen" oder müssen die Änderung in der Windows-Registrierung, wie in der Programm-Hilfe beschrieben, selbst machen!

•	nach Erfolgreicher Änderung in der Registry wird ein Reboot des Computers durchgeführt!

NetAtmo (Internet Wetterstation)

Momentan Voraussetzung:

Via das Hilfsprogramm NetAtmoXML.exe  wird eine fortlaufend ergänzte CSV-Datei z.B. netatmo.csv fortgeschrieben.

Kann man mit den Batchprogrammen netatmostart10.cmd und netatmox.cmd machen.

Wobei netatmostart10.cmd alle 10 Minuten die Datei netatmox.cmd startet und mit dieser

Batchdatei (eigene Parameter dort eintragen) die Daten via NetAtmoXML von Netatmo abgeholt werden und in die Datei netatmo.csv geschrieben werden.

Einstellungen in der wswin_x-csv_import.cfg

Unterstützte Sensor-ID's dafür

1	Innentemperatur

2	Außentemperatur

3-5 	Temperatur Zusatzsensoren 1..3

13	Co2 Innensensor

14..16	Co2 Zusatzsensoren 1..3

17	Innenfeuchte

18	Außenfeuchte

19..21	Feuchte Zusatzsensoren 1..3

26	Lautstärke

27	Batterie Windsensor

28	Batterie Regensensor

29	Batterie Aussensensor

30..32	Batterie Zusatzsensoren 1..3

133	Luftdruck

134	Regenmenge 24h 	-> siehe Text unten!

35	Windgeschwindigkeit

36	Windrichtung

45	Windböen	-> siehe Text unten

96 	Unit=1	Richtung Windböen (hier Einheit auf 1 setzen!)  -> siehe Text unten

70	gemeldete Regenmenge von Netatmo (nur sinnvoll wenn Regen 24h vorhanden!)

71	Innen Last seen in Sekunden

72	Außen Last seen in Sekunden

73..75	Zusatzsensoren 1..3 Last seen in Sekunden

76	Wind Last seen in Sekunden

77	Regen Last seen in Sekunden

81	Innen RF Signal

82	Außen RF Signal

83..85	Zusatzsensoren 1..3 RF Signal

86	Wind RF Signal

87	Regen RF Signal

Unter Wetterstation, Interface ..., Wetterstation wählen -> Netatmo wählen

Nach Übernahme (schließen Fenster) wird dann Wswin an diese Station angepasst (Sensor Grenzen, Default-Namen usw.)!

Unter Wetterstation, Einstellungen die von NetAtmoXML.exe erzeugte CSV-Datei wählen.

Wswin analysiert dann diese Datei (Headerzeile) und bietet dann die Erzeugung einer wswin_x-csv-Konfig-Datei an.

Unter Datei, Wetterdaten importieren auf den Reiter X-CSV gehen und die vorher erzeugte und selbst erstellte X-CSV-Datei wählen

Zur Namensgebung der erzeugten X-CSV-Dateien (g=Gust=Böen, 4=24h Regen vorhanden)

wswin_x-csv_netatmo_io123.cfg	Reihenfolge in der CSV-Datei: Innen,Aussen,M1,M2,M3

wswin_x-csv_netatmo_io12r3wg4.cfg   Reihenfolge in der CSV-Datei: Innen,Aussen,M1,M2,Regen,M3,Wind+Böen,24h Regen

Wichtig!

Enthält die Headerzeile einen Eintrag für "Wind GustAngle bzw. Wind GustStrength" nur dann werden Böen berücksichtigt.

Ausnahme: ist der Windsensor der letzte Sensor in der CSV-Datei werden Böen sofern vorhanden berücksichtigt

 -> seit Version 14.4.1.3 (2017-11-04) liefert die NetAtmoXML.exe auch die Böenwerte, wenn man aber hier keine  neue CSV-Datei begonnen hat, fehlt der "Gust-Eintrag" in der Headerzeile.

Ist der Windsensor nicht der letzte Sensor, dann muss man unbedingt die vorhandene Datei teilen, wenn dann auch Böen-Daten in der CSV-Datei vorhanden sind.

Regenmenge: wenn kein Eintrag "Rain 24h" in der Headerzeile vorhanden ist, kann Wswin diesen "besseren" Regenwert nicht berücksichtigen!

 -> seit Version 17.4.2 (2017-12-04) liefert die NetAtmoXML.exe auch den 24h Regenwert

Dann im Reiter Importdatei auf "X-CSV" umstellen (wenn nicht gewählt) und mit dem Button "Datei wählen" die von NetAtmoXML erzeugte

CSV-Datei (netamo.csv) wählen.

Mit OK werden dann die Daten übernommen.

Diese Datei dann auch als wswin_x-csv_import.cfg sichern/übernehmen.

Dateiüberwachung aktivieren:

Wetterstation, Interface ..., Dateiüberwachung

hier als Importmöglichkeit wswin_x-csv_import.cfg wählen.

Wenn alles in Ordnung ist, zeigt Wswin dann den Pfad zur Import-Datei bei Dateiname sofort an.

Jetzt die Optionen

- vorher Daten konvertieren und

- Dateiüberwachung aktiv

Zeit auf 10 Sekunden stellen

auswählen.

Nach "OK" wird dann auch der "Aufzeichnung"-Button aktiv und man kann darüber die Dateiüberwachung starten

->die netatmo.csv muss natürlich mit dem Hilfsprogramm bzw. Batchdatei alle 10 Minuten aktualisiert werden.

Plausibilitätskontrolle:

Da hier sporadisch fehlende Daten vorkommen, werden diese Daten einer Plausibilitätskontrolle unterzogen (wenn aktiviert) – sollte immer eingeschaltet bleiben!.

Besonderheit bei der Plausibilitätskontrolle Netnetmo:

  wenn Innentemperatur und Luftdruck fehlerhaft, werden alle anderen Werte ebenfalls auf fehlerhaft

  gesetzt -> hier wurden nicht alle Daten von Netatmo empfangen und die Reihenfolge der Daten ist

  unbestimmt -> hier wird der zuletzt gültig empfangene Datensatz verwendet

  -> immer vorausgesetzt die Plausibilitätskorrektur ist aktiviert!

  Bei Dateiüberwachung und Monatswechsel wird nach Übernahme der Daten die Monatsdatei unbenannt

  -> Dateiname_jjjjmmdd_hhmm.csv - damit wird wieder mit einer "leeren" Überwachungsdatei begonnen

  - wobei Dateiname der eingestellte Name ist - meist netatmo

  - jjjjmmdd_hhmm ist der zuletzt eingelesene Datensatz von dieser Datei

Beispiel: NETATMO_20180301_0920.CSV – die Datei wurde am 01.03.2018 um 09:20 gesichert.

Ab V2.99.5 beginnt die neue Datei immer mit den Daten des 1.Tages dieses neuen Monats.

Inhalt


Allgemeines

Beachten Sie!

Die Darstellungen in dieser Beschreibung können von der Darstellung bei Ihnen abweichen.

Das Programm stellt immer nur die Funktionen zur Verfügung, welche die Wetterstation / Interface auch bietet.

- Gilt zum Teil nur für ELV PC-Funkinterface

Das Funk-PC-Interface stellt ein hochwertiges, äußerst komfortables Universal-Wettermesssystem dar, das die Daten von bis zu 16 externen Temperatur- und Feuchte-Sensoren, einem Windsensor und einem Regensensor aufnehmen, verarbeiten und anzeigen kann.

Die Bedien- und Auswertesoftware ermöglicht in Verbindung mit dem PC-Funk-Interface die komfortable Aufzeichnung dieser Wetterdaten. Die Messwerte lassen sich dabei in einen frei wählbaren Intervall von 3 Minuten bis 120 Minuten (2 Stunden) speichern. Für eine Auswertung ist es lediglich erforderlich, die im Funk-Interface gespeicherten Daten regelmäßig in den PC zu übertragen. Dies kann beispielsweise, abhängig vom gewählten Intervall, jeden Tag oder 1x pro Woche geschehen. Durch die ständige Verbindung der Wetterstation mit dem PC ist darüber hinaus eine kontinuierliche Darstellung der erfassten Wetterdaten möglich.

Die Bedien- und Auswertesoftware ermöglicht auch das Definieren von Alarmwerten, bei deren Unter- oder Überschreiten z. B. ein Hinweis ausgegeben oder ein Programm gestartet werden kann.

Für die Analyse der Wetterdaten lässt sich der gewünschte Zeitraum (Tag, Woche, Monat, Jahr) auswählen. Bei der Ausgabe werden nur die zuvor gewählten Messgrößen berücksichtigt.

Die Darstellung der Wetterdaten kann u. a. in Form eines Diagramms oder einer Tabelle erfolgen. Für den gewählten Zeitraum lassen sich darüber hinaus die Minimum- und Maximumwerte ausgeben.

Die Messwerte lassen sich auf Wunsch auch in einem separaten Fenster darstellen, das dem Display der Wetterstation nachempfunden ist.

Technische Daten

      WS2000-PC/WS2000

      WS2500-PC/WS2500

      Wettersensor-Empfänger

      WMR-918

      WM-918

      VantagePro

      TE923/TE923W

Daten sichern

WsWin aktualisieren

Sensoren-Anbringung

Fachbegriffe

Meteorologische Grundlagen

Darstellung mit meinen Sensoren und Vergleichswerten!

Inhalt


Systemvoraussetzungen

Die Bedien- und Auswertesoftware ist prinzipiell auf jedem PC mit Windows 95/98 oder

ab Windows NT (2000/XP...) einsetzbar. Für eine möglichst schnelle Verarbeitung wird jedoch mindestens der Einsatz eines Pentium mit einer Taktfrequenz von 800 MHz empfohlen und einem Speicherausbau von 256 MB

Jedoch funktioniert das Programm auch mit einer minimal Ausstattung mit

486SX-Prozessor, 33MHz und 4MB Speicher  und Win95 Betriebssystem !!!

Für Windows 3.11 gab es eine eigene Version, die nur einen Bruchteil der Funktionen der 32-Bit Version zur Verfügung stellte – wird nicht mehr weiterentwickelt. Die Version V2.20.3 war die letzte 16-bit Version!

Bei Einsatz von Windows 95/98 sollten in dem PC mindestens 32 MByte RAM installiert sein, um auch hier ein schnelles Arbeiten zu ermöglichen. Unter Windows NT/2000/XP sollten aufgrund des umfangreicheren Betriebssystems in dem PC mindestens 256 MByte Arbeitsspeicher installiert sein.

Ab Vista und höher ist entsprechend noch mehr Arbeitsspeicher notwendig!

Ab Version V2.90.0 werden die Betriebssysteme Win95, Win98, WinME offiziell nicht mehr unterstützt.

Ab Windows-NT (2000/XP/Vista/Win7 usw.) sind zum Ändern der Uhrzeit entsprechende Rechte notwendig!

32-Bit Anwendung:

- Es sind Administrator- bzw. Hauptbenutzer-Rechte

  zum Stellen der PC-Uhr mit DCF notwendig

- kompletter Bufferspeicher (1024 Datensätze) kann mitprotokolliert werden

- es ist auch das mehrfache Starten der Anwendung möglich; es könnte gleichzeitig mit sechszehn

  Funk-Interfaces (wegen 16 COM-Schnittstellen) aktiv gearbeitet werden

- Datei-Überwachung funktioniert nicht unter Windows 95 (nicht getestet!)

VISTA und Windows7/8/8.1/10 32-bit bzw. Vista/Windows7/8/8.1/10 64-Bit

Unter Vista/Windows7/8/8.1/10 sollte das Programm unter C:\Wswin (wie es auch das Installationsprogramm vorschlägt) installiert werden und nicht unter C:\Program Files\Wswin bzw. genau %ProgramFiles%\Wswin .

Wenn die Hilfefunktion (.hlp-Datei) von Windows deaktiviert wurde, kann man diese jetzt aus Wswin heraus wieder aktivieren:

•	zu finden unter Hilfe und hier über info.txt anzeigen der Menüpunkt "correct Hilfe"

•	es muss dazu die Batch-Datei C:\Wswin\WinHelp32\winhlp.cmd vorhanden sein (wird normalerweise mit installiert ab V2.98.5/6)

•	es sind dazu Administrator-Rechte notwendig (bei der Nachfrage)

•	wenn die Korrektur erfolgreich war bzw. nicht notwendig, verschwindet dieser Menüpunkt bzw. ist nicht vorhanden.

Wer die volle Funktionalität der Wetterlagemeldungen nutzen möchte, d.h. auch die Daten

in eine MS-Access-Datenbank speichern will, muss ADO (ActiveX Data Objects) installiert

haben bzw. die dazugehörige JET-Engine 4.0.

Bei den Betriebsystemen ab Windows ME und Windows 2000/XP gehört ADO zum System.

Wer MS-Access installiert hat, bei denen sollte diese Engine ebenfalls vorhanden sein.

Achtung! Unter Windows7/Windows8/Windows10 bzw. Vista lässt das Programm nicht mehr zu, dass es unter %ProgramFiles%\%Installationspfad%

z.B. C:\Programme\Wswin oder C:\Programme (x86)\Wswin gestartet wird!

Achtung! Es sollte ein beliebiger Drucker installiert sein
(ohne Drucker funktioniert das Programm nicht)

Für die Darstellung der Grafik ist mindestens eine Bildschirmauflösung von 800x600 erforderlich!

Ist nur eine kleinere Anzeige vorhanden, können nicht alle Funktionen im vollen Umfang genutzt werden (z.B. Anzeige zusätzlicher Messwerte in der Displayleiste, alle Vergleichsdaten anzeigen).

Für den Ausdruck ist jeder unter Windows eingerichtete Drucker geeignet. Durch den Einsatz eines Tintenstrahldruckers oder eines Laserdruckers lassen sich dabei komfortabel professionelle Ausdrucke erstellen.

Inhalt


Inbetriebnahme

Adressierung Sensoren

Inbetriebnahme der Software

Inhalt


Adressierung Sensoren (Übersicht)
Adressierung Sensoren

- Gilt nur für ELV PC-Funkinterface

Zuordnung Adresse zu Darstellung in Wetterstation bzw. PC-Interface

Sensoren S2000 I, S2000 IA, S2000 A, ASH3

Adresse	Wetterstation	PC-Interface

0	Sensor 1	Temperatur 1, Feuchte 1 (außen)

1	Sensor 2	Temperatur 2, Feuchte 2

2	Sensor 3	Temperatur 3, Feuchte 3

3	Sensor 4	Temperatur 4, Feuchte 4

4	Sensor 5	Temperatur 5, Feuchte 5

5	Sensor 6	Temperatur 6, Feuchte 6

6	Sensor 7	Temperatur 7, Feuchte 7

7	Sensor 8	Temperatur 8, Feuchte 8

Sensor S2000 ID

Adresse	Wetterstation	PC-Interface

0	Sensor links oben	Temperatur 9, Feuchte 9

1	Sensor links oben 	Temperatur 10, Feuchte 10, Luftdruck 10

2	Sensor links oben	Temperatur 11, Feuchte 11, Luftdruck 11

3	Sensor links oben 	Temperatur 12, Feuchte 12, Luftdruck 12

4	Sensor links oben 	Temperatur 13, Feuchte 13, Luftdruck 13

5	Sensor links oben 	Temperatur 14, Feuchte 14, Luftdruck 14

6	Sensor links oben 	Temperatur 15, Feuchte 15, Luftdruck 15

7	voreingestellt	Temperatur innen, Feuchte innen, Luftdruck

Bei multifunktionalem Betrieb (mehrere Wetterstationen im Einsatz) lässt sich die Wetterstation für die Messstelle links oben im Display in Verbindung mit dem Sensor S2000 ID entsprechend umkonfigurieren.

Für die Messwerte 9 bis 15 für das PC-Interface muss ein Sensor S2000 ID verwendet werden!

Inbetriebnahme


Inbetriebnahme der Software

Achtung! Beim 1. Starten des Programmes ist die Software auf “Betrieb ohne Interface” eingestellt.

Sie müssen deshalb eine Schnittstelle oder “Datei-Überwachung” wählen!

- Gilt nur für ELV PC-Funkinterface

Nach dem Wählen eines ELV PC-Funkinterfaces wird zunächst überprüft, ob das PC-Funk-Interface  an der seriellen Schnittstelle angeschlossen ist. Standardmäßig ist der Anschluss hierbei an der 2. seriellen Schnittstelle (COM 2) vorgesehen. Die Statusleiste informiert darüber, ob das Funk-Interface gefunden wurde. Wählen Sie bei Bedarf über die Funktion Schnittstelle im Menü ”Funk-Interface” eine andere serielle Schnittstelle.

Standardmäßig unterstützt das PC-Funkinterface bis zu 9 Sensoren, die bei korrekter Einstellung der Adressen automatisch erkannt werden. Durch die Anzahl an Sensoren wird gleichzeitig festgelegt, wie viel Messwerte in dem Funk-Interface gespeichert werden können. Der Speicher sollte spätestens ausgelesen werden, wenn dieser voll ist, damit keine Daten verloren gehen. Beim Einsatz von bis zu 16 Sensoren erhöht sich der Speicherbedarf entsprechend, so dass in dem gleichen Zeitraum weniger Werte gespeichert werden können.

Die Anzahl der speicherbaren Messwerte wird auch durch das gewählte Intervall beeinflusst. Das Intervall, also der zeitliche Abstand, in dem die Wetterdaten aufgezeichnet werden, kann im Bereich von 3 Minuten bis 120 Minuten (2 Stunden) liegen. Standardmäßig erfolgt die Aufzeichnung in einem Intervall von

5 Minuten.

Die folgende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der Anzahl der unterstützten Sensoren, dem gewählten Intervall und der maximalen Messdauer, ohne dass dabei Messwerte verloren gehen. Für jeden Datensatz werden hierbei 57 bzw. 30 Byte benötigt. Das Funk-Interface verfügt über einen Speicher von 32 KByte.

Sensoren	Intervall (Minuten)	maximale Meßdauer (Tage)

      9	  5	  3Tage 13Std. 20min

      9	10	   	  7Tage 02Std. 40min

    16	15	   	  5Tage 08Std. 00min

    16	30	10Tage 16Std. 00min

WS2500	15	10Tage 16Std. 00min

WS2500-PC	  2	  1Tag   10Std. 08min

WS2500-PC	60	42Tage 16Std. 00min

Die Anzahl der unterstützten Sensoren und das Intervall lassen sich über die Funktion ”Einstellungen” im Menü ”Funk-Interface” verändern.

Hinweis:

Durch das Verändern dieser Einstellungen wird das Funk-Interface neu initialisiert. Hierbei gehen alle bisher gespeicherten Wetterdaten verloren! Das Funk-Interface kann darüber hinaus für kurze Zeit keine Daten senden, da die Wetterstation während dieser Zeit automatisch alle vorhandenen Sensoren ermittelt.

Diese Software unterstützt sowohl das

alte WS2000-Interface (V1.0) als auch die neueren WS2000-Interfaces (V2.x)

Wird die Interface-Version nicht automatisch erkannt, kann man in der Datei ”WSWIN.CFG” im Abschnitt

[Options]

InterfaceVersion=10	Einstellung für altes Interface bzw.

                      	InterfaceVersion=24 	(>10 – neues Interfaces V2.x)

die Interface-Version vorgeben.

Unterschiede altes / neues Interface:

WS2000-Altes Interface:

- der Empfang der Sensoren Vorrang vor dem Datenaustausch mit der V24-Schnittstelle

- bei einer Parameter-Änderungen (Intervall, Sensoren-Anzahl) war eine Kommunikation

  mit dem Interface für ca. 6 min nicht mehr möglich

- Alarm-Werte werden im Interface verwaltet

- 682 Datensätze im 16-Sensoren Betrieb möglich

WS2000-Neues Interface:

- der Datenaustausch über die V24-Schnittstelle hat Vorrang vor dem Sensorempfang

- bei Parameter-Änderungen ist die Kommunikation nach kurzer Zeit wieder möglich

- keine Alarm-Werte im Interface mehr möglich

- nur noch 512 Datensätze im 16-Sensoren Betrieb möglich

- für jeden Sensor gibt es ein Aktualitäts-Flag, das anzeigt, ob dieser Wert neu empfangen wurde

Interfaces V3.x = WS2500-PC bzw. WS2500:

(Änderung/Erweiterung zu neues Interface V2.x)

- kein 16 Sensoren-Betrieb mehr vorgesehen

- Unterstützung für Sensoren V1.1 bzw. V1.2

- Unterstützung für Helligkeitssensor

- die WS2500 hat ein festes Speicherintervall von 15 Minuten

- noch verfügbare WS2500 Displays (V1.0) anderes Protokoll wie V3.x Geräte!!

Damit in der Bedien- und Auswertesoftware eine einfache und schnelle Auswahl der Messgrößen möglich ist, lassen sich über die Funktion Verfügbare Sensoren im Menü ”Funk-Interface” alle Messgrößen ausschalten, für die keine Sensoren vorhanden sind. In den Listen zur Auswahl einer Messgröße werden dann nur die hier aktivierten Messgrößen angeboten.

Für die Anzeige des korrekten Luftdrucks ist es erforderlich, in der Wetterstation und in der Software die Höhe des Standortes in Metern über Normalnull (NN) anzugeben. Hierzu wird in der Software im Menü ”Funk-Interface” die Funktion Standort aufgerufen und der entsprechende Wert eingegeben.

Das Regenmengen-Meßsystem besitzt bereits ab Werk eine sehr hohe Genauigkeit, so dass ein Abgleich im Normalfall nicht erforderlich ist. Bei sehr hohen Genauigkeitsforderungen im professionellen Einsatz kann jedoch ein Abgleich erforderlich werden – siehe Regen kalibrieren.

Inbetriebnahme


Funktionen

Das Hauptfenster der Bedien- und Auswertesoftware enthält folgende Funktionen:

Datei

  Eigenschaften

  Vergleich

  Verlauf glätten

  Wetterdaten auslesen

  Aufzeichnung starten

  Aufzeichnung stoppen

  Wetterdaten editieren

  Exportieren ...

Monatsdatei exportieren

Monat Regenmenge exportieren

Alle Monatsdateien exportieren

Ausgewählte Werte ...

Default Werte ...

Datendatei ...

Aktuelle Daten exportieren

Wetterdaten exportieren

autom. Export-Datei erstellen

autom. Datensatz exportieren

  Wetterdaten importieren

  SkyView Access-Daten importieren

  Wetterdaten konvertieren

  Drucker wählen

  Grafik drucken

  Optionen

  Sprache wählen ...

Deutsch

English	Englisch

Francais	Französisch

Italiano	Italienisch

Cesky 	Tschechisch

Nederlands 	Niederländisch

Espanol 	Spanisch

Sensortexte neu initiieren

Ansicht

  Einstellungen

  Zeitraum wählen

  Zeit

  Tag

     Normalanzeige

     24h Anzeige

  Woche

  Monat

  Jahr

  Messgrößen wählen

  Sensoren Displayleiste

  Sensoren Min-/Max-Leiste

  Regenanzeige

Verlauf

Säule

  Einzelanzeige von Sensoren

  Alle Sensoren anzeigen

  Internet-Sensoren anzeigen

  Gewählte Sensoren anzeigen

  Tabelle

  Minimum- und Maximumwerte

  Display

  Mini-Display

  Einzel-/Mini-Graphiken

  Instrumente

  Aktualisieren

  Symbolleiste

  Displayleiste

  Min-/Max-Leiste

  Statusleiste

Steuerung

  Alarmwerte

  Einstellungen

  Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar

      Near Real Time (NRT) – Flash

      APRS Datei erstellen

      Template Datei(en) erstellen

Test

Zeit

Tag

Woche

Monat

Monat NOAA

Jahr

Jahr NOAA

Secure

  Benutzerdateien internationalisieren

  Einheiten rückstellen auf ...

(°C,hPa,km/h,mm,m) Metrisich

(°F,inHg,mph,in,ft)      US

  Standard Config-Datei wählen

  Alternativ Config-Datei wählen

  Alternativ Config-Datei speichern

  Ftp-Datentransfer ausführen

  Email Report senden

  Datei Report erzeugen

Internet

  Einstellungen

Allgemeines

current.html

Startseite

HTML

                  Html-Startseite erzeugen

                  start.txt erzeugen

                  Kopf-/info.html aktualisieren ...

Sensorwahl

Grafik

Wunderground.com

Wetterarchiv.de

AWEKAS

WWW

  Aktuell-Dateien erzeugen ...

  Wetterübersicht erstellen ...

  Benutzer Html-Datei(en) ...

  Html-Tabelle erzeugen

  Html-Grafik erzeugen

  Speichern Windverteilungs-Grafik

  Mini-Display speichern

  #2 Mini-Grafiken erzeugen

  Diagramm-Grafik speichern

  Grafik (wie Ansicht) speichern

  Grafiken/Tabellen aktualisieren ...

  Internet-Dateien aktualisieren ...

Daten Internet

       Daten ansehen -> Wunderground

       Cursordaten -> Wunderground

       Stundendaten -> Wunderground

       Daten -> wetterarchiv.de

       APRS Daten ansehen

  Wetterdaten Link

Wetterstation

  Verfügbare Sensoren

  Spezial Sensoren

  Einstellungen

  Einstellungen VantagePro

  Einstellungen TE923

  Einstellungen NetAtmo

  Regen kalibrieren

  PC-Zeit synchronisieren

  Status Funkinterface

  Status Wettersensor-Empfänger

  Status Wetterstation (WMR918/968)

  Status VantagePro

  Status TE923

  Status NetAtmo

  Schnittstelle

  Interface

       WS2000-PC V1.0

       WS2000-PC V2.x

       WS2500(-PC)

       Wetter-Sensor

       WM-918

       WMR-918/968

       VantagePro (Weatherlink)

       TE923

       Netatmo

   Datei Überwachung

   Ohne Interface

Wetter

  Wetterlage

  Wettervorhersage

  Windrichtung

  Statistik Daten

  Grad Tage

  Sonne/Mond

  Wetter Rechner

  Standort

Inhalt


Eigenschaften

Für die Darstellung der Messgrößen in dem Diagramm lassen sich über diese Funktion verschiedene Eigenschaften (Skalierung, Farbe usw.) den eigenen Bedürfnissen anpassen.

Darüber hinaus ist es möglich, die Bezeichnung der Messgrößen zu verändern. Hierbei könnte beispielsweise der Standort des jeweiligen Sensors verwendet werden.

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Eigenschaften stehen nur die Messgrößen zur Verfügung, die über die Funktion Verfügbare Sensoren im Menü ”Funk-Interface” aktiviert wurden.

Messgröße

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der Messgröße, für die die Eigenschaften verändert werden sollen.

Beschreibung

Über dieses Eingabefeld lässt sich die Beschreibung der Messgröße verändern, beispielsweise ”Temperatur im Schatten”. Diese Beschreibung wird bei der Auswahl der Messgrößen in den jeweiligen Listen verwendet.

Kurzname

Dieses Eingabefeld ermöglicht die Eingabe einer Kurzbeschreibung, die bei der grafischen Darstellung innerhalb der Legende verwendet wird. Die Länge des Kurznamens ist auf 10 Zeichen begrenzt.

Beachten Sie! Bei der Diagrammdarstellung wird der Kurzname ergänzt bzw. vorangestellt mit

*	wenn für diesen Sensor Glättung gewählt ist

|	wenn es ein kombinierter Sensor mit Mittelwertbildung ist

+	wenn es ein kombinierter Sensor mit Maximalauswahl ist

-	wenn es ein kombinierter Sensor mit Minimalauswahl ist

Einheit

Dieses Feld legt für die jeweilige Messgröße fest, in welcher Einheit die Messwerte dargestellt werden, z. B. °C oder °F. Bei Änderung der Einheit werden die Maximum-/Minimum-Werte entsprechend umgerechnet.

Sensor-Abgleich

Dieses Feld legt für die jeweilige Messgröße fest, um wie viel der eingelesene Messwert korrigiert werden soll. Es können sowohl Korrekturwerte als auch Korrekturfaktoren eingegeben werden. Ausnahme: Windrichtung – hier sind nur Korrekturwerte möglich.

Zulässige Bereiche:	Temperatur +/- 3,0
                   	Feuchte & Luftdruck +/- 20,0

                   	Windgeschwindigkeit  +/- 5,0

                   	Windrichtung 0-360°

Der Standard-Korrektur-Faktor für alle Werte ist 1.0 -> keine Änderung.

Alle Faktoren haben einen Einstellbereich von  +0.001  –  +3.900 (bis V2.93.19: +0.300  –  +1.900)

Für die anderen Messgrößen (Regen,Taupunkt,Windchill) ist keine Korrektur vorgesehen.

Beachten Sie! Dieses Programm arbeitet intern immer “metrisch” – deshalb werden alle “Abgleiche” auf diese Werte durchgeführt und erst zur Ausgabe/Darstellung dann eventuell auf die “US-Einheiten” umgerechnet.

Mit der rotumrandeten Checkbox (hinter den Einstellungen) können Sie für eine einmalige Eingabe die internen Grenzwerte außer Kraft setzen. Notwendig z.B. für eigene „Sensorkonstruktionen“.

Beachten Sie! Wenn Sie Werte außerhalb der internen Grenzwerte eingegeben haben, müssen Sie vor Änderung unbedingt diese Option aktivieren, sonst stellt das Programm auf die Grenzwerte zurück!

Wenn Sie die Grenzwerte hier außer Kraft setzen, müssen Sie Sorge tragen, dass das Programm damit auch zurecht kommt.

Plausibilitäts-Korrektur

Mit dieser Option kann man für einzelne Sensoren die Plausibilitäts-Korrektur abschalten.

Wichtig z.B. bei Überwachung von Vorlauftemperaturen in Solaranlagen, wo bei Pumpeneinschaltung mit den entsprechenden Temperatursprüngen am Morgen die übermittelten Werte durch diese Korrektur als Ungültig verworfen wurden.

Vorhanden seit

Hier können Sie den Tag der Installation des entsprechenden Sensors angeben.

Der Sensor bzw. dessen Daten die vor diesem Zeitpunkt liegen werden in den meisten Darstellungen dann ausgeblendet bzw. nicht dargestellt.

Bei Zeitpunkt-Beginn innerhalb eines Darstellungs-Zeitraumes wird dieser Sensor für den gesamten Zeitraum dargestellt. (Html-Tabellen-Darstellung).

Wenn diese Option nicht änderbar ist, muss/kann dieser Wert unter „Spezial-Sensoren“ geändert werden!

Beispiel:

Installation am 24.06.2002 -> der Sensor wird im Jahr 2002 im Monat Juni 2002 aufgeführt, jedoch nicht im Jahr 2001 oder im Monat Mai 2002

Maximum

Über dieses Eingabefeld wird für die jeweilige Messgröße der maximale Werte für die Skalierung der Y-Achse definiert, z. B. 1100 hPa für den Luftdruck.

Wird hier der Minimum-Wert der entsprechenden Messgröße (nur möglich bei Wahl ”autom. Skalenanpassung”) eingetragen, wird der Maximum-Wert automatisch berechnet.

Minimum

Dieses Eingabefeld legt für die jeweilige Messgröße den minimalen Wert bei der Skalierung der Y-Achse fest, z.B. 980 hPa für den Luftdruck.

Bei den Feuchtesensoren haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den unteren Feuchtewert zu begrenzen.

Einstellbereich 0-20%. Diese Einstellung gilt für alle Feuchtesensoren für die WS2x00-Stationen beim Wetterdaten einlesen und beim Importieren/Konvertieren für alle Systeme (wenn gewählt).

Wird hier der Maximum-Wert der entsprechenden Messgröße (nur möglich bei Wahl ”autom. Skalenanpassung”) eingetragen, wird der Minimum-Wert automatisch berechnet.

Schrittweite

Durch dieses Eingabefeld lässt sich für die jeweilige Messgröße die Schrittweite für die Skalierung Y-Achse festlegen, z. B. 10 hPa für den Luftdruck.

autom. Skalenanpassung

Wird diese Option gewählt [Standard bei den Temperatur-, Windgeschwindigkeits- und Regen-Sensor(en)], so wird die vorgegebene Skale bei größeren/kleineren Werten entsprechend erweitert.

Hinweis:

Bei den Skalierungen wird für die Sensor-Typen Temperatur/Feuchte/Luftdruck nur eine Skalierung darstellt. Benutzt werden dabei jeweils die Einstellungen des ersten darzustellenden Sensors – z.B. wenn keine Darstellung für Innensensor gewählt ist, so werden die Einstellungen des 1. Sensors benutzt (sofern der auch zur Darstellung gewählt wurde, sonst eben der nächste darzustellende Sensor.

Die autom. Skalenanpassung wird nicht für die Vergleichsanzeige angewandt.

Farbe

Zur Darstellung der Messgröße im Diagramm ermöglicht dieses Feld das Verändern der Farbe.

Breite

Dieses Feld legt bei der grafischen Darstellung die Breite der Linie fest.

Art

Hier können sie eine andere Linienart als “durchgezogen” wählen.

Beachten Sie! Eine andere Linienart, als durchgezogen, benötigt systembedingt als Linienbreite die Standard-Breite schmal. Wurde eine andere Breite gewählt, wird diese Einstellung (Art) ignoriert.

Mögliche Einstellungen:

Verlauf glätten

Nur für den Luftdruck kann hier das Glätten der Diagrammlinie gewählt werden (nur gültig für Tag-Ansicht)

Vergleich

Über diese Schaltfläche lässt sich die Art der Darstellung für den zugehörigen Vergleichsverlauf festlegen (Farbe, Breite, Art).

Funktionen

Inhalt


Vergleich

Für die Beurteilung der Wetterdaten ist es häufig hilfreich, diese bereits vorhandenen Daten gegenüberzustellen. Zur Auswahl eines Verlaufes wird hierzu einfach der gewünschte Zeitraum (Tag, Woche, Monat, Jahr) gewählt. Durch Betätigen der Schaltfläche ”Aufheben” lässt sich die Ausgabe der Vergleichsdaten wieder aufheben.

Bei der Auswahl werden nur die Messgrößen berücksichtigt, die zuvor über die Funktionen Messgrößen wählen im Menü ”Ansicht” eingeschaltet wurden.

Ist die gewählte Programmdarstellung zu klein, um einen Vergleich auszugeben, wird mit einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen.

Tag

Dieses Eingabefeld ermöglicht in der Darstellung ”Tag” die Auswahl des Tages, von dem die Vergleichsdaten ausgegeben werden sollen.

Woche

Über dieses Feld lässt sich in der Darstellung ”Woche” die Kalenderwoche zur Auswahl der Vergleichsdaten wählen.

Monat

Diese Liste ermöglicht in der Darstellung ”Monat” und ”Tag” die Auswahl des Monats für den Vergleichsverlauf.

Jahr

Über dieses Feld lässt sich für die Darstellungen ”Jahr”, ”Monat” und ”Tag” das Jahr für die Auswahl der Vergleichsdaten wählen.

Aufheben

Durch Betätigen dieser Schaltfläche ist es möglich, die Ausgabe des Vergleichsverlaufes wieder auszuheben. Das Dialogfenster wird das sofort geschlossen und die Grafikdarstellung aktualisiert.

Ok

Über diese Schaltfläche wird die Auswahl des Vergleichsverlaufes für den zuvor gewählten Tag oder Zeitraum bestätigt.

Vergleich Verzeichnis

Wenn Sie die Daten zweier Wetterstationen vergleichen wollen, können Sie hier das Datenverzeichnis von der zweiten Wetterstation wählen. Standardmäßig wird das eigene Datenverzeichnis vorgegeben.

Es sind dabei nur ein Vergleich zwischen gleichen Typen der Wetterdaten-Dateien vorgesehen.

Funktionen

Inhalt


Verlauf glätten

Die aufgezeichneten Wetterdaten können durch Übertragungsfehler auf der Funkstrecke oder andere Einflüsse von den normalen Werten stark abweichende Messwerte enthalten. Dies ist besonders bei der Darstellung eines einzelnen Tages augenfällig.

Der Verlauf sollte in diesen Fällen vor einem Ausdruck durch den Aufruf dieser Funktion geglättet werden. Die Glättung erfolgt hierbei durch eine Mittelwertbildung, wobei die Anzahl der Stützwerte frei wählbar ist.

Die Original-Messwerte werden bei der Glättung nicht verändert. Der geglättete Verlauf wird nicht gespeichert und geht bei einem Wechsel des Zeitraum wieder verloren. Ein Ausdruck der Grafik sollte daher vor der Wahl eines anderen Zeitraums erfolgen.

Um die fehlerhaften Messwerte bleibend zu korrigieren, muss die Funktion Messwerte editieren aufgerufen werden.

Messgröße

Diese Liste ermöglicht die Auswahl der Messgröße, dessen Verlauf geglättet werden soll. Die Liste enthält hierbei nur Messgrößen, die über die Funktion Messgrößen wählen im Menü ”Ansicht”  eingeschaltet wurden.

Stützwerte

Über dieses Feld lässt sich festlegen, wie viel benachbarte Messwerte in die Mittelwertbildung einbezogen werden. Bei 5 Stützwerten werden neben dem aktuellen Messwert beispielsweise die zwei vorherigen und die zwei nachfolgenden Messwerte berücksichtigt.

Funktion

Inhalt


Wetterdaten auslesen

- Gilt nur für ELV PC-Funkinterface

Diese Funktion ermöglicht es, die im Funk-Interface gespeicherten Wetterdaten auszulesen und so in den PC zu übertragen. Nach dem Auslesen aller neuen Daten lassen sich diese sofort auf dem Bildschirm analysieren.

Funktionen

Inhalt


Aufzeichnung starten

Durch den Aufruf dieser Funktion lässt sich die gleichzeitige Aufzeichnung und Darstellung der Messwerte auf dem Bildschirm starten.

Hinweis:

Während der Aufzeichnung ist das Umschalten der Ansicht erst möglich, wenn das Auslesen der kompletten Wetterdaten aus dem Interface abgeschlossen ist.

Bei der Wetterstation WMR-918 wird das Aufzeichnen möglicherweise um 1 Minute verzögert gestartet – diese Bedingung ist abhängig vom Vorhandensein/Datenempfang der Innen- bzw. Außensensoren.

Wenn Sie “Datei-Überwachen” gewählt haben, wird hierüber auch diese “Überwachung” gestartet.

Wundern Sie sich nicht, wenn nach dem Starten der "Aufzeichnung" plötzlich die Jahres-,Monats- oder Wochen-Daten eingelesen werden. Dies ist notwendig um die aktuellen Regenmenge-Werte für die Current.html bzw. die Benutzerdefinierten Html-Dateien zu erhalten (passiert nur wenn diese Zeiträume von den Aktuellen abweichen!).

-> wird nur ausgeführt wenn die entsprechenden Internetaktivitäten aktiviert sind!.

Funktionen

Inhalt


Aufzeichnung stoppen

Über diese Funktion lässt sich die gleichzeitige Aufzeichnung und Darstellung der Wetterdaten auf dem Bildschirm wieder anhalten. Die Wetterdaten werden dann wieder im Funk-Interface zwischengespeichert.

Bei der Wetterstation WMR-918 gehen die Daten von der Station verloren, wenn keine Aufzeichnung läuft!

Wenn Sie Wetterdaten mit der Funktion “Datei-Überwachen” aufzeichnen und das zu überwachende Programm fällt aus, sollten Sie unbedingt auch die Aufzeichnung stoppen und erst nach dem reibungslosen Betrieb des “Masterprogrammes” = überwachende Programm die Aufzeichnung wieder starten.

Funktionen

Inhalt


Messwerte editieren
Wetterdaten editieren

Bei der Aufzeichnung der Wetterdaten besteht durch Übertragungsfehler oder andere Einflüsse die Möglichkeit, dass zu jedem Zeitpunkt nicht immer alle Messwerte zur Verfügung stehen. Ein ungünstig gewählter Einsatzort oder nicht korrekt arbeitende Sensoren können beispielsweise die Ursache hierfür sein.

Die Editierfunktion ermöglicht daher für jede Messgröße das Verändern der einzelnen Messwerte. Die Bearbeitung ist hierbei nur innerhalb der Darstellung ”Zeit” oder ”Tag” möglich. Die Messwerte werden bei der Bearbeitung nach jeder Eingabe automatisch gespeichert. Nach dem Schließen des Fensters wird die Grafik automatisch aktualisiert.

Messgröße

Diese Liste erlaubt die Auswahl der Messgröße, deren Messwerte editiert werden sollen. Die Liste enthält hier nur Messgrößen, die zuvor über die Funktion Verfügbare Sensoren im Menü ”Funk-Interface” gewählt wurden.

Suchen

Diese Funktion ermöglicht durch die Eingabe von Datum und Uhrzeit zuvor gewählten Zeitraum die schnelle und gezielte Korrektur eines Messwertes. Daraufhin wird die Liste automatisch zu dem entsprechenden Eintrag bewegt.

“künstliche Sensoren” = modifizierter Temp.sensor oder Zeitsensoren lassen sich nicht editieren, bitte wählen Sie dafür den “Ausgangssensor” für solche Werte!

Beachten Sie bitte:

Wetterdaten lassen sich nur im Betrachtungszeitraum “TAG” editieren.

Wenn Sie Probleme bei der Übernahme der geänderten Daten haben, so schalten Sie versuchsweise auf  “Normale”-Tagesansicht (nicht 24h-Ansicht).

Sollten Sie auch damit keinen Erfolg haben, müssen Sie eine Monatsdatei erzeugen, dort ändern und diese geänderte Monatsdatei wieder importieren.

Funktionen

Inhalt


Exportieren
Exportieren ...

Um einen schnellen Zugriff auf die gespeicherten Daten zu ermöglichen und den Speicherplatzbedarf auf der Festplatte gleichzeitig gering zu halten, werden die aufgezeichneten Wetterdaten in einem internen, komprimierten Format gespeichert. Für die Weiterverarbeitung der Wetterdaten mit anderen Programmen verfügt die Bedien- und Auswertesoftware jedoch über eine Exportfunktion. Hierdurch lassen sich die Messwerte beispielsweise in einem ASCII-Format speichern.

Der Export der Wetterdaten erfolgt für den aktuell gewählten Zeitraum (Zeit, Tag, Woche oder Monat) und ist für eine einzelne oder für alle verfügbaren Messgrößen möglich.

Bei dem Export im ASCII-Format enthält die erste Zeile die Kurznamen der einzelnen Messgrößen. Die zweite Zeile enthält die zugehörigen Einheiten. Die ersten beiden Spalten enthalten das Datum und die Uhrzeit der Messwerte.

Beim Exportieren der Monatsdatei ist zu beachten, dass die Regenmenge und der Luftdruck in der internen Verarbeitungsform gespeichert werden, ebenso werden nur die ausgewählten Messgrößen in der Exportdatei gespeichert. Seit V2.97.0 und vorhandenem „pseudo“-Solarsensor (=Modifiziert Temp-Sensor, Diff-Temperatur usw.) wird zusätzlich ein umgerechneter Solarwert gespeichert.

Messgrößen

Der Export der Wetterdaten lässt sich durch diese Einstellung wahlweise für eine einzelne Messgröße oder für alle Messgrößen vornehmen.

Die Wahl Monatsdatei erfolgt ebenfalls in diesem Auswahlfenster!

Format

Über dieses Feld lässt sich das Format auswählen, in dem die gewählten Wetterdaten exportiert werden.

Im Format ”Text mit Trennzeichen” werden die einzelnen Bezeichnungen und Messwerte durch das gewählte Trennzeichen voneinander getrennt. Im Format ”Text mit festen Spalten” erhält jede Spalte eine feste Breite, so dass eine Tabelle mit festem Format entsteht.

Möchte man die Export-Datei später wieder importieren, ist hier zwingend als Format Text mit Trennzeichen zu wählen.

Dateinamen

Dieses Eingabefeld legt den Namen der Datei fest, in der die Wetterdaten gespeichert werden sollen. Existiert die angegebene Datei bereits, dann erfolgt vor einem Export eine Sicherheitsabfrage.

Bei Auswahl des Exports als Monatsdatei wird der Dateiname fest vorgegeben und kann nicht geändert werden.

Trennzeichen

Zur Trennung der einzelnen Daten (Datum, Uhrzeit, Messwert) ist bei vielen Exportformaten ein spezielles Trennzeichen erforderlich, das dann das korrekte Einlesen der Daten in andere Programme sicherstellt. Häufig wird hierbei das Semikolon (;) verwendet.

Monatsdatei

Für einzelne Sensoren können Sie auch Monatsdatei wählen.

Dabei wird das “interne” Exportformat erzeugt, die Namensgebung richtet sich nach dem gewählten Sensor.

Z.B. gewählter Sensor Luftdruck -> erzeugte Monatsdatei exp01_03id33.csv (für Monat 01 Jahr 2003)

Diese erzeugte Monatsdatei kann man z.B. für das “Zusammenführen” von Sensoren verwenden.

Trennzeichen Monatsdatei

Bestimmte MS Excel-Versionen benötigen eine besondere Kombination aus Trennzeichen und Dezimaltrennzeichen.

Hiermit haben Sie die Möglichkeit, die für Sie richtige Kombination zu wählen.

ACHTUNG!

Das Zeichen für ”Dezimaltrennung” und das Format für die Anzeige des Datums werden aus der Windows-Systemsteuerung genommen.

Beispiel-Export-(Import-)Datei:

Datum;Zeit;Temp. I.;Temp. A;T2 Außen;T3 Ki Zi;T4 Küche;T5 Schlafzi.;T6 Bad;T7 DG Bad;T8 Keller G.;Feuchte I.;Feuchte A;F2 Außen;F3 Ki Zi;F4 Küche;F5 Schlafzi.;F6 Bad;F7 DG Bad;F8 Keller G.;Luftdruck;Regen;Wind;Richtung

;;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;°C;%;%;%;%;%;%;%;%;%;hPa;mm;km/h;°

#Calibrate=0.376 #Regen0=-124 #Location=873 #Baro_correction=96 #Station=WS2000 V1.0

;;1;2;3;4;5;6;7;8;9;17;18;19;20;21;22;23;24;25;33;34;35;36

01.07.99;00:01;19,5;13,8;13,1;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:06;19,5;13,8;13,1;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:11;19,5;13,8;13,1;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:16;19,5;13,8;13,0;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;99;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:21;19,5;13,6;13,2;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:26;19,5;13,6;13,0;17,8;21,0;18,0;19,8;19,4;14,1;63;97;99;68;62;77;72;69;89;924;224;1,8;15

01.07.99;00:31;19,5;13,7;13,2;17,8;21,0;18,0;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:36;19,5;13,8;13,3;17,8;21,0;18,0;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:41;19,5;14,0;13,5;17,8;21,0;17,9;19,9;19,4;14,1;63;97;98;68;62;77;71;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:45;19,5;14,1;13,6;17,8;21,0;17,9;19,8;19,4;14,1;63;97;99;68;62;77;72;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:50;19,5;14,1;13,6;17,8;21,0;17,9;19,8;19,3;14,1;63;97;99;68;62;77;72;69;89;924;224;0,0;15

01.07.99;00:56;19,4;14,3;13,6;17,8;21,0;17,9;19,8;19,3;14,1;63;97;99;68;62;77;72;69;89;924;224;0,0;90

01.07.99;01:01;19,4;14,3;13,7;15,8;21,0;17,9;19,8;19,3;14,1;63;97;99;68;62;77;72;69;89;924;224;0,0;135

Monatsdatei exportieren

Mit dieser Funktion kann man direkt den aktuell eingestellten Monat als Export-Datei abspeichern (z.B. zum späteren Importieren). Die Daten werden in der internen Verarbeitungsform gespeichert! Beachten Sie! Bei den Wetterstationen WMR-918 und Weatherlink/VantagePro enthält die erzeugte Datei auch die Wettervorhersage und bei Weatherlink zusätzlich die Böenwindrichtung (=GWD)

Man kann die Monatsdatei auch täglich bzw. bei Programmstart automatisch exportieren lassen.

Einstellung dazu unter Datei, Option, Reiter Einstellungen.

Monat Regenmenge exportieren

Hiermit kann man die “reinen” Regenwerte, also den Zeitpunkt, an dem die Regenmenge >0 mm war, in eine spezielle Exportdatei in der internen Verarbeitungsform und fester Namensgebung exportieren.

Dateiformat “rainjjjjmm.csv” (jjjj=Jahr, mm=Monat)

Vorgesehen für eventuelles späteres Zusammenführen/Überschreiben vorhandener Regendaten.

Alle Monatsdateien exportieren

Es werden für vorhandene Monats-Wetterdaten-Dateien eine CSV-Export-Datei erstellt. Der Suchbereich ist der gleiche, den man unter “Internet”, “Startseite” – “Zeitraum für Startseite von – bis” vorgibt. Diese Dateien werden in einem Unterverzeichnis vom Programm-Verzeichnis “Export” abgelegt.

Wenn bereits eine MonatsExport-Datei für das zu exportierende Monat vorhanden ist, so wird dieses Monat übersprungen – Ausnahme Aktueller Monat, dieser wird immer überschrieben.

•	wer solche Monate neu exportieren möchte, muss vorher die entsprechende Monats-Exportdatei löschen!

Das Exportformat dieser Dateien ist wie folgt:

“Komma , “ als Trennzeichen zwischen den Werten -  z.B: AußenTemp, AußenFeuchte; ...

“Punkt . “ als Dezimalzeichen – z.B: 14.5,90,1023.5, ...

Ausgewählte Sensoren – Dateimuster EXPjjjjmmA.csv

In dieser Export –Datei werden Werte für die Sensoren, die unter “vorhandene Sensoren” ausgewählt wurden, eingetragen.

Default Sensoren – Dateimuster EXPjjjjmm.csv

In dieser Export –Datei werden nur Werte für die Sensoren für  Außen-Temperatur, Außen-Feuchte, Luftdruck, Regenmenge, Windgeschwindigkeit, Windrichtung (und Windböen, sofern die von der Wetterstation geliefert werden), eingetragen.

Datendateien bzw. „Alle Monatsdateien exportieren: 1 Datei“

Es werden nur die Sensoren exportiert, die als „Verfügbar“ gewählt sind!!

Damit werden alle vorhandenen Daten, genauer: der Zeitraum der unter Internet, Einstellungen, im TAB „Startseite“ und der Option „Zeitraum für Startseite von xxxx bis yyyy“ eingestellt ist in den speziellen Unterordner von WsWin .“\AllData“ als CSV-Export-Datei gespeichert.

Ist bei vorhandenem Helligkeitssensor (Lux = WS2500)) - Sonnenstandskorrektur gewählt und aktivierter Berechnung der Solarstrahlung W/m²: wird der Solarstrahlungs-Wert ebenfalls in der Monatsexportdatei aufgeführt! (Umstieg WS2500 -> VantagePro)

Bei „Alle Monatsdateien exportieren: 1 Datei“ wird nur eine Datei erzeugt,z.B. für einfaches Ändern der Indexe.

Beachten Sie: in der Regel können Sie diese Datei nur mit Excel2007 (und höher) oder einem entsprechenden Texteditor bearbeiten!

Diese Datei(en) können Sie unter Wetterdaten importieren alle auf einmal wieder importieren.

Wenn Sie den Hauptaußen-Sensor auf eine neue ID ändern wollen, sparen Sie mit dieser Möglichkeit

viel Zeitaufwand!

Dazu über o.g. Funktion alle Daten exportieren, die entsprechende ID (normalerweise 2 und 18) in der Kopfzeile

ändern auf die neue Nummerierung und danach alles in einem „Rutsch“ wieder importieren.

Danach sind die Jahresdateien ebenfalls zu aktualisieren!

Aktuelle Daten exportieren

Hiermit werden die Daten des dargestellten Zeitraumes (Tag, Woche, Monat, Jahr) und aller vorhandener Sensoren exportiert. Die Daten entsprechen dabei den dargestellten Werten – und sind zum Importieren nicht geeignet. Der Dateiname wird vom Darstellungszeitraum abgeleitet (z.B. J2000.txt).

Als Format wird ”Text mit Trennzeichen” benutzt. Das Trennzeichen kann/muss unter ”Wetterdaten exportieren” eingestellt werden.

autom. Export-Datei erstellen

Durch Wahl dieser Option wird nach dem Auslesen (nur PC-Funkinterface) und nach jedem Abspeichern eines neuen Wetterdatensatzes eine Exportdatei mit den vorhandenen Sensoren und für den eingestellten Darstellungszeitraum (Aktueller Tag oder 24 Stunden) erzeugt. Diese Datei erhält den Namen ”aktuell.txt”.

Als Format wird ”Text mit Trennzeichen” benutzt. Das Trennzeichen kann/muss unter ”Wetterdaten exportieren” eingestellt werden.

autom. Datensatz exportieren

mit Wahl dieser Option wird nach jedem neuen gespeicherten Datensatz, dessen Daten (eingestellte, verfügbare Sensoren) in einer Datei “ws_newdata.csv” gespeichert, wenn die Datei bereits besteht wird nur der Datensatz angefügt, ansonsten werden zusätzlich die “Kopfzeilen” = Sensorbeschreibung und Sensor-Einheit eingefügt. Vorgesehen z.B. für SQL-Import.

Beispiel:

Datum,Zeit,Temp. I.,Temp. A.,Temp. 2,Temp. +10cm,Temp. -10cm,Temp -30cm,Temp -60cm,Feuchte I.,Feuchte A.,Feuchte 2,BlattFeu 1,Bod.Feucht 1,Luftdruck,Regen,Wind,Richtung,Sonnenschein,ET,UV,Solar,Taupunkt,Windchill,Windböen,Empfang

,,°C,°C,°C,°C,°C,°C,°C,%,%,%,lf,cb,hPa,l/m²,km/h,°,min,mm,UV-I,W/m²,°C,°C,km/h,%

20.04.2003,21:55,21.2,11.8,11.7,10.6,11.1,8.3,6.7,39,45,0,0,200,1008.3,0.000,6.4,45,0.00,0.000,0.0,0,0.3,11.8,17.7,92.1

Wenn Sie diese erzeugte Datei für die CSV-Datei-Überwachung eines anderen WsWin-Programmes verwenden möchten, so können Sie das über die “wswin.cfg” Datei steuern. (und nur hier)

Im Abschnitt [Export]  Parameter "NewExportTxtForImport=1" eintragen!

Es wird dann der notwendige Header für die CSV-Datei-Überwachung verwendet/eingetragen.

Funktionen

Inhalt


Wetterdaten importieren

Der Import der Wetterdaten erfolgt für das Monat/Jahr, welches im Importdatei-Namen hinterlegt ist.

Die Struktur der Importdatei muss genau dem Muster der Struktur der exportierten Monatsdatei mit Text mit Trennzeichen und das Trennzeichen kann ”;” oder auch ”,” sein.

In der Import-Datei enthält die erste Zeile die Kurznamen der einzelnen Messgrößen.

Die zweite Zeile enthält die zugehörigen Einheiten.

Die Daten der ersten und zweiten Zeile werden nicht ausgewertet!

Die dritte Zeile muss den Regenmengenkalibrierwert, den Regenmengen-Nullwert und die Standorthöhe mit einem führenden ”#” enthalten.

Die vierte Zeile muss die Indexe der einzulesenden Messwerte enthalten:

idTempInnen 	= 1	idFeuchteInnen	= 17

idTemp1    	= 2 	idFeuchte1	= 18	normal Außensensor (Temp+Feuchte)

idTemp2    	= 3	idFeuchte2	= 19	ExtraSensor 1 bei WMR918/968

idTemp3     	= 4	idFeuchte3	= 20	ExtraSensor 2 bei WMR918/968

idTemp4     	= 5	idFeuchte4     	= 21	ExtraSensor 3 bei WMR918/968

idTemp5     	= 6	idFeuchte5	= 22

idTemp6     	= 7	idFeuchte6	= 23	Temperatur im Windsensor bei TE923

idTemp7     	= 8	idFeuchte7	= 24	Windchill original bei TE923

idTemp8     	= 9 	idFeuchte8	= 25	UV X bei TE923

idTemp9     	= 10	idFeuchte9	= 26

idTemp10    	= 11	idFeuchte10	= 27

idTemp11    	= 12	idFeuchte11	= 28

idTemp12    	= 13	idFeuchte12	= 29

idTemp13    	= 14	idFeuchte13	= 30

idTemp14    	= 15	idFeuchte14	= 31

idTemp15   	= 16	idFeuchte15	= 32

idLuftdruck	= 33	idLuftdruck10	= 37

idRegenmenge  = 34	idLuftdruck11	= 38

idWindgeschw   = 35	idLuftdruck12	= 39

idWindrichtung	= 36	idLuftdruck13	= 40

                     	       	idLuftdruck14	= 41

                     	       	idLuftdruck15	= 42

idWindböen	= 45 	nur WM918/WMR918/VantagePro/TE923-Stationen

Berechnete Werte:

idTaupunkt	= 43 	Daten werden bei Import ignoriert!

idWindchill	= 44 	Daten werden bei Import ignoriert!

idSonnenZeit	= 37	Daten werden bei Import ignoriert - außer man hat Option Import/Merge aktiviert!

idSensorZeit	= 39	Daten werden bei Import ignoriert - außer man hat Option Import/Merge aktiviert!

WMR918	bei diesen Systemen sind 	  6..16, 23..32, 38..42 nicht relevant

WS2000 Alt	bei diesen Systemen sind 	38,40..42 nicht relevant

WS2500: 	bei diesen Systemen sind 	11..16, 27..32, 40..41 nicht relevant

idHelligkeit lux	= 38

idSonnenstrahl	= 42

VantagePro	bei diesen Systemen ist 	38 nicht relevant

idTempLeaf1	= 9	idLeafWet1	= 25

idTempLeaf2	= 10	idLeafWet2	= 26

idTempLeaf3	= 11	idLeafWet3	= 27

idTempLeaf4	= 12	idLeafWet4	= 28

idTempSoil1	= 13	idMoisture1	= 29

idTempSoil2	= 14	idMoisture2	= 30

idTempSoil3	= 15	idMoisture3	= 31

idTempSoil4	= 16	idMoisture4	= 32

idLuftdruck  	=133	(siehe unten)

idET	= 40

idUV	= 41

idSolar     	= 42

idEmpfang     	= 46

TE923

idTemp6     	=  7	Zurückgerechneter Temperatur-Wert aus Windchill-Wert

idTemp7     	=  8	Windchill-Wert aus TE923 Station

idTemp8     	=  9	UV-X = Original-UV-Wert aus TE923 Station

idTemp9     	= 10	= Differenz Temperatur aus Außentemperatur und idTemp 6 (ID=7)

NetAtmo

idCo2I	= 13	Co2 Innensensor

idCo21..3	= 14..16    	Co2 Zusatzsensoren 1..3

idVolume	= 26	Lautstärke

idBatW	= 27	Batterie Windsensor

idBatR	= 28	Batterie Regensensor

idBata	= 29	Batterie Außensensor

idBat1..3     	= 30..32    	Batterie Zusatzsensoren 1..3

idLuftdruckR	= 133	Luftdruck

idRegen       	= 134	Regenmenge 24h 	-> siehe Text unten!

idDirWindG	= 96 Unit=1	Richtung Windböen (hier Einheit auf 1 setzen!)  -> siehe Text unten

idRain	= 70	gemeldete Regenmenge von Netatmo (nur sinnvoll wenn Regen 24h vorhanden!)

idLastSeeni	= 71	Innen Last seen (zuletzt gesehen) in Sekunden

idLastSeena	= 72	Außen Last seen in Sekunden

idLastSeen1..3	= 73..75     	Zusatzsensoren 1..3 Last seen in Sekunden

idLastSeenW	= 76	Wind Last seen in Sekunden

idLastSeenR	= 77	Regen Last seen in Sekunden

idRFi	= 81	Innen RF Signal (Empfangs-Signalstärke)

idRFa	= 82	Außen RF Signal

idRF1..3      	= 83..85      	Zusatzsensoren 1..3 RF Signal

idRFW	= 86	Wind RF Signal

idRFR	= 87	Regen RF Signal

Besonderheit: wird für idLuftdruck = 133

verwendet, so erwartet das Programm dann den relativen Luftdruck, sonst den absoluten Luftdruck.

Gilt nur für Import und Export, ist Default-Wert bei Weatherlink/VantagePro

idRegenmenge  = 134	Regenmenge als Summe

idWindgeschw   = 135	nur ws_merge  – Daten werden nur übernommen, wenn keine Online-Daten

idWindrichtung  = 136	nur ws_merge  – Daten werden nur übernommen, wenn keine Online-Daten

idSonnenZeit	 = 137	Sonnenzeit als Summe (max 60 Minuten) Option Import/Merge notwendig!

idHelligkeit  	= 138	mit Umwandlung von Helligkeitswerten (lux)  zu Solarstrahlung (W/m²)= ID42.

idHelligkeit  	= 238	nur ws_merge  – Daten werden nur übernommen, wenn keine Online-Daten

idSensorZeit	 = 139	Regenzeit als Summe (max 60 Minuten ) Option Import/Merge notwendig!

idUV  	= 141	nur ws_merge  – Daten werden nur übernommen, wenn keine Online-Daten

idSolar       	= 142	nur ws_merge  – Daten werden nur übernommen, wenn keine Online-Daten

Ab der fünften Zeile folgen die Messwerte – alle Messwerte müssen durch Semikolon oder Komma getrennt sein.

Die ersten beiden Spalten enthalten das Datum und die Uhrzeit der Messwerte.

Ein Beispiel einer Import-Datei finden Sie unter „Exportieren“

Dateiname

Dieses Eingabefeld legt den Namen der Datei fest, aus dem die Wetterdaten importiert werden sollen.

Der Dateiname wird vorgegeben, entsprechend dem Exportdatei-Namen für die Monatsdatei.

Es werden nur Dateinamen entsprechend dem Muster EXPmm_jj.CSV akzeptiert – wobei

mm 	für eine Monatszahl von 01 bis 12 steht

jj	für eine Jahreszahl von 00 bis 99 steht
Wird eine Datei gewählt, die diesem Muster nicht entspricht, wird der Import mit der Fehlermeldung
”Ungültiger Dateiname” abgebrochen.

Trennzeichen

Bei der Trennung der einzelnen Daten (Datum, Uhrzeit, Messwert) passt sich das Programm an das verwendete Trennzeichen an.

Mit Option “nur neue Daten” werden nur neuere Daten übernommen, als bereits in letzten Eintrag der

Monatsdatei vorhanden. Sie verhindern damit dass eventuell Überschreiben, eigener und geänderter Daten!

Wenn ein Verzeichnis/Dateien ".\AllData\exp*.csv" vorhanden ist, haben Sie die Möglichkeit alle diese Daten auf einmal wieder zu importieren (Wetterstations-Umstieg!)

Seit V2.99.8.7 können alle Daten und Jahre auch in nur einer Exportdatei vorhanden sein. Die Datenübernahme beginnt ab dem Monat und Jahr welcher in der Exportdatei hinterlegt ist.

Beispiel: exp_01_01.csv – Er werden alle Daten ab Januar 2001 importiert.

Es können auch Weather-Display Log-Files importiert werden

Dateimuster ”mjjjjlg.txt”

In diesen Log-Files sind allerdings nur Daten für Außentemperatur, Außenfeuchte, Luftdruck,

Windgeschwindigkeit, Windböen, Windrichtung und Regenmenge vorhanden.

Verwendet dieses Log-File die amerikanischen (US) - Einheiten: mph, inHg, °F, in, muss die Option ”USA-Units in Log-File” gewählt werden.

Importieren von Skyview Log-Files (bis V3.5)
Zum Importieren der Daten aus Access-Datenbank siehe unter “SkyView Access-Daten importieren”

Es können die Log-Dateien vom ”HUGER Wetter-Monitor” der Firma Skyview Systems (mitgeliefertes Programm für die Wetterstation WM-918)  bzw. die Log-Dateien des Skyview-Data-Loggers importiert werden.

Diese Import-Funktion geht von ”Metrischen Einheiten” aus, mir ist nicht bekannt, ob auch ”US-Units” vorkommen können!

Sie sollten/müssen die Option ”Native SkyView Datenlogger-Datei” wählen, wenn Sie nur die Datenlogger-Software installiert haben – ohne die zusätzliche Weatherview-Software – wie in der Installationsanweisung angegeben - -> oder es fehlt die Datei "maxmin.bin" im SkyView-Datenlogger-Programm-Verzeichnis.

Die Daten werden dann beim Auslesen aus dem Logger in einer nicht formatierten Version gespeichert, dieses Format lässt sich leider nicht automatisch erkennen (insbesondere wenn der Windsensor ausgefallen ist)

Beachten Sie!

Im Daten-Verzeichnis dürfen keine gemischten Logger-Dateien vorkommen – also formatierte und nicht formatierte (=native) Dateien gleichzeitig. Sie können aber Tageweise wechseln, wenn Sie die Option “alle Dateien eines Monats” abgewählt haben bzw. Monatsweise diese Option wechseln.

Wird die Option ”alle Dateien dieses Monats” gewählt, werden alle Tagesdateien einer beliebig gewählten Datei dieses Monats importiert. Die Daten werden dabei an vorhandenes WsWin-Datenfiles angehängt -> es werden nur Daten importiert, ab dem Zeitpunkt, wo noch keine Daten in der Monatsdatei vorhanden sind.

Wird diese Option nicht gewählt, werden nur die Daten dieses Tages-Files importiert und an ein eventuell vorhandenes WsWin-Datenfile angehängt.

Sensorkorrektur durchführen

Bei Wahl dieser Optionen werden die importierten Daten mit den unter Eigenschaften “Sensorkorrektur-Wert” eingetragenem Wert “behandelt”.

Regenkalibrierfaktor

Wer den Regenmesser mit einem größeren Trichter erweitert hat, kann dies beim Importieren der Weather-Display Log-Files bzw. der Skyview Log-Files mit Hilfe des hier einzugebenden Faktors berücksichtigen lassen.

Standardwert ist 1.000

Zusammenführen

Hiermit haben Sie erstmalig die Möglichkeit ohne vorheriges Exportieren, Ändern, Importieren vorhandene Daten auszutauschen, zu ersetzen oder einfach bei gleichem Sensortyp als neuen Sensorwert einzufügen.

Wenn das Programm ihre Datei akzeptiert, werden die “Daten” angezeigt, ansonsten erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

Es lassen Sie auch normale “Monats-Export-Datei” zusammenführen, wobei hier aber immer nur der
1. Sensorwert übernommen werden kann.

Die unter Wetterdaten exportierte “Monat-Einzel-Sensor-Exportdatei” ist dafür hervorragend geeignet.

Das Programm berücksichtigt dabei sogar unterschiedliche Aufzeichnungsintervalle.

•	wenn Sie gleichen Sensortyp (z.B. Temperatur) haben, können Sie die Daten als neuen Sensor zusammenführen.

•	bei Zeitraum grenzen Sie ein, für welche Zeitdaten Werte nur übernommen werden sollen.
Z.B. wenn ein Sensor ausgefallen ist, steuern Sie hiermit, dass nur die fehlerhaften Daten ersetzt werden.

Wenn Sie einen kompletten Monat “zusammenführen” wollen, so ist es vielleicht sinnvoll, den Zeitraum der gefundenen Daten immer auf  00:00 und 1. Tag im Monat und 23:59 und letzten Tag im Monat zu ändern!

Wenn Sie einen ungültigen Tag beim Zeitraum wählen (z.B. 30.02.) startet die “Zusammenführung nicht!”

Wenn Sie eine “rainjjjjmm.csv” Datei zusammenführen wollen und die gefundenen Zeitraum-Daten nicht nach o.g. Hinweis anpassen, sollten Sie folgendes beachten:

Das Programm setzt dann Systembedingt den 1. Regenwert in den 1.Datensatz des Monats, um zu verhindern, das Regenwerte verloren gehen!

-> besser Sie ändern in so einem Fall immer auf 00:00   01.mm.jj. – 23:59   tt.mm.jj.

Wenn Sie z.B. einen Sensorwerte mit einem bestimmten Wert überschreiben/rücksetzen wollen, können Sie es mit Hilfe dieser kleinen Export-Datei erreichen: (Es müssen immer 2 WerteZeilen vorhanden sein!)

Das Datumformat ist abhängig von Ihrem gewählten System-Datumformat in der Systemsteuerung!

Datei: exp10_01_id40.csv

Datum,Zeit,ET

,,mm

#Calibrate=1.000 #Regen0=0mm #Location=802/844m #Baro_correction=99hPa #Station=VantagePro Plus

,,40

01.10.2001,00:00,0.000

01.10.2001,00:01,0.000

Ändern Sie das Datum und speichert die Datei entsprechend des Datums ab: hier exp10_01_id40.csv

Bei Zeitraum geben Sie dann  00:00   01.10.01  bis  23:59   31.10.01  an

Es werden dann (in diesem Beispiel) alle ET-Werte auf 0,000 mm zurückgesetzt!

Virtual Weather Station

Wenn Sie Daten von der Software Virtual Weather Station (VWS) in dieses Programm überführen wollen, beachten Sie bitte folgendes:

•	Es wird überprüft, ob es sich um eine Datendatei ab V10.xx handelt (ältere Formate sind mir nicht bekannt und konnten deshalb nicht berücksichtigt werden.
Wenn das Programm, Ihre Datendatei nicht akzeptiert, so schicken Sie sie mir Ihre Datei (gepackt) um die Unterstützung dieses mir unbekannten Formates einzubauen.

•	Das Programm kann nicht erkennen, in welcher Einheit der Wind und die Regenmenge in dieser Datei vorliegen, deshalb überprüfen Sie unbedingt die Vorauswahl des Programmes.

•	Wenn bereits WsWin-Monatsdatei(en) vorliegen, werden für diese(s) Monat(e) nur neuere Daten übernommen.

•	Auch wenn bereits ein Dateiname eingetragen ist, sollten Sie unbedingt mit „Datei wählen“ diese Auswahl bestätigen!

•	Ab V2.97.14 werden alle relevanten Felder (früher nur 18) übernommen:
WindDir, WindSpeed, WindGust, IndoorHum, OutdoorHum, IndoorTemp, OutdoorTemp, SLBarom, Rain, C1 Temp, C1 Hum … C10 Temp , C10 Hum, ET, UV Index, Solar, TWH, TWHS.

•	  die Sensoren 4-7 werden als ID13...ID16 bzw. ID29...ID32 abgelegt

•	  die Sensoren 8-10 werden als ID10...ID12 bzw. ID26...ID28 abgelegt

•	  TWH wird als ID9 abgelegt

•	  TWHS wird als ID8 abgelegt

TE923

Möglichkeit des Imports der RECORDS.txt von TE923-Programm WeatherView bzw. WeatherCapture.

-	es werden auch die Wettervorhersagen übernommen

-	es wird versucht den Windchill-Wert (der Windsensor hat dazu einen eigenen Temperaturfühler) zurückzurechnen auf den gemessenen Temperaturwert als Temp6-Wert festgehalten.

-	Die UV-Werte werden mit einem festen Faktor von 0.444 importiert - damit gleiche Darstellung wie bei VantagePro.

-	Bei fehlerhaften Werten wird letzter gültiger Wert genommen, außer es gibt keinen letzten gültigen Wert, dann wird „0“ als Wert verwendet.

X-CSV (wswin_x-csv_import.cfg)

Hiermit haben Sie die Möglichkeit jede textbasierte Datei, die eine feststehende Struktur aufweist, zu verarbeiten.

Die Struktur wird in einer wswin_x-csv_*.cfg Datei hinterlegt. Sie können beliebige solcher Dateien anlegen,

wenn Sie damit Datei-Überwachung machen möchten, muss Sie aber immer wswin_x-csv_import.cfg heißen.

Trennzeichen: ist das Zeichen mit dem Daten getrennt werden

Datum (+Zeit): Definition des Datum- (+Zeit-)Formates. Momentan werden nur 2 stellige Tages- „dd“ und Monatsformate „mm“ unterstützt. Sind Datum und Zeit durch kein Trennzeichen getrennt, muss in diesem Feld sowohl das Datum- als auch das Uhrzeitformat angegeben werden. Jahr: „yyyy“ oder „yy“

ab Version V2.97.11 sind auch einstellige Tages und Monatsformate erlaubt (d.m.yyy)

UTC:  Daten sind UTC-Werte.

Beispiel zzzzzzzzzzzz = UnixEpochZeit (unixepoch) - yyyymmddhhnn oder yyyy-mm-dd hh:nn:ss –

Für Minuten muss dann „nn“ verwendet werden

Zeit: Stunden „hh“ und Minuten müssen 2stellig definitiv sein – Für Minuten ist sowohl „mm“ als auch „nn“ erlaubt – ab Version ist für Stunden auch „h“ (h:nn) erlaubt.

Skip: Die hier eingestellte Anzahl Zeilen enthält keine Daten – muss eingestellt werden, wenn das der Fall ist“

DATE_TIME;CHN0_DEG;CHN0_RF;CHN0_DEW;CHN1_DEG;CHN1_RF;CHN1_DEW;CHN2_DEG;

04.02.2007 23:26;18,3;44;5,8;-2,8;92;-3,9;10,1;

FillChar:  Wenn vor den eigentlichen Werten noch Leerzeichen vorhanden sind, ist dies zu wählen.

00:05:00,01.03.09,     7.37,   1010.21,      0.00,      0.00,      6.81,    355.01,     98.77,      0.00

PreChar: Wenn vor den eigentlichen Werten noch Textteile vorhanden sind, ist dies zu wählen.

00:05:00,01.03.09,TE7.37,DR1010.21,UV0.00,SO0.00,ZB6.81,WR355.01,FE98.77,RE0.00,RD0.00,WG0.00

Ausfüllen Config-Datei:

In erstem Auswahlfeld wählen Sie die Funktion:

0 ignore 	Daten nicht auswerten!

delete	vorhandene markierte Zeile löschen

insert	bei markierter Zeile ein Leerfeld einfügen

100 Datum	Datumeintrag  entsprechend oben gewählten Format

101 Zeit          	Zeiteintrag entsprechend oben gewählten Format

102 Datum+Zeit       	Datum- und Zeiteintrag (oder Zeit-/Datumeintrag) zweistellig

105 Zeit + Datum 	notwendig für einstellige Stunden/Tages/Monats-Daten z.B. h:nn d/m/yyyy

106 Datum + Zeit	notwendig für einstellige Tages/Monats/Stunden-Daten z.B. d/m/yyyy h:nn

107 Datum + Zeit AM	notwendig für amerikanische Monats/Tag Stunden-Daten z.B. dd/mm/yy hh:nn AM

201 Jahr   	Jahr

202 Monat	Monat

203 Tag     	Tag

204 Stunde	Stunde

205 Minute	Minute

1..  Sensoren	es stehen nur Sensoren passend zur gewählten Wetterstation zur Verfügung

Sonderfälle: 	133 Relativer Luftdruck – 33 absoluter Luftdruck

         	134 Gesamt-Regenmenge – bei cal als Einheit = Regenmengenkalibrierfaktor

         	137 Gesamt-Sonnenscheinzeit  (dazu muss auch Import/Merge aktiviert sein!)

         	138 zusätzlich zur Helligkeit wird daraus die Solarstrahlung berechnet

         	139 Gesamt-Zeit = Regenzeit (dazu muss auch Import/Merge aktiviert sein!)

Im zweiten Auswahlfeld wählt man eine eventuell zu ändernde Einheit – default ist metrisch = nil

Bei X-CSV sind auch ohne entsprechende Wahl die Optionen „nur neuere Daten“ und „Sensorkorrektur durchführen ...“ aktiv!

Ab Version V2.97.11 werden auch Unicode-Dateien (UTF8, UC_le, UC_be) unterstützt.

Wenn das Programm auf so eine Datei trifft, konvertiert es die Datei in das ANSI-Format  und speichert es zur Weiterverarbeitung  als „%Dateiname%_~“ ab (fügt hinten „_~“ an den Dateinamen an).

Unicode-Dateien werden bei Datei-Überwachung ab V2.99.0 unterstützt.

Erfahrung: Bei Daten von der Wetterstation Reinhardt (z.B. WMS9) ist vorher bei Sensoreigenschaften beim UV-Sensor ein KorrekturFaktor von 0,001 zu wählen, für Temp  innen ein Korrekturfaktor von 0,02.

Bei Regen und Einheit „cal“ setzt das Programm den Regenmengenkalibrierfaktor ein.

Bei X-CSV-Datei-Überwachung holt das Programm die zu überwachende Datei aus der wswin_x-csv_import.cfg und deshalb muss hier erstmalig der Import durchgeführt werden.

War X-CSV-Datei-Überwachung gewählt und wswin_x-csv_import.cfg ist gewählt, korrigiert das Programm automatisch die Überwachungsdatei, wenn man hier eine neue Datei wählt (z.B. bei Monatswechsel).

Importieren allgemein

Kommen beim Importieren Daten vor, die für die “gewählte” Wetterstation nicht relevant sind, werden sie ignoriert.

Funktionen

Inhalt


SkyView Access-Daten importieren

Der Import der Wetterdaten beginnt in dem Monat, auf welchem die Ansicht steht!!

Für diese Funktion muss eine ADO-Schnittstelle vorhanden sein – siehe dazu auch unter Wetterlage

Beim Aufruf dieser Funktion wird die Datenbank durchsucht, ab welcher Position die Daten übernommen werden sollen – deshalb kann es, je nach Datenbankgröße, schon etwas dauern bis etwas angezeigt wird!

Der gefundene Datensatz-Record (hier 1) und der Beginn der Übernahme (hier 2002-02-10 22:00) wird dann angezeigt.

Wenn keine neueren Daten zur Übernahme vorhanden sind, ist der “Ok” – Button deaktiviert und hat dann keine “Funktion”

Der Bezugspunkt wie weit „zurück“ gesucht wird, ist das Monat, wo die Darstellung momentan steht!

Beispiel:

Ansicht steht auf 30.Januar 2003

Aktuelles Datum ist 25.Juni 2003

•	Das Programm sucht in der Datenbank beginnend am 25.Juni zurück bis zum 1. Januar 2003 bis es auf den Datensatz vom 1.Januar 2003  00:00 oder neuer trifft.

•	Da hier jeder Datensatz „angefasst“ werden muss, kann das sehr, sehr lange dauern!

Sie haben mit dem “-“ Button auch die Möglichkeit DatenRecords zu löschen (z.B. für die immer wieder auftretenden Werte in der Zukunft).

Werden Werte mit “-999” (d.h. Wert nicht vorhanden) gefunden, wird vom Programm eine “0” eingetragen, außer, es war vorher ein gültiger Wert vorhanden, so wird der vorherige Wert gespiegelt.

Neben Wind, Luftdruck, Temp. Regen werden die in der Datenbank verwendeten Einheiten aufgeführt.

SkyView MDB-Datei

Hier wird die gewählte Access-Datenbank angezeigt.

Eine direkte Eingabe/Änderung ist hier nicht vorgesehen.

Die Datei bitte über den Button “Datei” auswählen

Es werden die Daten monatsübergreifend bis zum letzten vorhanden Record übernommen.

Beachten Sie!

Bei vorhandenen WsWin-Datenfiles werden dabei nur neuere Daten angehängt.

Deshalb ist es eventuell notwendig, vorhandene Datenfiles vorher zu löschen!

Sensorkorrektur durchführen

Bei Wahl dieser Optionen werden die importierten Daten mit den unter Eigenschaften “Sensor-Abgleich” eingetragenem Wert “behandelt”.

Regenkalibrierfaktor

Wer seinen Regenmesser mit einem größeren Trichter erweitert hat, muss/kann dies beim Importieren hier mit Hilfe des hier einzugebenden Faktors berücksichtigen lassen.

Standardwert ist 1.000

Funktionen

Inhalt


Wetterdaten konvertieren

Mit dieser Funktion ist es möglich eine Wetterdaten-Datei vom Programm  PC_Wetter (V2.x - ELV/Conrad)=WS2000, WS2500 (= mit Helligkeitssensor) und WS2300 (Wetterstation von LaCrosse) in das Format dieses Programmes umzuwandeln.

Das Datenformat sollte automatisch erkannt werden und wird dann entsprechend angezeigt.

Die "Sonnendaten" der WS2500 werden nur übernommen, wenn als Wetterstation "WS2500" eingestellt ist.

Bei Übernahme der Daten einer WS2300-Station kann jede "Wetterstation” gewählt sein, jedoch muss beachtet werden,  dass der Luftdruck-Korrekturfaktor (unter "Wetter" "Standort") richtig eingegeben wurde, da die Luftdruckwerte als Normalluftdruck (absoluter Luftdruck) gespeichert werden (also keine Speicherung des Sealevel-Luftdruckes!). Außer, in der WS2300-Datendatei liegt der Luftdruck als “absoluter Luftdruck” vor, dann kann dieser Wert direkt übernommen werden.

Beispiel: absoluter Luftdruck 915 hPa – relativer Luftdruck 980 hPa

Daten der WS2300 vor dem 1.1.2001 werden auf dieses Datum gesetzt!!!

Mit  Erzeuge Export-Datei(en)  werden CSV-Datei(en) – entsprechend des gewählten Zeitraumes
erstellt – für jeden Monat eine eigene Datei. Vorhandene Export-Dateien werden dabei ohne Vorwarnung überschrieben!

Sie haben damit die Möglichkeit, eventuell Ihre Daten noch zu bearbeiten!

Mit  Erzeuge Wetterdaten-Datei(en)  werden Wetterdaten-Monatsdateien für dieses Programm erzeugt – für jedes Monat eine eigene Datei.

NEU NEU Wenn es bereits eine entsprechende Wetterdaten-Monatsdatei gibt, so werden nur neuere Daten daran angehängt!

Man sollte das "richtige" Startdatum wählen oder die Wetterdaten-Datei vorher "per Hand" löschen!!!!

Beim  Zeitraum vom  werden die vorhandenen Wetterdaten dargestellt.

Hier besteht die Möglichkeit den Zeitraum für das Konvertieren entsprechend vorzugeben.

Sensorkorrektur durchführen

Entsprechend der Einstellungen unter “Eigenschaften für Sensoren” werden die dort eingegebenen Korrekturwerte auf diese Daten angewandt.

Regenkalibrierfaktor

Da die PC_WS-Software mit Zählimpulsen für die Regenmenge arbeitet, ist es erforderlich, hier den entsprechenden Regenkalibierfaktor für eine korrekte Umrechnung anzugeben.

Normalerweise beträgt der Faktor bei WS2000, WS2500 -> 0,360

Eine Eingabe/Änderung ist ebenfalls notwendig bei Einsatz eines modifizierten Regen-Sensors.

WS2300

Beim Konvertieren der WS2300-Dateien wird ein Teil der Daten des ersten gewählten Datensatzes mit angezeigt.

Der Wert in Klammern nach B:???.? – hier z.B. (+94) – ist der, im System hinterlegte Korrekturwert zum Zurückrechnen auf den Stations-Luftdruckwert. (siehe dazu unter Standort)

•	ein „+“ weist auf die Addition dieses Wertes zum Erreichen des relativen Luftdruckes hin

•	ein „-„ zeigt den Abzugswert zum Erreichen des absoluten Luftdruckes hin (=Speicherwert)

Dieses Programm arbeitet intern immer mit dem Stationsluftdruck -> also nicht dem reduzierten Luftdruck auf Meereshöhe (Normalnull bzw. Sealevel) bezogen

•	außer bei Wetterstationswahl „VantagePro“

Nach meinen Erfahrungen gibt es Daten-Dateien, die den absoluten Luftdruck (= Station-Luftdruck) in der Datei verwenden und andere, die den relativen Luftdruck (=Sealevel-Luftdruck) beinhalten = ist gleich der höhere Luftdruck.

Sie können/müssen diesen Umstand mit der Option “WS2300 Luftdruck = rel.Druck” steuern.

•	Programm zeigt hinter dieser Option den aus Ihren gewählten Optionen verwendeten Luftdruck = letzter Datensatz in der Datei und sollte deshalb mit der aktuellen Displayanzeige übereinstimmen (wobei nur bei Wahl als Wetterstation „VantagePro“ die Nachkommawerte übernommen werden!) –siehe blauer Kreis

Wenn Sie unsicher sind, welcher Luftdruck-Wert nun tatsächlich in der HeavyWeather-Daten steht, so stellen Sie unter Wetter, Station die Standorthöhe für die Berechnung des Luftdruckes auf „0“ Meter und ebenso den WMR/WS2x00 – Luftdruck-Korrekturwert auf 0 hPa.

Sind nun die Luftdruck-Daten, die WsWin anzeigt (nach neuem konvertieren), niedriger als bei der Anzeige des relativen Luftdruckes auf der Konsole der WS2300, so ist in dieser Datei der Luftdruck als „absoluter Luftdruck“ vorhanden!

Wer seinen Regenmesser mit einem größeren Trichter erweitert hat bzw. dessen Station falsche Werte liefert, muss/kann dies beim Importieren berücksichtigen lassen.

Standardwert ist 1.000 (erlaubter Bereich 0,001 ... 4,999)

Dieser Wert ist ein Faktor, d.h. bei Vergrößerung um das Doppelte muss hier 2.000 stehen.

Außerdem hat man hier die Möglichkeit den “Ersten Datensatz” – da meist falsche Zeit – zu überspringen.

Datenformatwahl:

Normalerweise erkennt das Programm das Datenformat automatisch. Unter bestimmten Umständen kann aber zwischen einem WS2000 und WS2300 Daten-Format nicht unterschieden werden.

Ich empfehle deshalb jedem WS2300-Verwender das Datenformat auch fest auf WS2300 einzustellen.

Beim nur Konvertieren wirkt sich dieses Falscherkennen dadurch aus, das keine Zeitwerte erkannt werden und dann diese Option auch nicht aktiv geschaltet wird.

Wer aber die Funktion “Datei-Überwachen” im Zusammenhang mit einer WS2300-Datendatei nutzt, sollte unbedingt, als Ursprungsdaten-Format “WS2300” auswählen.

Beachten Sie! In der Datendatei von Heavy Weather liegen die Datum-/Zeitwerte als UTC-Zeit vor, d.h. wenn Ihre lokalen Zeit-/Datum-Einstellungen in Windows und im Display WS2300 nicht korrekt sind, stimmen die angezeigten Daten (Zeit/Datum) mit den tatsächlichen Gegebenheiten nicht überein!

WS3600/WS2800

Einstellungen für Wetterstation LaCrosse WS3600/WS2800

Wenn Sie einen modifizierten Regensensor verwenden, müssen Sie den Regenkalibrierfaktor anpassen.

Beim Luftdruck wird der absolute Luftdruck plus Korrektur durch das Programm entsprechend der eingestellten Standorthöhe übernommen. D.h. wenn Sie an der Station einen falschen Wert zum Erreichen des relativen Luftdrucks eingestellt haben, haben Sie über das Programm die Möglichkeit, dies nachträglich zu korrigieren.

Achten Sie darauf, dass die korrekte Standorthöhe eingestellt ist!

Unterschied WS3600/WS2800: bei der WS2800 steht nur der relative Luftdruck zur Verfügung!

Weatherlink 5.x (VantagePro/VUE)

Bei der Übernahme der Daten von der Weatherlink 5.x Software  gibt es folgende Einschränkungen:

•	von den 8 möglichen Extra Temp./Hum.Sensoren werden nur 5 unterstützt (wobei die VantagePro tatsächlich nur 3 Temperatur / 2 Feuchte-Sensoren liefert)

•	von den 6 möglichen SoilTemperatur/SoilMoisture-Sensoren werden nur 4 unterstützt

•	für UV und Sonnenstrahlung wird der max. Wert des Speicherintervalls übernommen.

•	Wenn der allerletzte Datensatz einer Monatsdatei auf 24:00 fällt, wird diese Zeit auf 23:59 zurückgesetzt!
(bei DAVIS ist 00:00 -> 24:00 Uhr ?!) Beispiel Weatherlink 31.01.2003 24:00 -> WsWin 31.01.2003 23:59

•	Wenn Regen oder Evapotranspiration genau auf 00:00 fällt, wird dieser Wert bei der Weatherlink-Software dem vergangen Tag zugerechnet, bei WsWin zum neuen Tag!

•	Die Minimum Außen-Temperaturwerte des Aufzeichnungsintervalls werden als eigener Sensorwert aufgeführt
-> als Temperatursensor 5

•	Die Maximum Außen-Temperaturwerte des Aufzeichnungsintervalls werden als eigener Sensorwert aufgeführt
-> als Temperatursensor 6

•	Wswin kontrolliert die max. mögliche Solarstrahlung entsprechend des Standortes. Werden hier zu hohe Werte erfasst,  werden diese Werte automatisch reduziert (Solarsensor Kälteproblem /Feuchteproblem). An manchen Standorten ist diese Korrektur falsch, dann sollte man die „Sensor correction“ deaktivieren.

•	Ausgefallene Daten werden mit den zuletzt gültigen Daten "befüllt" (Weatherlink verwendet hier 255, oder -255 oder -32763) bzw. “0” für z.B. Evapotranspiration.

•	das Programm bildet die Wetter-Vorhersage-Icons der Wetterstation nach (siehe dazu auch unter Wetter, Wettervorhersage)

•	Da die neue Weatherlink-Software V5.4 auch die DAVIS Stationen: Monitor, Wizard und Perception unterstützt,
werden diese Station automatisch unterstützt!

Wenn Sie die Regenmenge korrigieren müssen, können Sie seit V2.85.0.3 auch einen Regenmengenkalibrierfaktor verwenden!

Beachten Sie!

Damit WsWin auch Daten der VantagePro/Weatherlink übernehmen kann, muss in der Weatherlink Software „Auto Download“ der Daten auf das Speicherintervall des Datenloggers (1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 Minuten) eingestellt und aktiviert sein!

Download kann auch über die 3 bzw. 8 (V5.6) möglichen Internet-Profile erfolgen!

Ist das „Auto Download“ größer als das Speicher-Intervall des Loggers, so werden dazwischen liegende Daten trotzdem übernommen ->NEU! ab V2.83.0.

Beispiel: 	Auto Download: 10 Minuten

Speicher-Intervall Data-Logger: 1 Minute

WsWin konvertiert alle Daten der letzten 10 Minuten und stellt dann die übernommen
 	Daten dar!

-> normalerweise sollten keine Daten verloren gehen.

All Weatherlink

Damit haben Sie die Möglichkeit auf einmal alle Weatherlink-Dateien automatisch konvertieren zu lassen!

Beachten Sie! Wenn bereits eine entsprechende WsWin VantagePro Monatsdatei (wd_mm_jj.dat) existiert, wird diese ausgelassen. -> es werden nur nicht vorhandene Monatsdateien konvertiert.

Wenn Sie möchten, dass diese Datei trotzdem konvertiert wird, müssen Sie die entsprechende Wswin-Monatsdatei vorher löschen.

Oder als Einzelmonat (nicht “All Weatherlink”) konvertieren.

... das Konvertieren kann schon etwas dauern – deshalb nicht ungeduldig werden!

Gelöschte Datensätze in der Weatherlink-Datei:

Beim Konvertieren werden die gelöschten Datensätze berücksichtigt. Wer nach dem Konvertieren Datensätze in der Weatherlink-Datei löscht und diese Änderungen in WsWin berücksichtigt werden sollen, muss unbedingt die entsprechende WsWin-Monatsdaten-Datei löschen und neu konvertieren.

Bei laufender Aufzeichnung können systembedingt Datensatzlöschungen in der Weatherlink-Datei nicht berücksichtigt werden.

Folgende Einstellungen werden auch bei der Funktion
“Datei-Überwachen”
verwendet bzw. müssen hier gewählt werden:

•	Automatische Wahl oder gewähltes Datenformat (WS2000,WS2500,WS2300,WS3600,WS2800,Weatherlink)

•	WS2300 Luftdruck = rel. Druck

•	Sensorkorrektur durchführen

•	Solar correction

Bei der Auswahl der entsprechenden Export-Option können Sie neuerdings zusätzlich wählen, ob das Programm

-	ab Dateibeginn (bei Datendateien)

-	nicht nach Erreichen der eingestellten Zeit (bei CSV-Dateien)

das Konvertieren beendet.

Da manchmal in den zu konvertierenden Dateien fehlerhafte Zeitzeitdaten vorkommen, haben Sie damit die Möglichkeit auf alle Daten zuzugreifen.

ClimaLogger – KLIMALOGG…pro

Möglichkeit der Übernahme der Daten des TFA Data Recorders bzw. Thermo - Hygro  Data Recorder.

Achtung!

Wenn Sie Datei-Überwachung für den Climalogger/Klimalogg...pro verwenden wollen, müssen Sie hier die erste Auswahl treffen, sonst wird bei Datei-Überwachung die Datendatei des ClimaLoggers nicht korrekt erkannt!

Funktionen

Inhalt


Drucker wählen

Für das einwandfreie Funktionieren dieses Programmes muss mindestens ein (beliebiger) Drucker installiert sein.

Diese Funktion ermöglicht die Auswahl des Druckers, der für den Ausdruck von Grafiken und Listen in der Bedien- und Auswertesoftware verwendet werden soll.

Die Einstellung ist nur innerhalb dieses Programms gültig. Der gewählte Standarddrucker unter Windows bleibt durch diese Auswahl unverändert.

Drucker

Diese Liste ermöglicht die Auswahl des Druckers, der für den Ausdruck verwendet werden soll.

Beachten Sie! Der gewählte Drucker kann in der 16-bit-Version gegenüber der 32-bit-Version unterschiedlich sein (Wenn Sie gleichzeitig mit der 16- und 32-bit-Version arbeiten!).

Schriftart

Über diese Liste lässt sich die Schriftart für den Ausdruck wählen.

Option: Farbdrucker kann kein Grau drucken

Manche ältere Farbdruckertreiber können kein Grau drucken.

Bei den Farbgrafikausdrucken fehlen z.B. die Skalierungen.

Wählt man diese Option, werden die grauen Linien der Skalierungen (X-, Y-Achse, Zeitskale usw.) in Schwarz gedruckt.

Wenn man für eine Messgröße grau als Linienfarbe wählt (Vorgabe-Linienfarbe für die Windrichtung ist GRAU), wird diese Linienfarbe nicht umgesetzt, man sollte dann eine andere Linienfarbe dafür wählen.

Eine andere Lösung wäre, den Farbdrucker ”Schwarz-Weiß” drucken zu lassen.

Option: Drucker-Schrift verkleinern

Wenn bei den Grafikausdrucken die Beschriftungen zu groß erscheinen bzw. in die Skalierungen.geschrieben wird, sollte man mit dieser Option die Schriftgröße verkleinern.

Einrichten

Diese Schaltfläche ermöglicht für den gewählten Drucker das Verändern der zugehörigen Eigenschaften, wie z. B. die Druckqualität.

Funktionen

Inhalt


Grafik drucken

Damit die Entwicklung der Wetterdaten auch unabhängig vom PC über einen längeren Zeitraum analysiert werden kann, empfiehlt sich der Ausdruck der entsprechenden Verläufe. Sinnvoll ist beispielsweise der monatliche Ausdruck der benötigten Messgrößen. Die Grafik wird dabei gemäß der auf dem Bildschirm gewählten Darstellung im Querformat ausgedruckt.

ACHTUNG!

Damit der Ausdruck unabhängig von der Druckerauflösung, der Grafikkartenauflösung und der eingestellten Fensterdarstellung ist, wird beim Grafikausdruck auf die maximal mögliche Darstellung umgeschaltet, nach dem Ausdruck wird auf die vorherige Darstellung zurückgeschaltet!

Vor dem Aufruf sollte über die Funktion Drucker wählen zunächst der Drucker definiert werden, über den der Ausdruck in der Bedien- und Auswertesoftware erfolgen soll.

Sollte der Ausdruck nicht den Erwartungen entsprechen, überprüfen Sie Bitte unter Drucker wählen Ihre Einstellungen!

Funktionen

Inhalt


Optionen

Über diese Funktion lässt sich das Verhalten der Bedien- und Auswertesoftware den eigenen Wünschen und Anforderungen anpassen. Hierdurch lässt sich beispielsweise das Auslesen der Wetterdaten aus dem Funk-Interface automatisch starten.

Wetterdaten automatisch auslesen

- nicht verfügbar für WMR-918

Dieses Markierungsfeld legt fest, ob die Wetterdaten beim Starten der Bedien- und Auswertesoftware automatisch aus dem Funk-Interface ausgelesen werden. Hierdurch ist der manuelle Aufruf der entsprechenden Funktion im Menü ”Datei” nicht mehr erforderlich. Gleichzeitig lässt sich hierdurch der Verlust von nicht ausgelesenen Daten verhindern, weil der manuelle Aufruf vergessen wurde.

Programm nach dem Auslesen automatisch schließen

- nicht verfügbar für WMR-918

Diese Funktion ermöglicht nach dem Auslesen der Wetterdaten aus dem Funk-Interface das automatische Schließen der Bedien- und Auswertesoftware. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn der PC nur für diese Zeit eingeschaltet und anschließend wieder ausgeschaltet werden soll. Das automatische Schließen lässt sich innerhalb von 10 Sekunden über eine Abfrage verhindern.

Aufzeichnung automatisch starten

Durch dieses Markierungsfeld lässt sich die Aufzeichnung und gleichzeitige Darstellung der Messwerte beim Start der Software automatisch aktivieren. Neben dem fortlaufenden Speichern der Wetterdaten können somit auf dem Bildschirm gleichzeitig alle Sensoren überwacht werden.

Dabei Daten automatisch importieren/konvertieren

Diese Option steht nur zur Verfügung bei “Datei-Überwachen” oder WMR-Stationen und hier wenn schon einmal eine SkyView-Loggerdatei importiert wurde.
Mit dieser Option bleiben Ihre Daten automatisch immer aktuell, wenn Sie einen “Mischbetrieb” zwischen direktem Aufzeichnen (Datei-Überwachen bzw. Online) und Datenloggerbetrieb “fahren”.

      	Diese Option steht nur in der registrierten Version zur Verfügung!

Programm beim Start minimieren

Für die ständige Aufzeichnung der Wetterdaten ist es sinnvoll, das Programm über die Programmgruppe  ”Autostart” bereits beim Start von Windows automatisch aufzurufen. Durch diese Funktion lässt sich das Hauptfenster der Bedien- und Auswertesoftware beim Start automatisch minimieren, so dass sofort mit anderen Anwendungen gearbeitet werden kann.

Neue Sensoren beim Start automatisch suchen

- nicht verfügbar für WMR-918

Mit dieser eingestellter Option wird jedesmal beim Programmstart nach neuen Sensoren gesucht und damit werden diese Sensoren  gleich in die Auswertung mit einbezogen. Siehe auch unter Verfügbare Sensoren

Standardwert ist ein.

Eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen

Die übermittelten Wetterdaten vom PC-Interface werden damit überprüft und wenn als fehlerhaft erkannt automatisch korrigiert. Fehlerhafte Daten können z.B. durch Empfangsstörungen der Sensoren entstehen.

Standardwert ist ein.

V1.0 Interface: auf Zeitkorrektur prüfen

Unter bestimmten Umständen kann nicht erkannt werden, ob eine Zeitkorrektur notwendig ist.

Mit dieser Option wird nicht mehr überprüft, ob eine Zeitkorrektur notwendig ist.

Diese Option betrifft nicht die neuen Interfaces V2.x – deshalb hier auch deaktiviert.

PC-Uhr beim Start mit DCF synchronisieren

PC-Funkinterface:

Beim Programmstart wird bei eingestellter Option und gültigem DCF-Empfang die PC-Uhr mit der DCF-Funkzeit synchronisiert. Mit der 32-bit-Anwendung und unter Windows-NT/2000 sind dazu entsprechende Benutzerrechte erforderlich!

WMR-918:

WM-918 hat keinen DCF-Empfänger – deshalb hat diese Optionen für diese Station keine Funktion!

Diese Wetterstation übermittelt jede volle Stunde die Stundendaten bzw. jeder Minute den Minutenwert. Ist diese Option gewählt, wird die Computeruhr auf diese Zeit eingestellt, wenn eine Abweichung größer
1 Minute ist. Unter Windows-NT/2000 sind dazu entsprechende Benutzerrechte erforderlich.

Wenn Sie immer bei Übermittlung der Stunden-Information synchronisieren wollen, unabhängig von der Abweichung, dann setzen Sie bitte in der Datei “wswin.cfg”  Abschnitt [Settings] ForceDCF=1

automatisch Datensatz exportieren -> importieren

Beim Speichern eines neuen Datensatzes werden damit automatisch diese Daten auch in Datei ws_newdata.csv geschrieben -> Verwendung als Backup ...

Monat -> automatisch Export-Datei erstellen

Beim Programm-Start oder nach Mitternacht wird hier die Monatsdatei als EXPmm_jj.CSV Datei im Datenverzeichnis gesichert.

Status-Informationen anzeigen ...

Durch Wählen dieser Optionen erhält man detaillierte Informationen im Zusammenhang mit dem Funk-Interface.

PC-Funkinterface:

Beim Auslesen/Aufzeichnen der Wetterdaten werden im linken Statusleiste-Feld:

- der momentan eingelesene ”Zeitwert” und die ”Block-Nr.” angezeigt –> z. B. ”1 B173”.

- bei Plausibilitätskorrektur der/die entsprechenden fehlerhaften Sensoren aufgeführt.

- bei Prüfsummenfehler die ersten 6 Bytes des eingelesen Datensatzes angezeigt.

Voraussetzung:  Statusleiste   eingeschaltet.

Bei Anzeige Status Funkinterface:

- Anzeige der eingelesenen Werte mit Plausibilitätswerten und  Einfluss auf diese Werte.

- Anzeige der Aktualität (nur neues Interface) des letzten eingelesenen Datensatzes.

- während der Aufzeichnung der Wetterdaten und gleichzeitiger Darstellung des ”Status Funk-Interface”

  wird nach jedem neu eingelesenen Datensatz der Status der Anzeige danach automatisch aktualisiert.

WMR-918:

Beim Aufzeichnen der Wetterdaten werden im linken Statusleiste-Feld angezeigt:

- der letzte übermittelte Datensatz mit Uhrzeit –> z. B. ”Si:  20:34:00”.

  ist die Display-Leiste ausgeschaltet, werden zusätzlich die Daten mit aufgeführt
  -> z.B. (für InnenSensor) ”Si:  20.1°C  86%  20:34:00”.(Werte nicht bei WM-918)

- bei Prüfsummenfehler die Prüfsumme und der tatsächliche Wert angezeigt.

Voraussetzung:  Statusleiste   eingeschaltet.

Sensoren-Status in Farbe anzeigen

PC-Funkinterface:

Bei gewählter Option wird der Status-Text zusätzlich in Farbe ausgegebenen (Es werden nur gewählte Sensoren berücksichtigt):

Grün          	Alle gewählten Sensoren sind ”ok”

Schwarz   	Mindestens ein Sensor hat 1 bis 3 Empfangsausfälle.

Gelb         	Mindestens ein Sensor hat  4 bis 7 Empfangsausfälle

Rot         	Mindestens ein Sensor hat  8 oder mehr Empfangsausfälle.

WMR-918:

Gelb         	bei Minuten oder Stunden-Status: Haupteinheit hat schwache Batterien

Gelb         	bei Sensoren – der angezeigte Sensor hat schwache Batterien

Schnittstellen-Datenaustausch mitprotokollieren ...

Bei gewählter Option werden alle Aktivitäten auf der gewählten COM-Schnittstelle aufgezeichnet und in der Datei ”WSWIN.TRC” gespeichert. Diese Datei wird aber erst immer nach dem Beenden des WSWIN-Programmes auf die Festplatte geschrieben und die Daten werden immer an eine vorhandene Datei angefügt!

Die gewählte Buffergröße (in wswin.cfg -> TraceSize) bestimmt dabei, wie viele Daten pro Programmstart aufgezeichnet werden sollen. Die 32-Bit Version hat eine max. einstellbare Größe von 400 000 und die

16-Bit Version 32760 -> mit der 16-Bit-Anwendung ist es nicht möglich einen kompletten Funk-Interface-Buffer mit 1024 bzw. 512 Datensätze mitzuprotokollieren.

Diese Option sollte nur eingeschaltet werden, um Fehler mit der Kommunikation mit dem Funk-Interface aufzuspüren bzw. wenn jemand diese Datei anderweitig zusätzlich auswerten möchte.

Fehler (Kommunikation, Datenkorrektur) protokollieren

Bei Wahl dieser Optionen werden Fehler bei der seriellen Schnittstellenkommunikation (Prüfsummen-

fehler) in der Datei ”wswinerr.txt” festgehalten.

Ebenso werden die durch die Plausibilitätskontrolle korrigierten Messwerte in dieser Datei protokolliert.

Beispiel: 12.03.2000 21:23:16     10.03.2000 10:15    Z3548  B728      T0    eingel. Wert 0.0    PlausWert 20.5 	PAnz. 1

(Protokollzeitpunkt 	Messwertzeitpunkt	Zeitwert	Blockwert	  Messwert  eingelesener Wert  Korrekturwert  Korrekturanzahl)

Fehlerdatei (wswinerr.txt):

Sinn dieser Datei ist es, hauptsächlich zu protokollieren, wann die Plausibilitätskontrolle die Wetterdaten korrigieren musste - Es werden die eingelesenen Werte, die korrigierten Werte, die Anzahl der Korrekturen pro Messwert und das Aktualitätsflag des Sensors (sofern übermittelt) aufgeführt!

Es gibt dazu einen zusätzlichen Parameter in der WSWIN.CFG:

[Options]

ErrorLog=1

ErrorLogHead=0

Setzt man diesen Wert auf 1 (ErrorLogHead=1) und Fehlerprotokollierung ist eingeschaltet (ErrorLog=1), werden zusätzlich zu den Fehlern die Start- und Stop-Daten der Funkinterface-Kommunikation pro Wswin-Programmstart mitprotokolliert!

Debug

Damit werden zusätzliche „debug“-Dateien – siehe Dateien bzw. zusätzliche Infos in der Statusleiste ausgegeben. Mit den Optionen 1..16 kann man zusätzlich DEBUG-Modi aktivieren. Die zu aktivierende Funktion wird angezeigt, wenn man mit der Maus auf das Aktivierungsfeld zeigt.

Sollte nur zur Fehlersuche aktiviert werden.

Minimieren -> SystemTray

Die Anwendung wird beim Minimieren im SystemTray versteckt!

Beachten Sie! WsWin unterstützt zwei Arten der Programm-Minimierung:

•	Anwendung minimieren: damit wird das Hauptfenster und die offenen Fenster minimiert
-> in Programm-Taskleiste: doppelklick auf Anwendungsbezeichnung oder nach rechter Maustaste Minimieren wählen.

•	Fenster minimieren: z.B. nur Hauptfenster minimieren und Display-Fenster dargestellt lassen.
-> in Programm-Kopfzeile: Minimieren wählen (links) oder Minimieren-Symbol (rechts außen) klicken.

Update Check

Das Programm prüft bei Programmstart (oder unter Hilfe, Info über ...) ob eine neue Programmversion vorliegt.

Zeitsteuerung Hiermit hat man die Möglichkeit über die eingestellte Zeit und Wochentag die entsprechende Aktion ausführen zu lassen.

Oder aber zu Testzwecken die Aktion nur einmal ausführen zu lassen.

Die Funktion  “Power off” muss auch Ihre Hardware unterstützen, sonst müssen Sie den Computer mit Hand ausschalten.

Mit Programm beenden & Start Programm haben Sie die Möglichkeit, z.B. bei Nichtfunktionieren von „Shutdown Windows“ dies über ein „externes Programm“ zu erreichen.

Bei Restart haben Sie die Möglichkeit das Programm unabhängig von der Zeitsteuerung automatisch neu zu starten. Notwendig z.B. bei Betrieb mit Sprach-Erzeugung!!

Aufzeichnung:

wenn hier ein Eintrag vorliegt und diese Datei auch gefunden wird, wird nach jedem neuen Daten im Aufzeichnungsbetrieb diese Datei ausgeführt.

Beachten Sie auch die Möglichkeit der Zeitsteuerung über die ws_controll.cfg

Extra:

Zusätzliche Zeitsteuerung für Tasks während des Tages:

Bei Minuten Offset können Sie die „Ausführung“ um die entsprechenden Minuten „verschieben:

z.B. 11 Minuten Offset und Update 3h so erfolgt die Programmausführung um 00:11, 03:11, 06:11, 09:11, 12:11 usw.

Bei Wahl 24h erfolgt die Programmausführung jeweils um 12:00 + Offset-Minuten.

Extra1:

Die Besonderheit dieser „Zeitsteuerung“ ist, dass man hier vorgeben kann, dass das vorher gestartete Programm nach max 59 Minuten 59 Sekunden von Wswin wieder beendet wird, sollte es noch „laufen“.

Bei 00:00 (= 0 Minuten 0 Sekunden) ist die „Programm beenden“ Funktion nicht aktiv.

Wswin braucht dazu den Fenstertitel dieses gestarteten Programmes.

Wenn kein Titel angegeben wird, wird der Programm-Name als Titel angenommen.

Diese Annahme ist aber in den meistens Fällen nicht richtig!

-> dann kann das gestartete Programm auch nicht beendet werden!

Wer einen Fenstertitel angibt, sollte sich vergewissern, dass der RICHTIGE angegeben wird, da das Programm bei allen gestarteten Programmen das erste aufkommen dieses Textes sucht und dabei eventuell das „falsche“ Programm beendet.

-> immer den kompletten Fenstertitel angegeben!

Option „A“ : das Programm wird im Rhythmus des Speicherns eines neuen Datensatzes gestartet.

1h: xx:xx  - xx:xx

Wenn Sie hier eine Zeit ungleich 00:00 eingeben, verwendet hier das Programm ein „Stündliches Intervall“ während der eingestellten Zeit und gewählten Intervall größer 1h

Beispiel: 3 Minuten Offset, Intervall 3h, 1h: 06:00 – 18:05

Das Programm führt diese Funktion um 00:03, 03:03, 06:03, 07:03, 08:03 .... 18:03, 21:03 aus

Sie können die Zeitsteuerung2/Extra1 mit der Zeitsteuerung3/Extra2 bzw. Extra4 kombinieren:

z.B. mit Extra2 ein Programm starten, mit Extra3 dieses Programm über Tastencodes steuern und danach über Extra2 diese Programm nach der eingestellten Zeit (Programm beenden) wieder beenden.

Zeitsteuerung 3 (Extra2) und (Extra4)

Zeitsteuerung mit der Möglichkeit ein „fremdes Programm“ über die eingegebenen Tastencodes zu steuern.

Es ist unbedingt dazu die Eingabe des Fenstertitels notwendig!

Mit Test können Sie Ihre Eingaben bzw. die Funktion kontrollieren.

Wenn Sie den TFA Data Recorder damit steuern wollen, verwenden Sie als

Fenstertitel: TFA Data Recorder (oder Thermo - Hygro  Data Recorder)

KeyCodes:  {_A_DN}ai{_A_UP}

Eingabe für Sondertasten:

{_BKSP}	Rücktaste

{_TAB}   	TAB-Taste

{_ENTER}	Enter(Return)-Taste

{_ESC}   	Escape-Taste

{_F1}	Funktions-Taste F1

{_F2}	Funktions-Taste F2

{_F3}	Funktions-Taste F3

{_F4}	Funktions-Taste F4

{_F5}	Funktions-Taste F5

{_F6}	Funktions-Taste F6

{_F7}	Funktions-Taste F7

{_F8}	Funktions-Taste F8

{_F9}	Funktions-Taste F9

{_F10}    	Funktions-Taste F10

{_F11}  	Funktions-Taste F11

{_F12}  	Funktions-Taste F12

{_HOME}	POS1-Taste

{_END}   	ENDE-Taste

{_UP}	AUF-Taste

{_DN}	AB-Taste

{_LEFT}	LINKS-Taste

{_RIGHT}	RECHTS-Taste

{_PGUP}	BILD-AUF-Taste

{_PGDN}	BILD-AB-Taste

{_INS}   	EINFG-Taste

{_DEL}  	ENTF-Taste

{_S_DN}	Umschalt-Taste gedrückt

{_S_UP}	Umschalt-Taste loslassen

{_C_DN}	STRG-Taste gedrückt

{_C_UP}	STRG-Taste loslassen

{_A_DN}	ALT-Taste gedrückt

{_A_UP}	ALT-Taste loslassen

Zeitsteuerung Sonne (Extra3)

Hiermit kann man Programme steuern in Abhängigkeit von Sonnenaufgang- bzw. -untergang.

Der Minuten Offset wird morgens hinzugefügt und abends abgezogen.

Das Programm wird bei Sonnenaufgang gestartet und wenn es bei Sonnenuntergang noch gestartet ist,

da wieder beendet.

Besonderheit: Diese Funktion wird auch ausgeführt, wenn keine Aufzeichnung gestartet ist!

Zu Beachten! Wird das Programm (Wswin) gestartet, wenn ein Zeitpunkt bereits erreicht war, wird die entsprechende Funktion nicht nachgeholt!

BAT-/CMD-Programm:

Bei Programm werden generell auch Batch- und CMD-Programme unterstützt.

Ein Fenstertitel bei Zeitsteuerung Sonne (Extra3) bringt in diesem Fall nichts!

Wichtig!

Wenn das Programm auf eine ".bat" oder ".cmd" Datei beim Ausführen trifft, wird beim Starten der Übergabeparameter übergeben und beim Beenden nicht.

Wenn man jetzt mit Script arbeitet, würde das so aussehen:

if "%1"=="" goto Beenden
... hier Code beim Starten

goto ENDALL

:Beenden

... hier Code beim Beenden

:ENDALL

Warnung

- bei nicht gestarteter Aufzeichnung

Wer vergesslich ist und die Aufzeichnung nicht gestartet hat, kann sich mit dieser Option warnen lassen!

Nach der eingestellten Zeit (in Minuten) erfolgt die ausgewählte Warnung.

- bei ausbleibenden Daten

bei “Datei-Überwachung” wird bei gewählter Option und nicht Eintreffen neuer Daten innerhalb der eingestellten Zeit ebenfalls eine entsprechende “Sprach-Warnung” bzw. Sound-Warnung ausgelöst.

Einsatz: z.B. wenn die “überwachte Datei” auf einem Netzwerk-Laufwerk liegt und dieses Laufwerk “verschwindet” (z.B. weil dieser Rechner neu gestartet wurde).

- Datei-Überwachung Stop/Start

bei “Datei-Überwachung” wird bei gewählter Option und nicht Eintreffen neuer Daten innerhalb der

eingestellten Zeit die Datei-Überwachnung beendet und danach neu gestartet.

Option:

Alarm Ereignis nur einmal ausführen

Bei aktivierten Alarmen wird damit die „Reaktion“ nur einmal ausgeführt.

Default ist, dass der Alarm solange wiederholt wird, bis das Alarm-Ereignis nicht mehr vorhanden.

Pausebetrieb/Wartebetrieb

Ab V2.85.0 wird auch ein „passiver Betrieb“ oder auch Pausebetrieb genannt unterstützt.

Der Unterschied zur normalen Betriebsart = Aufzeichnen, besteht darin, dass das Programm nur in dem hier eingestellten Intervall „aktiv“ wird und dabei Daten abholt, während beim „aktiven Betrieb“, das Programm dauernd entsprechend des Aufzeichnungsintervall die Interfaces abfrägt.

Diese Betriebsart ist nicht geeignet für die WM918, WMR9x8-Stationen, nur für Wetterstationstypen mit Datenlogger (WS2000, WS2500, VantagePro) und in der Betriebsart „Datei-Überwachung“. Wenn Sie Probleme mit der aktiven Dateiüberwachung haben, sollten Sie hier den Pausebetrieb versuchsweise aktivieren.

Pausebetrieb:

Aktivieren:       sobald Sie hier eine Zeit zwischen 5min ... 24h wählen –  „x“ = deaktiviert - und danach dieses Fenster mit OK verlassen, wird der Pausebetrieb aufgenommen.
Bei mm:ss Pause muss dabei 00:00 eingestellt bleiben
Die eingestellten Zeitsteuerungsfunktion funktionieren wie bisher.

MinutenOffset Wenn Sie die Ausführung um bestimmte Minuten verschieben wollen, so geben Sie dies entsprechend ein. Der maximale Wert hängt dabei von der gewählten Intervall-Zeit ab. Z.B. bei 5 Minuten sind 4 Minuten möglich, bei 1h sind 59 Minuten möglich usw.

Anwendungsfall:

1) Sie verwenden ein WS2000 oder WS2500 Interface, haben kleinste Intervallzeit von 3 (2) Minuten eingestellt, möchten aber, wegen der sich häufenden Empfangsausfällen während der Interface-Abfrage die Abfrage aber in größeren Zeitabständen durchführen lassen.

2) Die aktive Dateiüberwachung funktioniert nicht (z.B. unter Win95).

3) Sie verwenden eine VantagePro Wetterstation und möchten gleichzeitig die Weatherlink Software verwenden.

Diese Funktion ist auch möglich, wenn Datei-Überwachung aktiviert ist.

Wartebetrieb:

mm:ss Pause: Wenn Sie hier einen Wert ungleich 00:00 verwenden und zusätzlich oben eine Zeit verwenden, wird das Programm im Wartebetrieb genutzt.

Programm:      Sie können bei Aufnahme des Wartebetriebes gleichzeitig ein „Programm“ starten lassen.

Einstellungen: Wenn das Programm Parameter/Einstellungen beim Starten benötigt, so können Sie die hier mitgeben.

Fenstertitel:     Soll das Programm nach der eingestellten Zeit (mm:ss Pause) automatisch wieder geschlossen werden, so tragen Sie hier dessen Fenstertitel ein. Wswin sucht dann dieses Fenster/Programm und versucht es zu beenden bevor es seinen Normalbetrieb wieder aufnimmt.

Anwendungsfall:

1)  Sie verwenden ein WS2000 oder WS2500 Interface, wollen aber um 2 Uhr bzw. 3 Uhr, wenn diese Interface versuchen sich mit der DCF-Zeit zu synchronisieren, keine Zugriffe auf das Interface ausführen, weil damit der DCF-Empfang gestört/abgebrochen wird.

Einstellungsbeispiel: Zeit 24h, OffsetMinuten: 118, mm:ss Pause: 15:00. in diesem Fall geht das Programm um 01:58 in den Wartebetrieb, wartet 15 Minuten, und nimmt um 02:13 den Normalbetrieb wieder auf.

2) Für Aufruf der Weatherlink-Software, damit diese Software auch die Daten verarbeiten kann.

Hier in der Hardcopy wird Weatherlink56 um 17:02 gestartet und eine Minute später setzt WsWin die Aufzeichnung fort.

Funktionen

Inhalt


Sprache wählen
Sprache wählen ...

Unter diesem Menüpunkt kann man die Programmsprache umschalten.

Der Wechsel auf die gewählte Sprache wird sofort wirksam.

Die bereits ausgegebenen ”Status-Meldungstexte”, wie z.B. ”Funkinterface gefunden” werden im nachhinein nicht mehr übersetzt.

Da die Namen für die Sensoren (sowohl Kurztext als auch Langtext) benutzerdefiniert sind, werden diese Texte auch nicht übersetzt und sollten/können über ”Datei” – ”Eigenschaften” angepasst werden.

Eine andere Möglichkeit besteht, die Sprachwahl im Programm vorzunehmen, das Programm beenden und anschließend die ”wswin.cfg” – Datei im Programm-Verzeichnis zu löschen. Nach erneutem Starten des Programmes werden auch die Sensornamen/-Einheiten in der entsprechenden Landessprache initialisiert.

Auch besteht die Möglichkeit, durch die Unterstützung zweier Konfigurationsdateien, gleichzeitig mit zwei Sprachvarianten zu arbeiten.

Die Programmsprache kann auch über einen entsprechenden ”Übergabeparameter” gewählt werden.

Darstellung Datum, Uhrzeit:

Die Anzeige für Datum und Uhrzeit wird aus der Windows-Systemsteuerung genommen.

Um es anders auszudrücken: wer auf einem deutschen Windows-System in der Systemsteuerung Ländereinstellung ”Englisch (USA)” wählt, erhält für die Datum-Texte englische Texte und das amerikanische Format für Datum und Uhrzeit.

Ausnahme:

Für bestimmte Uhrzeitdarstellungen reicht der Platz für das amerikanische Zeitformat

hh:mm AM nicht aus, dann wird hier automatisch die 24h-Zeitdarstellung gewählt.

Unterstützung für andere Sprachen:

Wer dieses Programm auch in seiner Landessprache nutzen möchte – kein Problem –

Vorgehensweise: sich einfach mit mir in Verbindung setzen, ich schicke dann das entsprechende Ressourcen-File zum Übersetzen in die gewünschte Landessprache.

Sensortexte neu initiieren

Damit hat man die Möglichkeit, bei Wechsel der “Programmsprache” auch die “Sensortexte auf die neu gewählte Sprache umzustellen.

Funktionen

Inhalt


Einstellungen Ansicht

Zeige Sonnenauf/-untergang im Tagesdiagramm

Damit wird der Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang im Tagesdiagramm mit einem Symbol dargestellt.

Bei “zeige Zeit” wird zusätzlich an der linken Außenseite die Tageslänge und vor den Symbolen die Zeit des Sonnenaufgangs bzw. Sonnenuntergangs angezeigt

 -> nicht transparent	 -> transparent

-> zeige Tageslänge

Zeige Voll-/Neumond im Tagesdiagramm

Damit wird der Vollmond bzw. Neumond im Tages-/Wochen-/Monats-diagramm mit einem Symbol dargestellt.

Tag: zeige immer Linien

Wenn in der Tagesansicht Datenlücken größer 2 Stunden vorhanden sind oder nur Messwerte größer 2 Stunden vorhanden sind, zeichnet das Programm keine durchgezogene Diagrammlinie mehr.

Mit dieser Option zwingen Sie das Programm die Linien trotzdem zu zeichnen!

Zeige bei Wind <0> keine Windrichtungslinien

Wer möchte, dass bei keinem Wind keine Windrichtungslinien dargestellt werden, sollte diese Option wählen.

Zeige bei Windrichtung Punkte (anstatt Linie)

Wer möchte, kann in der Tagesdarstellung (und nur hier) anstatt der gewählten Linien-Art für die Windrichtung einzelne Punkte darstellen lassen.

•	damit wirkt das Diagramm viel aufgeräumter.

•	Bei den anderen Darstellungen (Woche,Monat,Jahr) würden sich die Punkte verlieren, deshalb hier nicht, außerdem wird da nur noch die dominierende Richtung dargestellt.

•	... „übersteuert“ die Einstellung für die Windrichtung bei den Eigenschaften

Zeige Luftdruck Diagrammlinie farbig

1013.2 hPa

Damit wird die Bezugslinie des Normalluftdrucks im Diagramm angezeigt.

Mittelwert

Damit wird der Mittelwert des Luftdruck des angezeigten Darstellungszeitraumes im Diagramm ausgegeben.

Die Art dieser Linie ist immer strichliniert und die Farbe ist die eingestellte Farbe des Luftdrucks.

Zeige Wettervorhersage Icon (->Displayleiste)

Wenn Sie die Displayleiste eingeschaltet haben und das Programmfenster mindestens eine
Breite von 800 Pixel hat, können Sie in der Displayleiste eine kleine Wettervorhersage-Grafik einblenden lassen.

Unter Wetter, Wettervorhersage können Sie eigene Grafiken (auch animiert) vorgeben, wenn Sie keine eigene Grafiken vorgeben oder wenn es Probleme beim “Laden” ihrer Grafik gibt, wird die “Default”-Grafik verwendet.

Wettervorhersage der VantagePro (Weatherlink) in Programmkopfzeile anzeigen

Bei dieser Station können Sie den langen Vorhersagetext in der Programmkopfzeile einblenden lassen.

Diese Anzeige läuft auch mit der “Cursorposition” mit, d.h. Sie können nachträglich für jeden Zeitpunkt diese Information nachträglich abfragen!

Berechnung Tages-Durchschnittswerte (Monat/Jahr)

4 Werte (7, 14, 2x21)

Die Werte werden nach den internationalen Richtlinien berechnet.

Alle Werte

Alle vorhandenen Werte eines Tages werden zur Berechnung herangezogen.

Beachten Sie! 	Mit Wahl dieser Optionen dauert die Berechnung länger.

Berechne Verteilung Windrichtung <-> 0 km/h | m/s | mph

Wer unbedingt (z.B. bei defektem Windgeschwindigkeitsmesser) auch die Windrichtungsverteilung bei Windgeschwindigkeit von 0 km/h berechnen möchte, kann hiermit die Erfassung erst ab 1.07 km/h = 0,3 m/s „übersteuern“.

Windverlauf –> Windböen

Der Windverlauf (auch Windrun) wird normalerweise aus der Windgeschwindigkeit berechnet. Wenn Sie nun von einer anderen Wetterstation (z.B. WS2500) umsteigen, die als Windgeschwindigkeit die Windböen festhält, erhalten Sie möglicherweise zu niedrige Windverlaufs-Werte.

Mit dieser Option, können Sie bei einer Wetterstation, die auch die Windböen zur Verfügung stellt, auf Berechnung des Windverlaufes mit der Berechnungsgrundlage Windböen umstellen.

Beaufort -> DWD (!WMO)

Beaufort-Werte nach DeutscherWetterDienst ausgeben (nicht WourldMeteorologyOrganization).

Nicht aktiv: „Vorhanden seit:“

Wenn Sie bei den Sensor-Eigenschaften für bestimmte Sensoren ein Datum für „Vorhanden seit“ eingegeben haben, werden dessen Daten dann im Diagramm vor diesem Datum nicht mehr angezeigt.

Manchmal ist es notwendig auch diese Daten zu sehen, ohne diesen Wert ändern zu wollen. Das können Sie mit dieser Option erreichen.

Programm <-> 24h Anzeige

Wenn Synop oder eine Variable unbedingt die 24h Anzeige erfordert, obwohl Normal Tagesansicht gewählt, wird mit dieser Option dies zwangsweise umgestellt.

Solar <-> alternative Berechnung

Für die Mittelwertbildung verwendet das Programm defaultmäßig nur Daten größer 0.

Bei Aktivierung dieser Optionen werden alle Daten/Zeiten zur Mittelwertbildung herangezogen -> kl Werte.

Keine Jahr-Datei

Wer die Jahres-Daten-Dateien nicht nutzen will (z.B. wegen häufigen Parameterwechsel) sollte diese Option aktivieren.

Vorhandene Jahres-Daten-Dateien werden dabei nicht automatisch gelöscht, man kann sie aber per Hand löschen. Sie werden vom Programm nicht mehr automatisch aktualisiert. Wenn Variablen darauf verweisen, werden sie verwendet (ob Inhalt stimmt oder nicht …).

Hintergrundfarbe/Schriftfarbe
für Grafik, Displayleiste und Min./Max-Leiste

Wer mit dem weißen Diagrammhintergrund bzw. der schwarzen Schriftfarbe im Diagramm nicht zufrieden ist, kann damit eine ihm angenehmere Farbe/Schrift wählen.

Skalierung -> Sensor Linien Farbe

Die Beschriftung der Y-Achse wird in der gleichen Farbe wie dessen Sensor-Linienfarbe durchgeführt.

Es wird dabei immer die Farbe der 1. gewählten Sensorart (z.B. Temperatur, Feuchte usw.) verwendet (entsprechend wie auch bei der Skalierungseinstellung)

Legende -> Sensor Linien Farbe

Die Beschriftung der Legende (Sensor-Kurznamen) wird in der gleichen Farbe wie die dazugehörige Y-Skalierungsfarbe durchgeführt.

Ist Skalierungs-Einfärbung nicht gewählt, wird diese Option ignoriert.

Farbe Cursor im Diagramm

Hier können Sie eine Farbe für den Cursor - sofern dieser sich außerhalb der Endpositionen befindet – wählen.

Standardfarbe eingestellt: ROT

Zeige 0°C Diagramm-Linie farbig

Wer die Gefrierpunkt-Linie besonders kennzeichnen möchte, sollte diese Option wählen.

Beachten Sie! Wenn Sie zusätzlich “dick” wählen – kann diese Linie nicht mehr strichliert dargestellt werden (systembedingt) – es wird dann eine durchgezogen Linie dargestellt.

Zeige Monats-/Jahres Temperatur-Mittelwerte-Linie

Wenn Sie im Diagramm die Standard Temperatur-Durchschnittswert-Linie angezeigt haben möchten, aktivieren Sie diese Option.

In der Darstellung “Jahr” wird der “Jahresdurchschnittswert” angezeigt – sonst der Monatsdurchschnittswert zum zugehörigen “Ausgabezeitraum”.

Die Darstellung erfolgt nur, wenn der Temperaturwert im auszugebenden Bereich liegt

Diese Option steuert auch die Ausgabe in den Monats-/Jahrestabellen und in der Min./Max.-Leiste für den Sensor mit der ID=2 bzw. den Taupunkt-Sensor.

Die Option kann nur aktiviert werden, wenn unter “Wetter” “Statistik Daten” “Einstellungen” auch Temperatur-Werte eingetragen wurden.

Zeige Monats-/Jahres Regen-Norm-Linie

Wenn Sie im Monats- bzw. Jahres Diagramm die Norm-Regenmengen-Linie angezeigt haben möchten, aktivieren Sie diese Option.

Diese Darstellung erfolgt nur (trotz Aktivierung):

-	es muss eine Standard-Jahres-Regenmenge eingetragen sein

-	bei Regen muss Autoskalierung aktiviert sein

-	die Darstellung der Regenmenge als Verlauf muss aktiviert sein

-	der Regen darf nur als „Einzelanzeige“ dargestellt werden

-	der Ansichtszeitraum muss Monat oder Jahr sein.

Die Option kann nur aktiviert werden, wenn unter “Wetter” “Statistik Daten” “Einstellungen” ein Jahresregenwert vorhanden ist und für den Regen „Autoskalierung“ gewählt.

Zeige BFT-Linien bei Wind

Mit Aktivierung dieser Option und „Einzelanzeige“ der Windgeschwindigkeit/Windböen werden zusätzlich die Beaufort Linien dargestellt.

Einzel-/Mini-Grafiken - Kopfzeile

Möglichkeit für Kopfzeile eine eigene Farbwahl zu treffen.

Beschreibung

Ansicht1, Ansicht2, Ansicht3:

Hier können Sie für die 3 möglichen “Anzeige-Profile” eine Beschreibung hinterlegen.

Wenn Sie plötzlich keinen zweiten Monitor mehr haben, bestimmte Darstellungen aber auf diesen Monitor eingestellt bzw. dort dargestellt wurden, können Sie hiermit auf den Hauptmonitor alle Fenster zurückholen.

Funktionen

Inhalt


Zeitraum wählen

In Abhängigkeit von der gewählten Ansicht lässt sich über diese Funktion der Zeitraum, der Tag, die Kalenderwoche, der Monat oder das Jahr wählen. Die aktuellen Einstellungen werden stets in der Statusleiste angezeigt.

Von/Bis Zeit

Diese Eingabefelder legen den Zeitraum für die Darstellung innerhalb eines Tages fest, z. B. von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr.

Tag

Dieses Feld ermöglicht die Auswahl des Tages innerhalb eines Monats.

Es ist eine Umschaltung zwischen Normalanzeige (vorgewählter Tag) und 24h-Anzeige (tagübergreifend) möglich. Wurde die 24h-Anzeige gewählt, kann man außerdem die letzte, darzustellende Stunde auswählen (nur im Offline-Betrieb)

Woche

Für die Darstellung der Daten einer gesamten Woche lässt sich über dieses Feld die gewünschte Kalenderwoche auswählen, wobei die Darstellung jeweils von Montag bis Sonntag erfolgt.

Monat

Diese Liste ermöglicht für die Darstellung ”Zeitraum”, ”Tag” und ”Monat" die Auswahl des gewünschten Monats.

Jahr

Über dieses Feld lässt sich für die jeweilige Darstellung das gewünschte Jahr wählen.

Funktionen

Inhalt


Darstellung

Die grafische Ausgabe der Wetterdaten kann für unterschiedliche Zeiträume erfolgen. Hierdurch lassen sich sowohl langfristige Wetterentwicklungen beobachten, als auch detaillierte Betrachtungen einzelner Tage vornehmen.

Die Darstellung ist wahlweise für einen Zeitraum innerhalb eines Tages, z. B. von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, für einen gesamten Tag, eine Kalenderwoche, einen Monat oder ein gesamtes Jahr möglich.

In der Darstellung ”Zeit” und ”Tag” werden auf dem Bildschirm alle in diesem Zeitraum vorhandenen Messwerte angezeigt.

Bei der Darstellung ”Tag” hat man die Wahlmöglichkeit:

    Normalanzeige:	Hier wird mit der Darstellung immer um 00:00 Uhr begonnen – alle
ausgegebenen/dargestellten Werte beziehen sich auf den eingestellten Tag!

    24h Anzeige:	Es werden die Daten der aktuellen Stunde und zusätzlich die Daten der
letzten 23 Stunden dargestellt. Darstellung beginnt immer zur vollen Stunde.
Alle ausgegebenen/dargestellten Werte (Min-/Max-/Durchschnitt) beziehen
sich auf den dargestellten Zeitraum.

Mit dem Button ”Tag” kann man zwischen Normalanzeige und 24h Anzeige wechselweise umschalten.

Bei der Wochendarstellung wird an den einzelnen Tagen für jede Stunde ein Mittelwert gebildet.

Die Darstellung ”Monat” liefert für jeden Tag einen Durchschnittswert. Die Berechnung erfolgt hierbei durch die Messwerte an international festgelegten Zeitpunkten (07:30 Uhr, 14:30 Uhr, 21:30 Uhr), wobei der letzte Messwert doppelt in die Berechnung einfließt. Liegt zu diesem Zeitpunkt kein Messwert vor, dann wird der nächstliegende Messwert für die Berechnung herangezogen.

In der Jahresdarstellung werden die Tages-Durchschnittswerte aller Monate ermittelt und ausgegeben.

Für die Wochen-, Monats- und Jahresdarstellung kann man auch bei der  Einzelanzeige von Sensoren zusätzlich die Minimum- und Maximum Werte des gewählten Sensors anzeigen lassen (nicht für Regen, Windrichtung).

In der gewählten Darstellung  (Zeit, Tag, Woche, Monat, Jahr) kann man mit der LINKS bzw. RECHTS –Taste auf die vorhergehenden bzw. nachfolgenden Zeiträume blättern.

Wurde über die Funktion Vergleich wählen im Menü ”Datei” die Ausgabe eines Vergleichsverlaufes eingeschaltet, dann werden zusätzlich auch diese Daten eingelesen.

Das Einlesen der Wetterdaten kann durch Betätigen der Taste ”Esc” oder einem Mausklick mit der rechten Maustaste in dem Informationsfenster nach einer Sicherheitsabfrage vorzeitig abgebrochen werden.

Die Auswahl der Messgrößen, deren Verlauf angezeigt werden soll, erfolgt über die Funktion Messgrößen wählen im Menü ”Ansicht”.

Das Diagramm wird in Abhängigkeit von den gewählten Messgrößen u. U. mehrfach beschriftet, so dass alle Messgrößen gleichzeitig dargestellt werden können.

Funktionen

Inhalt


Messgrößen wählen

Die aufgezeichneten Wetterdaten können in einem Diagramm als Kurvenverlauf dargestellt werden. Hierzu ermöglicht diese Funktion die Auswahl der gewünschten Messgrößen. Jede Messgröße lässt sich dabei durch einen Doppelklick oder durch Betätigen der Leertaste auf dem jeweiligen Eintrag ein- oder ausschalten. Das Diagramm enthält dann für jede Messgröße eine entsprechende Skalierung.

Hinweis:

Die Funktion Verfügbare Sensoren im Menü ”Funk-Interface” ermöglicht die Auswahl der Messgrößen, die durch die Wetterstation tatsächlich erfasst werden. Die Anzahl ist von der Art und dem Umfang der eingesetzten Sensoren abhängig. Bei der Auswahl und der Bearbeitung von Wetterdaten werden nur die Messgrößen berücksichtigt, die über diese Funktion gewählt wurden.

Funktionen

Inhalt


Regenanzeige

Verlauf

Die Regenmengen-Darstellung erfolgt als Diagrammlinie.

Säule

Die Regenmengen-Darstellung erfolgt als Säule. Die Linienstärke wird dabei um eine Stufe erhöht.

Bei Darstellung von Vergleichswerten wird systembedingt nur der Verlauf dargestellt

Funktionen

Inhalt


Einzelanzeige von Sensoren

Durch diese Funktion lässt sich jeweils nur ein wählbarer Sensor mit den entsprechenden Messwerten z.B. Temperatur, Feuchte, sowie Luftdruck, bei einem Sensor mit Druckfühler darstellen.

Dabei werden die Eigenschaften der dazugehörigen Messwerte (Farbe, Skalen-Min-Max-Wert usw.) berücksichtigt.

In der Wochen-, Monats- und Jahresdarstellung kann man zusätzlich die Minimum- und Maximum Werte des gewählten Sensors anzeigen lassen (nicht für Regen, Windrichtung).

Es werden nur Verfügbare Sensoren angeboten.

Zurückschalten auf Normalanzeige erfolgt unter Gewählte Sensoren anzeigen.

Funktionen

Inhalt


Alle Sensoren anzeigen

Durch diese Funktion wird auf die Diagrammdarstellung aller verfügbarer Sensoren umgeschaltet.

Eine einzelne Anwahl zur Anzeige erübrigt sich damit!

Zurückschaltung auf die normale Darstellung der Vorzugssensoren erfolgt mit der Funktion Gewählte Sensoren anzeigen.

Funktionen

Inhalt


Internet-Sensoren anzeigen

Durch diese Funktion wird auf die Diagrammdarstellung der im Menü Internet-Einstellungen gewählten Sensoren umgeschaltet -> „# Grafik“.

Die gleiche Darstellung wird auch für die Internet-Grafiken benutzt – man hat somit die Möglichkeit die Darstellung hier zu überprüfen und eventuell zu korrigieren.

Wurde die Option ”Html-Grafiken anpassen” unter Internet-Einstellungen-Grafik gewählt, wird auf die dort vorgegebene Grafikgröße umgeschaltet

Zurückschaltung auf die normale Darstellung der Vorzugssensoren erfolgt mit der Funktion Gewählte Sensoren anzeigen.

Funktionen

Inhalt


Gewählte Sensoren anzeigen

Durch diese Funktion wird wieder auf die Darstellung der vorher gewählten Messgrößen = mehrere Messwerte, oder auch alle Messwerte, zurückgeschaltet.

Funktionen

Inhalt


Tabelle

Zur genaueren Prüfung der aufgezeichneten Wetterdaten ermöglicht diese Funktion für den gewählten Zeitraum eine tabellarische Auflistung der einzelnen Messwerte. Die grafische Darstellung im Diagram verdeutlicht dagegen den grundsätzlichen Verlauf einer Messgröße.

Bis zu 8 Messwerte werden im Porträtmodus gedruckt, ab 9 Messwerte erfolgt der Ausdruck im Landscapemodus (Querformat).

Bei einem Ausdruck der Tabelle werden nur Messwerte ausgedruckt, die auf ein Blatt im Querformat passen.

Lösung für kompletten Ausdruck: Exportdatei in einer Tabellenkalkulation ausdrucken lassen.

Die Tabelle enthält nur die Messgrößen, die über die Funktion Messgrößen wählen im Menü ”Ansicht” ausgewählt wurden.

Aktuell Werte

Wenn Sie auf einen Blick die aktuellen Werte sehen wollen (oder ausdrucken) so klicken

Sie bei eingeschalteter Displayleiste links außen unter „Wetterdaten“ auf den Zeitwert.

Eine automatische Aktualisierung dafür ist nicht vorgesehen!

Sobald ein neuer Datensatz gespeichert wird, schließt das Programm diese Anzeige von sich aus!

Wenn Sie diese Anzeige verwenden und die Aufzeichnung ist nicht aktiv, so werden möglicherweise nicht die erwarteten Daten angezeigt.

Klicken Sie auf das Zeit/Datum Feld (hier 18:55 09.05.2004) – es werden die Daten dann entsprechend des angezeigten Diagrames dargestellt.

-> wenn Sie z.B. Daten nachträglich aktualisieren möchten und dazu die passenden Aktuell-Werte benötigen!

Funktionen

Inhalt


Minimum- und Maximumwerte

Für den zuvor gewählten Zeitraum lassen sich über diese Funktion die Extremwerte ermitteln. Die Tabelle enthält dabei für jede Messgröße unter Angabe des Datums und der Uhrzeit den jeweiligen Minimal- und Maximalwert.

Für die Zeiträume Woche, Monat und Jahr kann man zwischen den berechneten Mittelwerten und den tatsächlichen Min./Max-Werten wählen.

Der Durchschnittswert ist der Mittelwert aller im gewählten Zeitraum vorhandenen Daten.

Bei Wahl von „berechneten Mittelwerten“ hat diese Auswahl hat jetzt nur noch Auswirkung auf die hier dargestellte Min./Max.-Ausgabe.

Ein führendes “#” bei einem Wert, weist auf eine “Summe” hin (nicht Durchschnitt)

Die zuletzt angezeigte Werte für Evapotranspiration und Windverlauf werden nur ausgegeben, wenn unter Statistik-Daten, die Berechnung dafür aktiviert wurde.

Hinweis:

Die Liste der Minimal- und Maximalwerte enthält nur die Messgrößen, die über die Funktion Verfügbare Sensoren im Menü ”Funk-Interface” gewählt wurden.

Funktionen

Inhalt


Display

Bei der Aufzeichnung der Wetterdaten lassen sich die Messwerte parallel zur grafischen Darstellung im Diagramm auch in einem Fenster ausgeben, dass dem Display der Wetterstation nachempfunden ist. Durch den Aufruf dieser Funktion wird das Displayfenster wahlweise ein- oder ausgeschaltet.

Wenn die Aufzeichnung nicht läuft, zeigt das Display möglicherweise falsche Daten an!

Die frühere Einschränkung, das Display nur aktivieren zu können, wenn die “Aufzeichnung” läuft, wurde aufgehoben – damit hat man jetzt die Möglichkeit, das Display besser zu konfigurieren.

Durch Betätigen der rechten Maustaste innerhalb des Display können die Eigenschaften des Fensters verändert werden. Für die Anzeige des Sensors (rechte Sensoranzeige) kann jeder verfügbare Sensor gewählt werden.

Die Einstellungen des Fensters werden automatisch gespeichert, so dass das Fenster beim nächsten Aufruf mit den gleichen Eigenschaften wieder an der zuletzt gewählten Position ausgegeben wird.

Wurde unter Alarmwerte, die Reaktion ”Werte farbig anzeigen” gewählt, so werden die Werte bei Erreichen der eingestellten Alarmwerte hier farbig ausgegeben.

Bei den Wetterstationen WM-918/WMR-918/968 werden zusätzlich zu den hier dargestellten Werten auch die Windböen und permanent die Windchill-Temperatur (bezogen auf Wind – nicht Windböen) ausgegeben.

Anstatt der Feuchte können auch der Taupunkt des gewählten Sensors angezeigt werden.

In der unteren Zeile wird die Uhrzeit und das Datum des Empfangszeitpunktes ausgegeben (ELV-Funkinterface) – für die Wetterstation WM-918/WMR-918/968 wird die letzte Empfangszeit angezeigt.

Funktionen

Inhalt


Mini-Display

Bei der Aufzeichnung der Wetterdaten lassen sich die Messwerte auch zusätzlich zum Display auch noch auf diesem Mini-Display ausgeben. Durch den Aufruf dieser Funktion wird das Mini-Displayfenster wahlweise ein- oder ausgeschaltet.

Wenn die Aufzeichnung nicht läuft, zeigt das Minidisplay möglicherweise falsche Daten an!

Durch Betätigen der rechten Maustaste innerhalb des Mini-Display können die Eigenschaften verändert werden. Für die Anzeige des Sensors bzw. 2.Sensors kann jeder verfügbare Temperatur-Sensor gewählt werden.

Mit der linken „Check-Box“ neben „zeige MiniDisplay-Menue können Sie das Programm veranlassen, dass das Mini-Display immer im Vordergrund aller sichtbaren Windows-Fenster angezeigt wird.

Die Schriftgröße lässt sich in einem Bereich von 8 bis 24 pt ändern – daraus und aus der Schriftart resultiert die Mini-Display-Größe.

Wenn, durch die gewählte Schriftgröße, das Mini-Display nicht mehr auf den Monitor passt, wird die Schriftgröße automatisch reduziert, bis alles wieder auf den Monitor passt! (darstellungsmäßig – nicht positionsmäßig

Die Einstellungen des Fensters werden automatisch gespeichert, so dass das Fenster beim nächsten Aufruf mit den gleichen Eigenschaften wieder an der zuletzt gewählten Position ausgegeben wird.

Wurde unter Alarmwerte, die Reaktion ”Werte farbig anzeigen” gewählt, so werden die Werte bei Erreichen der eingestellten Alarmwerte hier farbig ausgegeben.

Hier verschiedene Ansichten:

Beachten Sie!

Wenn der notwendige Platz für die Darstellung des Luftdruck-Bargraphen bzw. der Windrichtung nicht ausreicht wird die Anzeige automatisch ausgeblendet.

Wenn Sie die Darstellung unbedingt wollen, wählen Sie eine größere Schrift und/oder mehr Werte-Anzeigen.

Darstellung:

Alle ausgegebenen Werte beziehen sich auf den letzten dargestellten/empfangenen Wert vom Diagramm. Für nicht vorhandene Sensoren wird als Wert “ - - “ ausgegeben

Menü:

Wenn Sie das Menü abwählen, können Sie die Position des Fenster nicht mehr verändern. Zum Verändern Menü wieder einschalten.

Wettervorhersage:

Die Wettervorhersage-Grafik wird immer ausgegeben. Mit dieser Option können Sie die Textausgabe wählen (zusätzlich Zeitanzeige notwendig)

Luftdruck-Bargraph:

Die Auflösung beträgt +/-10hPa und stellt die Zeitpunkte (von links beginnend ) dar:

-24h, -12h, -6h, -3h, -2h, -1h, Aktueller Wert -> der aktuelle Wert wird immer auf Nullposition angezeigt

Taupunkt:

Der Taupunkt wird immer vom gewählten Sensor ausgegeben.

Windchill:

Die Bezugstemperatur für die Windchillanzeige ist normalerweise der Außensensor (=id2)-> änderbar unter Spezial-Sensoren.

Regen:

Es wird immer die Regenmenge der letzten Stunde ausgegeben.

Sensortexte:

Entsprechend der gewählten Option werden die Sensortexte ausgegeben bzw. überhaupt keine.

Diese Option beeinflusst auch die Darstellung von der Wettervorhersage und des Wärmebelastungsindexes.

Persönliches Wohlbefinden:

Hier erfolgt keine Berücksichtigung des Bedeckungsgrades an Wolken

Es wird für den gewählten Sensor das persönliche Wohlbefinden ausgegeben.

Es wird nur für die Sensoren 1 (=Außensensor) und 2 (=Zusatzsensor 1) bzw. kombinierter Sensor die Windkomponente berücksichtig,

sonst wird von einem Innensensor ohne Berücksichtigung von Windgeschwindigkeit ausgegangen!

Siehe auch PMV

Wenn Sie das Minidisplay auch auf einer WEB-Seite darstellen wollen, können Sie unter “Einstellungen 2” die entsprechenden Optionen aktivieren und die Texte für die Kopf- bzw. Fußzeile eingeben.

Die Daten für die Kopfzeile/Fußzeile sind identisch mit den “Daten” unter Internet – Einstellungen (und können auch dort geändert werden).

Diese Eingaben werden auch bei den Minigrafiken, der Windverteilung-Grafik, und den Statistik-Daten-Grafiken ausgegeben!

Gradient: Sie haben die Möglichkeit Farbübergänge bei der Hintergrundfarbe einzustellen
Als Verlauf ist dabei möglich:

0) None              	einheitliche Hintergrundfarbe

1) TopBottom	von Oben nach Unten

2) BottomTop	von Unten nach Oben

3) LeftRight	von Links nach Rechts

4) RightLeft	von Rechts nach Links

5) FromCenter	von der Mitte aus

6) FromTopLeft	von Links Oben

7) FromBottomLeft	von Links Unten

0)           1)          2)           3)           4)          5)           6)           7)

Option  + xx Pixel

Vorgesehen für Breitenkorrektur bei kurzen/langen Texten

Einstellbereich –10 ... 30

Achtung!

Wenn bei der erzeugten Grafik “Fehlfarben” vorkommen, kann es notwendig sein, eine andere Farbwahl zu treffen oder Gradient auf None zu stellen!

Option für Computer mit nur 256-Farben-Grafikkarte:

  In der Wswin.cfg im Abschnitt

   [MiniDisplay]        folgenden Eintrag hinzufügen (wird nicht automatisch erzeugt!!)

   MiniDispGifArt=1     -> Default bzw. kein Eintrag vorhanden

   Mögliche Werte:

   1:   Reduce to optimal 256 color windows palette

   2:   Do not perform color reduction

   3:   Reduce to optimal 2^n color palette

   4:   Reduce to the Windows 20 color system palette

   5:   Reduce to the Windows 256 color halftone palette (Only works in 256 color display mode)

   6:   Reduce to the Netscape 216 color palette

Barotrend.gif

Wenn Sie die auch im Minidisplay dargestellte Luftdruck-Grafik für anderweitige Zwecke benötigen, können Sie hier das Aussehen einstellen.

Funktionen

Inhalt


Einzel-/Mini-Grafiken

Parallel zur grafischen Darstellung im Diagramm können Sie sich auch Einzelwerte in diesem Extra-Fenster anzeigen lassen

Die Skalierung erfolgt hierbei nach den vorkommenden Minimal- bzw. Maximal-Werten.

Die Daten an der “Cursorposition” werden zusätzlich unter der Zeitachse wiedergegeben.

Die Fenstergröße ist frei wählbar und wird nach Verlassen dieser Funktion “gemerkt”

Der gewählte Sensor wird ebenfalls gemerkt, jedoch nach einem Programm-Neustart wird auf den Außen-Temperatursensor  zurückgestellt.

Die Hintergrundfarbe ist entsprechend des Hauptdiagrammes, die Skalenlinienfarbe entsprechend der gewählten Farbe für den “Sensor” Die Text-Farbe der Infozeile ist gleich der gewählten Schriftfarbe für die Copyrightanzeige im Hauptdiagramm

Über die Menüpunkte “Drucken” können Sie die dargestellte Grafik  (entsprechend der Darstellung) direkt drucken bzw. beim Menüpunkt  “Grafik erzeugen” als Gif-Grafik speichern (auch entsprechend der gewählten Fenstergröße). Mit PDF können Sie eine PDF-Datei mit dem Grafikinhalt erzeugen.

Unter “Internet” – “Einstellungen” – “Grafik” bzw. “Sensoren” können Sie wählen, ob und welche Grafiken im laufenden Programmbetrieb oder während “Internetdateien aktualisieren” automatisch erzeugt werden.

Dabei haben diese erzeugten Mini-Grafiken  ein fest vorgegebenes Namen-Schema mini_*.gif (siehe Dateien) und eine fest vorgegebene Grafikgröße von  312x194 Pixel. - änderbar unter Internet, Grafik oder in WSWIN.CFG

Abschnitt 	[View]

Eintrag   	MiniGraphWidth=312

Eintrag   	MiniGraphHeight=194

Einstellbereich Breite: 170 .. 800	Höhe: 133 .. 800

Zeige zugehörigen Sensor

Mit Wahl dieser Option werden bei zugehörigen Sensoren (normalerweise Temperatur und Feuchte) immer zusätzlich dessen zugehöriger Wert mit dargestellt. Bei zusätzlich gewählter Option „Minimum/Maximum ...“ und Tagesdarstellung hat diese Option Vorrang.

Säule: Kein Gradient

Bei Säulendarstellung (Regen, Sonnenzeit usw.) wird, wenn die Hintergrundfarbe nicht “weiß” ist, die “Säule” als sogenannter Gradient (Farbverlauf/Farbübergang) dargestellt.

Wenn Sie das nicht möchten, so wählen Sie diese Option!

Hier ohne und mit Gradient

Wolkenuntergrenze:	Windrichtung mit Punktdarstellung:

Minimum und Maximum ...

Wenn die gewählte Grafikgröße mindestens eine Breite von 450 Pixel hat, wird auch der Minimumwert bzw. Maximumwert in der Tagesdarstellung bzw. des gewählten Zeitpunktes (Stunde/Tag) in der Ansicht Woche, Monat, Jahr angezeigt.

Beim Erzeugen der Minigrafiken ist eine gewählte Mindestbreite von 312 Pixel notwendig. Außerdem die Option „Grafik: zeige Gesamt“!

-> bei gewählter Option „zeige zugehörigen Sensor“ und Darstellung des zugehörigen Sensors (Temperatur bzw. Feuchte) gilt diese Option nur für der 1. Sensor bzw. wird ignoriert.

Grafik: zeige Gesamt

Wenn Sie bei Ihren gespeicherten „Minigrafiken“ bei allen Diagrammen immer den Gesamtwert: bzw. Durchschnittswert dargestellt haben wollen, sollten Sie diese Option wählen.

Bei der Anzeige von 2 Zeitwerten (nur Tag-Darstellung) gibt der

1.Zeitwert	die Summe des Ansichtszeitraumes (24 Stunden)

2.Zeitwert	die Summe nur des aktuellen Tages

wieder.

-> diese Option ist nur relevant für das Erzeugen der Minigrafiken

Zeitraum: zeige Gesamt

Bei gewählter Option werden die Wochen-, Monats-, Jahres-Grafiken immer mit kompletten Zeitraum dargestellt.

Nicht vorgesehen für Tages- und Zeit-Ansicht!

Beispiel ohne diese Option:

Beispiel mit dieser Option:

Funktionen

Inhalt


Instrumente

Ansicht der Hauptmessgrößen als Instrumente.

Bestimmte Instrumente werden nur bei Wetterstationen dargestellt, welche die entsprechende Messgröße auch zur Verfügung stellen (z.B. UV nur bei VantagePro).

Mit GIF können Sie die Instrumente als Grafikdatei im Html-Verzeichnis speichern.

Für die komplette Darstellung ist eine Bildschirmauflösung von mindestens 1024x600 notwendig!

Funktionen

Inhalt


Aktualisieren

Unter Windows ist es möglich, dass die grafische Darstellung der Wetterdaten in dem Diagramm u. U. nicht vollständig erfolgt. Durch Aufruf dieser Funktion lässt sich Ausgabe erneuen, um so eventuell aufgetretene Fehler zu beseitigen. Der Aufruf der Funktion ist auch über die Taste F5 möglich.

Funktionen

Inhalt


Symbolleiste

Durch diese Funktion lässt sich die Symbolleiste mit den Schaltflächen wahlweise ein- oder ausblenden. Für den schnellen Aufruf aller Funktionen mit der Maus sollte die Symbolleiste in der Regel immer eingeschaltet sein. Durch das Ausblenden der Symbolleiste lässt sich andererseits die Darstellung des Diagramms vergrößern.

Funktionen

Inhalt


Displayleiste

- Gilt nur für ELV PC-Funkinterface

- für Wetterstation siehe weiter unten

Durch diese Funktion lässt sich eine Displayleiste am unteren Fenster ein- oder ausblenden.

In der Leiste werden die letzten aktuellen Messwerte mit dem Auslesezeitpunkt dargestellt bzw. die entsprechenden Cursorwerte.

Standard-Sensoren

Hier wählt man, welche Sensoren zusätzlich als Wert dargestellt werden sollen.

Es sind bis zu 8 Werte auswählbar. Gewählte Sensoren, die nicht verfügbar sind, werden nicht dargestellt – keine Anzeige dafür.

Wenn Sie mit der Maus auf den Wert zeigen, erhalten Sie kurz danach ebenfalls den Max./Min.- und Durchschnitt-Wert dieses Sensor kurz eingeblendet.

Für Wetterdaten können Sie einen „Link“ hinterlegen (Wetterdaten Link).

Ein „aktivierter Link“ ist erkennbar, wenn Sie mit der Maus darüberfahren, dass Wetterdaten dann blau angezeigt und unterstrichen wird.

Zusatz-Sensoren

Zu den Standard-Sensoren können zusätzlich Vier bzw. Acht weitere Sensoren für die Anzeige definiert werden.

Voraussetzung für die Darstellung ist allerdings eine entsprechend große Bildschirmauflösung und Programmfenstergröße. Wenn die Programmfenstergröße für die Darstellung zu klein ist, wird für die entsprechenden Sensoren ”keine Anzeige” vorgegeben und ist auch nicht änderbar.

Wählt man die Option ”nur Kurzbeschreibung (T1,F1...)”, kann man acht zusätzliche Sensoren zur Anzeige auswählen.

Als Beschreibung für die Sensoren wird dann nur der
Typ (Temperatur-T, Feuchte-F, Luftdruck-D, Wind-W, Regen-R) mit der Sensor-Nr. angezeigt.

Wird für den Ersten oder Zweiten der zusätzlichen Sensoren die Windrichtung gewählt,

erfolgt hier die Anzeige in Grad.

Bei Wahl der Regenmenge, wird für den Ersten der zusätzlichen Sensoren die Regenmenge als

Differenz zwischen 2 Messzeitpunkte (Intervall, Stunde, Tag) angezeigt; für den Zweiten der zusätzlichen Sensoren wird die Gesamtregenmenge (Zählimpulse bzw. mm, wie direkt vom Regensensor geliefert und mit dem Regenmengenkalibrierfaktor beaufschlagt) angezeigt – erkennbar am führendem “#”.

Beispielansicht Zusatz-Sensoren mit Kurzbeschreibung

Mit Hilfe der Cursor-Tasten (Auf, Ab, PgUp, PgDown, Pos1, Ende) kann man die Werte innerhalb des Diagramms anfahren, dessen Werte, dann hier wiedergegeben werden.

Ist die Displayleiste und die Min-/Max-Leiste ausgeschaltet, sind die Cursorfunktionen nicht verfügbar.

- Wetterstation WMR-918

Bei der Wetterstation WMR-918/968/WM-918 erfüllt die Displayleiste die Funktion der direkten ”online”-Ausgabe der empfangenen Daten.

Es werden nur Daten gezeigt, die empfangen wurden.

Die Sensorwahl Standardsensoren ist deshalb deaktiviert.

Bei den Zusatzsensoren kann man nur für die Sensoren X1/X2 eine eigene Auswahl treffen.

Funktionen

Inhalt


Min-/Max-Leiste

Diese Funktion ermöglicht das Ein- oder Ausblenden der Min-/Max-Leiste im unteren Bereich des Hauptfensters. Die Min-/Max-Leiste enthält Informationen über die MinWerte, MaxWerte, Durchschnittswerte und die aktuellen bzw. Cursor-Werte.

Die Anzeige wird entsprechend des gewählten Darstellungszeitraumes (Tag, Woche, Monat, Jahr) angepasst.

Wurde unter Alarmwerte, die Reaktion ”Werte farbig anzeigen” gewählt, so werden die Werte bei Erreichen der eingestellten Alarmwerte hier farbig ausgegeben.

Bei der Darstellung von Wind/Windböen kann man mit einer entsprechenden Option zusätzlich die Richtung oder die Windstärke (Beaufort Bft) anzeigen lassen.

Bei der Darstellung des Luftdruckes wird zusätzlich die max. Luftdruckänderung (z.B.: ^2hPa) bezogen auf eine Stunde in dem angezeigten Zeitraum (nur Tag und Woche) angezeigt.

Es können maximal 8 Sensor-Messgrößen zur Darstellung gewählt werden – die Auswahl erfolgt durch einen ”Klick mit der linken Maustaste” im Bereich der Min-/Max-Leiste.

Die Bildschirmdarstellung des Programmes ist ausschlaggebend für die tatsächlich dargestellten Sensor-Messgrößen.

Nur im Vollbild-Modus und einer Bildschirmauflösung von 1024x768 werden auch alle 8 Sensor-Messgrößen wiedergegeben.

Durch das Ausblenden der Min-/Max-Leiste lässt sich die Größe des Diagramms erhöhen.

Ist die Min-/Max-Leiste eingeblendet, wird sie auch beim ”HTML-Grafiken erzeugen bzw. Internet-Dateien aktualisieren ...” mitberücksichtigt.

Beispiel: Min-/Max-Leiste (Monatsansicht):

Beispiel: Min-/Max-Leiste (Tagesansicht):

Funktionen

Inhalt


Statusleiste

Diese Funktion ermöglicht das Ein- oder Ausblenden der Statusleiste im unteren Bereich des Hauptfensters. Die Statusleiste enthält Informationen über die aktuellen Einstellungen (gewählter Zeitraum, Schnittstelle usw.). Durch das Ausblenden der Statusleiste lässt sich die Größe des Diagramms erhöhen.

Im linken Statusleistenfeld werden Fehlermeldung und Informationen angezeigt:

- für PC-Funkinterface

In diesem Feld wird beim Aufzeichnen der Wetterdaten die Zeit dargestellt, bis zu welchem Zeitpunkt voraussichtlich der nächste Wetterdatensatz zur Verfügung steht.

Wenn zusätzlich zu diesem Countdown-Zähler ein neuer Zähler in Klammer erscheint z.B. 00:59  (29)  - dieser Zähler erscheint nur, wenn die Zeit unter 60sec bzw. 30sec liegt - so wird, bei Erreichen von NULL, die V24-Schnittstelle aktiviert und das PC-Funk-Interface nach dem nächsten Datensatz abgefragt.

Nach dem ersten Auslesen der Daten aus dem Funk-Interface wird diese Zeit zuerst synchronisiert – hier erfolgt die Datenabfrage alle 30sec bzw. 60sec bei Messintervallen >= 10 Min. Nach dem Synchronisieren erfolgt die Datenabfrage in dem gleichen Intervall, das  auch das Funk-Interface benutzt.

- für Wetterstation WMR-918/968 und WM-918

Beim Aufzeichnen wird die Zeit dargestellt, wann der nächste Datensatz abgespeichert wird.

Empfangene Daten werden mit Zeitpunkt und Sensor-Typ (Innen/Außen, 1..3, W,R) dargestellt. Ist die Displayleiste ausgeschaltet, werden zusätzlich die Daten des empfangenen Sensors (interne Verarbeitungswerte) ausgegeben.

Die empfangenen Daten werden auch ausgegeben, wenn die Daten nicht aufgezeichnet werden!!

- für Wetterstation VantagePro

Beim Aufzeichnen wird die Zeit dargestellt, wann der nächste Datensatz abgespeichert wird und rechts wird der Zeitpunkt des letzten Datenempfangs wiedergegeben.

- bei Datei-Überwachung

Wenn eine Datei-Änderung erkannt wurde, wird das Daten-Format und Uhrzeit / Datum von diesem Datensatz angezeigt: z.B. WS2300 -> 17:30  12.11.02

Außerdem die Zeit seit dem letzten Eintreffen neuer Daten.

•	Wenn hinten den Daten ein “(x)” zusätzlich erscheint, handelt es sich um keine “neuen” Daten

-> das Masterprogramm hat aber die Datei geändert!

•	Wenn hinten den Daten ein “+x!” zusätzlich erscheint, wurden zusätzlich zum aktuellen Datensatz weitere x Datensätze “übernommen“.

- im Pause/Warte-Betrieb

Es wird „Pause“ angezeigt und zusätzlich die Zeit, wann das nächste Mal das Interface „abgefragt“ wird.

Im Wartebetrieb wird die Zeit angezeigt, wenn die normale Aufzeichnung weitergeht.

Beispiele:

Displayleiste ausgeschaltet (Diese Anzeige nicht bei WM-918):

Funktionen

Inhalt


Alarmwerte

Während der Aufzeichnung von Wetterdaten kann die Bedien- und Auswertesoftware, wie die Wetterstation, auf das Unter- oder Überschreiten bestimmter Werte reagieren. Im Gegensatz zur Wetterstation lassen sich hierbei alle Messgrößen berücksichtigen.

Bei dem Erreichen einer dieser Alarmwerte lässt sich wahlweise ein Hinweis ausgeben, eine Klangdatei wiedergeben oder ein beliebiges Programm aufrufen, das dann beispielsweise ein Gegensteuern sicherstellt.

Nach dem Aufruf der Funktion werden die Alarmwerte aller Messgrößen zunächst in einer Liste ausgegeben. Hierdurch besteht jederzeit ein Überblick über alle definierten Minimal- und Maximalwerte. Die Liste enthält dabei nur die Messgrößen, die über die Funktion Verfügbare Sensoren im Menü ”Funk-Interface” gewählt wurden.

Durch einen Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag, Betätigen der Taste ”Enter” oder Aufruf der Schaltfläche ”Editieren” lassen sich die zugehörigen Einstellungen (Alarmwerte und Reaktion) in einem separaten Fenster vornehmen.

Hinweis:

Die Überprüfungen aller Alarmwerte erfolgt nur durch die Bedien- und Auswertesoftware.

Die Alarmwerte werden nur überprüft, wenn zumindest ein Wert ungleich ”Null” ist. Eine Überwachung der Alarmwerte ist zudem nur möglich, wenn die Funktion ”Aufzeichnung starten” im Menü ”Datei” aktiviert wurde.

Alarmwert

Diese Eingabefelder enthalten den Minimal- und Maximalwert, bei dessen Unter- oder Überschreiten ein Alarm ausgelöst wird.

in grüner Farbe

- diese Option ist nur bei Reaktion ”Wert farbig anzeigen” vorhanden.

Wenn jemand den Minimal-Wert als ”OK-Anzeige” bei der Reaktion ”Wert farbig anzeigen” verwenden möchte, kann er es mit dieser Option erreichen. Der ”Alarmwert” wird dann anstatt ”rot” eben ”grün” wiedergegeben.

Wird für den Minimal-Wert und den Maximal-Wert bei ”Wert farbig anzeigen”  ”in grüner Farbe” gewählt, wird der Wert grün eingefärbt, wenn sich der Alarmwert in diesem Bereich befindet.

Reaktion

Diese Felder legen fest, welche Reaktion beim Erreichen des Alarmwertes erfolgen soll. Hierbei kann zwischen einem Hinweisfenster, der Wiedergabe einer Klangdatei (WAV-Datei) und dem Aufruf eines beliebigen Programms gewählt werden.

Wurde für die Reaktion ”Wert farbig anzeigen” gewählt, werden die aktuellen Werte in der Min./Max-Leiste und im Display entsprechend des eingestellten Alarmwertes farbig eingefärbt.

Wurde als Reaktion ”Hinweis ausgeben” gewählt, so wird bei Auftreten eines Alarmes der Hinweis ausgegeben und nach 15 Sekunden automatisch quittiert. (Kann allerdings umgestellt werden, das keine automatische Quittierung mehr erfolgt).

Hintergrund: (Betrifft nur ELV-Interfaces)

Solange ein solcher Alarmhinweis nicht quittiert wird, werden keine Wetterdaten mehr aus dem Interface ausgelesen!

Wer eine permanente Anzeige (bis Quittierung) wieder möchte:

Datei wswin.cfg Abschnitt

[Options]

AlarmTimeout=15 	-> Wert auf 0 ändern! oder anderen Wert eingeben.

Wer hier eine permanente Anzeige wählt, dessen ELV-Interface (und OEM'S) liest bis zur

Quittierung dann keine Daten mehr aus.

- Betrifft nicht Huger Wetterstation, hier kann sehr wohl eine permanente Anzeige gewählt

werden.

Dateiname

Über diese Eingabefelder lässt sich der Name der Klangdatei oder des Programms eingeben. Diese Datei wird beim Erreichen des Alarmwertes ausgeführt werden. Die Programmdatei kann dabei auch Parameter enthalten. Beispiel: ”C:\CONTROL\TEMP.EXE 1 +5”.

Die Alarmreaktion wird bei jedem Speichern eines neuen Datensatzes erneut ausgelöst und solange, bis die Alarmbedingung nicht mehr gegeben ist.

Wenn Sie möchten, dass die Alarmreaktion nur einmal ausgeführt wird, können Sie dies mit der Option “Alarme nur einmal ausführen”  aktivieren.

In diesem Fall wird die Alarmreaktion wieder aktiv, wenn einmal die Bedingung für die Alarmwert nicht mehr gegeben war -> einmal wieder in Ordnung.

Beim Regen haben Sie zusätzlich die Möglichkeit über 0..24-Stunden den Alarm auf den eingestellten Stundenzeitraum beziehen zu lassen, 0 Stunden = wie bisher = aktueller Wert

Funktionen

Inhalt


Zeitsteuerungs-Einstellungen

Zeitgesteuert

Zeitsteuerung ist aktiv: “Dateien” sollen über Zeit aktualisiert werden

Externes FTP-Programm verwenden

Für den FTP-Transfer soll externes FTP-Programm verwendet werden

Externes FTP-Programm

Mit diesem Programm sollen Dateien zum Web-Server übertragen werden.

z.B. FileZilla  - ist Freeware.

Wenn Sie ein sehr gutes FTP-Programm suchen, sehen sie sich einmal den FTP-Uploader an. Dieses Programm gibt es auch als Testversion (automatische Profil-Abarbeitung ist hier deaktiviert).

Sie machen keinen Fehler, wenn Sie dieses Programm als registrierte Version kaufen – kostet ab 25 Euro.

Unter http://www.ftp-uploader.de finden Sie mehr dazu.

Der Vorteil dieses Programmes ist, sie stellen Ihre “Transferbedingungen” einmal ein, das Programm überträgt dann nur noch geänderte Dateien und vollautomatisch.

Optionen für externes FTP/TFTP-Programm

Eventuell zusätzlich notwendige Optionen zum Transfer mit FTP-Programm können hier angegeben werden (z.B. Scripte, Dateiauswahl usw.). Zu beachten ist hier, das bei Pfadangaben mit ”LEERZeichen” im Namen die meisten Programme diese Option falsch interpretieren. Deshalb sollte man dafür die entsprechenden DOS-Namen verwenden, z.B: anstatt ”Eigene Dateien” – ”Eigene~1”

Transfer mit Windows eigenem FTP-Programm (Beispiel)

Externes Programm:	E:\Winnt\system32\ftp.exe

Einstellungen:	-v -s:"D:\Wetter Programme\Vantage\ftp_send.txt"

Inhalt ftp_send.txt:

open ftp.eigene_homepage.de

Benutzerkennung

Benutzerpassword

lcd "d:\Wetter Programme\Vantage\html"

cd wetter

binary

prompt

mput mini_current*.*

send windbft_current.gif

send ddis_current.gif

send aktuell.gif

send aktuell.htm

send current.html

send custom.html

send awekas.txt

send data.htm

send minidisplay.gif

send test.html

quit

Aktualisierungs – Zeit mit Ftp

Nach dem hier gewählten Zeitpunkt wird Ftp-Programm gestartet – Voraussetzung ”FTP-Programm verwenden” wurde gewählt.

Diese Zeiteinstellung ist aktiv, wenn FTP-Aktiv gewählt wurde, auch wenn nicht mit einem FTP-Programm gearbeitet werden soll, z.B. um nur die ”Dateien” entsprechend diesen Zeiteinstellungen zu aktualisieren.

Mit dem Minuten Offset können Sie zusätzlich eine Minuten-Verschiebung erreichen.
z.B. 1 Stunde und 9 “Minuten Offset” so erfolgt die Ausführung um 0:09, 1:09, 2:09 usw.

Wenn der Minuten-Offset allerdings größer ist, als die gewählte Aktualisierungszeit, so wird er ignoriert.

Beispiel: Aktualisierungszeit: 10 min – erlaubter Offset 0..9 Minuten

8 zusätzliche, feste Zeitpunkte

•	wenn als Zeitpunkt 00:00 gewählt = deaktiviert

•	wer anstatt der periodischen Aktualisierung nur diese Zeitpunkte verwenden möchte, muss bei "Aktualisierungszeit mit FTP" 2x den gleichen Zeitpunkt, wie einer dieser 8 Zeitpunkte wählen und zusätzlich als Aktualisierungs-Intervall "24 Stunden" -> damit deaktiviert

nach Autoauslesen Dateien übertragen

Diese Optionen ermöglich das automatische Erzeugen/Übertragen der Aktuell-Dateien entsprechend der gewählten Option ”Wetterdaten automatisch auslesen” bzw. beim Programmstart mit dem entsprechenden ”Übergabeparameter”.

 Wer also sein Wetterstationsprogramm zeitgesteuert startet um die Wetterdaten auszulesen, kann damit gleichzeitig die Aktuell-Dateien erzeugen, mit FTP-Programm übertragen und dann das Programm automatisch wieder beenden.

Voraussetzung bei Nutzung ohne Übergabeparameter:

Option ”bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen” und FTP-Programm verwenden.

Transfer Optionen

Vor Übertragung Internet-Dateien aktualisieren

Erst vor der FTP-Übertragung sollen die Internet-Dateien aktualisiert werden.

Diese Option ist notwendig, damit die nachfolgenden Optionen ausgeführt werden

Beachten Sie: Die Internet-Dateien werden autom. nur einmal am Tag aktualisiert.

Die gewählten Optionen unter “Internet” – “Allgemeines” haben Vorrang vor diesen Einstellungen und wenn dort gewählt, werden die entsprechenden Optionen hier ignoriert.

Vor Übertragung Aktuell-Dateien aktualisieren

Vor Übertragung Wetterübersicht aktualisieren

Vor Übertragung Benutzer-Html-Dateien aktualisieren

Vor Übertragung Mini-Display erzeugen

Vor Übertragung Windverteilungs-Grafik erzeugen

Eine Sonderstellung nimmt dabei ”custom.txt abarbeiten (nur bei ‚ohne Interface’)” ein:
Wer ohne Wetterstation/Funkinterface arbeitet, aber z.B.  immer aktuelle Sonne-/Mond-Html-Seiten erzeugen will, kann unter zu Hilfenahme der “custom.txt” dies verwirklichen – siehe auch die mitgelieferte Datei sunmoon.txt

Wählen Sie bitte hier Ihre Optionen, die Sie benötigen.

Ausführliche Informationen dazu finden sie unter “Internet – Allgemeines”

Email (Alarme)

Wenn Sie mehrere Email-Empfänger angeben wollen, müssen Sie sie mit “;” (Strichpunkt) trennen.

Das eingestellte Profil (Email1 .. Email3) wird zum Senden der Alarm-Meldungen verwendet!

Datei-Anhänge:

Wenn beim Email-Versand im Text-Verzeichnis (siehe APRS/Template) eine

Datei “ws_email?.txt” gefunden wird,  wird diese Datei als “Text-Anhang” mitgeschickt!

? = 0 	für Bericht-Datei

? = 1..46	Sensor-Nr. (siehe Indexe) für den ein Alarm-Email versendet wird.

Bemerkung zu Char-Set:

Default-Einstellung ist „us-ascii“ oder  „ISO-8859-1“

Bei bestimmten Provider und Verwendung von Sonderzeichen z.B. °C kann es notwendig sein, auf einen anderen Zeichensatz (Char-Set) umzustellen. Je Konfiguration eigene Wahl möglich.

Wenn in der Email-Debug-Datei (entsprechende Debug-Option aktiviert) der „Host resolved“ wurde, aber trotzdem die Nachricht nicht geschickt wird, wird nicht der korrekte Zeichensatz verwendet!

In Europa auch üblich: „Westeuropa“

Programm „Blat“

Wenn Sie Probleme mit dem internen Email-Versand haben, empfehle ich, auf das externe E-Mail Programm

„Blat“ zu finden unter http://www.blat.net . umzustellen. Dazu speichern Sie die Blat-Exe in einem Suchpfad-Verzeichnis z.B. C:\Windows oder C:\Windows\system32 ab.

-of (-optionsfile) -> blatconfig1.cfg ... blatconfig5.cfg

Wenn Sie dazu spezielle Blatkonfiguration benötigen, können Sie dies in „blatconfig1.cfg“ für Email-Config1 usw. hinterlegen.

SSL-Mailversand:

Dazu sind folgende Maßnahmen bzw. Voraussetzungen erforderlich:

- auf dem PC muss blat installiert sein (es sollte nach Möglichkeit die Version 3.1.2 oder neuer sein)

- das Programm STunnel  (stunnel-5.01-installer.exe oder neuer) muss installiert werden

- in WSWIN müssen bei "Email" dann bei STMP-Server „localhost“ wenn STunnel auf dem gleichen Computer wie Wswin läuft oder die IP-Adresse, wo STunnel läuft, eingetragen werden, bei Port entsprechend der in der stunnel.conf gewählte Port eingetragen werden.

Beispiel-Eintrag in der stunnel.conf
[t-online-smtp]
client = yes
accept = 5025
connect = securesmtp.t-online.de:465

Im geschützten Userbereich werden die notwendigen Dateien bereitgestellt, damit man sie nicht im Internet zusammensuchen muss:

https://www.pc-wetterstation.de/user/prg/Stunnel/

Email-Bericht:

Wenn Sie einmal am Tag einen aktuellen Wetterbericht versenden wollen, können Sie hier dies aktivieren.

Sie können dazu auch eine andere “Konfiguration” als bei den Alarm-Email vorgeben.

Unter “Konfiguration wählen” stellen Sie das “Profil” ein, welches zum Senden des “Berichts” benutzt werden soll!

Die Form des Berichts ist fest vorgegeben – wenn Sie eine andere “Form” wünschen, können Sie das mit Anwahl von benutzerdef. Bericht und vorhandener Datei “custom_r.txt” realisieren

Wenn Sie den Email-Bericht nur in der Kopfzeile (Betreff) schicken wollen, können Sie dies hier aktiveren müssen aber dann zusätzlich die „custom_sms.txt“ Datei verwenden (bzw. muss vorhanden sein!).

Beachten Sie dabei, dass alles nur in ein einer Zeile stehen darf – wenn die Gesamtlänge die 160 Zeichen überschreitet, wird der Text rigoros auf 160 Zeichen Länge gekürzt.

Wenn Sie mit der „custom_sms.txt“ arbeiten, wird der eingegebene Betreff-Text ignoriert (deshalb auch ausgegraut und nicht änderbar!).

Sie können den Email-Bericht zu automatisch wiederholenden Zeiten und zu 5 festen Zeiten (unabhängig)

schicken lassen.

Im Betreff können Variablen verwendet werden!

Beachten Sie auch die Möglichkeit der Email-Bericht-Zeitsteuerung über die ws_controll.cfg

-> Sie können darüber auch das zu verwendende „Profil“=Konfiguration ändern.

- für den Wochenreport ist die benutzerdefinierte Datei custom_rw.txt erforderlich

- für den Monatsreport ist die benutzerdefinierte Datei custom_rm.txt erforderlich

Ist als Ausführungszeit für den Wochen-/Monats-Report 00:00 eingetragen, ist die Ausführung abgeschaltet!

Beispiel:

Wetterdaten - Report:  Lackenhäuser   844 m über NN

Donnerstag, 21. März 2002  -  23:59

Temperatur Außen

aktuell              5,3  °C

Durchschnitt         6,9  °C

Min.                 4,5  °C   02:24

Max.                 8,9  °C   14:09

Temperatur 2 Außen

aktuell              4,7  °C

Durchschnitt         6,6  °C

Min.                 4,0  °C   02:19

Max.                 8,8  °C   14:09

Luftfeuchte Außen

aktuell               97  %

Durchschnitt          97  %

Min.                  91  %    00:34

Max.                  99  %    03:09

Luftfeuchte 2 Außen

aktuell               99  %

Durchschnitt          99  %

Min.                  94  %    14:09

Max.                  99  %    00:04

Taupunkt

aktuell              4,9  °C

Durchschnitt         6,5  °C

Min.                 4,1  °C   02:24

Max.                 8,4  °C   10:44

Windchill

aktuell              5,3  °C

Durchschnitt         5,9  °C

Min.                 0,8  °C   03:14

Max.                 8,9  °C   14:09

Windgeschwindigkeit

aktuell              1,3  km/h   1 Bft

Durchschnitt         6,6  km/h   2 Bft

Max.                22,6  km/h   4 Bft  -  W   08:19

Windrichtung

aktuell               SW  230 °

dominierend            W

Niederschlag

letzte Std.          0,0  l/m²

aktueller Tag       56,4  l/m²

aktuelle Woche      21,8  l/m²

aktueller Monat    113,2  l/m²

aktuelles Jahr     805,5  l/m²

Regen / Jahr          87  Tage

Luftdruck

aktuell           1012,0  hPa

Durchschnitt      1011,4  hPa

Min.              1008,8  hPa  08:09

Max.              1014,1  hPa  00:24

Luftdruckänderung

                   +0,1   hPa/1h

                   +0,3   hPa/2h

                   +0,4   hPa/3h

                   -0,5   hPa/6h

                   -0,1   hPa/12h

                   -1,9   hPa/24h

Wettervorhersage:  bewölkt

Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware  V2.80.0

Sprache

Wenn keine unterstützte SAPI4 Engine beim Programmstart gefunden wird, wird das hier angezeigt, ein grossteil der Sprachoptionen steht dann nicht zur Verfügung (deaktiviert)

Es muss eine Sprach-Engine (SAPI4) installiert werden - die SAPI5 von WinXP wird nicht unterstützt!
D.h., wenn WinXP-Nutzer diese Funktion nutzen wollen, müssen Sie auch die SAPI4 - Engine installieren.

Die registrierten Benutzer können die notwendigen Dateien dafür aus dem "Speech" Verzeichnis laden und installieren.

Zusätzlich sind die nationalen Sprach-Varianten notwendig - zu finden unter dem entsprechendem "Länder-Verzeichnis".

Ausserdem finden Sie hier einen Link zu einer Microsoft-Seite, wo Sie weitere Dateien und Hilfe für die Sprach-Engine downloaden können. Sie können natürlich auch eine kostenpflichtige Software mit SAPI4-Unterstützung verwenden!

Es muss die Datei "lame_enc.dll" vorhanden sein - sonst startet WsWin nicht mehr.

Ausnahme: Sie verwenden WsWin32ns.exe – hier ist die Sprachausgabe nicht integriert

Diese DLL ist notwendig für die Umwandlung der WAVE-Dateien in MP3-Dateien -> damit Dateigrößeneinsparung von ca. 90%!

Lame_enc.dll is released under GNU GPL - Vielen Dank dazu an Alexei O. Sabline (a_sablin@mtu-net.ru).

Optionen:

Möglichkeit eine Sprachausgabe jede volle Stunde bzw. ein WAVE-File und eventuell ein MP3-Sound-File von den Wetterdaten zu erzeugen.

Unterstützung für Sprachausgabe und WAVE/MP3-Datei-Erzeugung:

Nach der Installation der "Engine" ist defaultmäßig immer "Sam" = amerikanischer, männlicher Sprecher voreingestellt - kann und sollte hier im "Dropdown-Menü der Sprecherauswahl" geändert werden.

Eine MP3-Datei wird immer im HTML-Verzeichnis abgespeichert!

Der Dateiname der MP3-Datei wird von der WAVE-Datei abgeleitet!

Für die Erzeugung einer eigenen WAVE/MP3-Datei ist die Datei "ws_speech.txt" vorgesehen (siehe Beispieldatei ws_speech_.txt)

•	In dieser Datei ist defaultmäßig die "Einheiten"-Ausgabe abgeschaltet. (-> %unit_off%)

•	Die Sprachausgabe wird mit neuen Variablen unterstützt: %unitnamelong[x]%, %wind_txtlong%

Achtung!

Die durchschnittliche Dateilänge einer Wave-Datei beträgt ~700 KB, die einer MP3-Datei daraus ~70 KB.

Wenn Sie diese Datei(en) über "Zeitsteuerung" erzeugen lassen, wird die Ausführung des FTP-Programmes solange verzögert, bis die Erzeugung dieser Dateien (Dauer ist diesem Beispiel ca. 30 sec.) abgeschlossen ist.

Bei FTP-Transfer und gleichzeitiger Sprachausgabe jede Stunde, so erfolgt die Spracheausgabe 1 Minute später.

Wer die Sprach-Datei auch auf der WEB-Seite zur Verfügung stellen will, sollte beachten, dass nicht alle "DSL" und eine FlatRate haben.

- = minus

Wenn ihre Sprach-Engine keine negativen Werte spricht z.B. (-15,4), sollten Sie diese Option aktivieren.

Wave-Datei

Es wird eine default-Wave-Datei  (MP3-Datei) erzeugt mit den Sensoren, die Sie unter Sprache gewählt haben.

>= 1 Stunde	30Min	20Min	10Min

Die Wave Datei (Mp3-Datei) wird nur maximal einmal je eingestellter Zeit (1Stunde, 30Min...) erzeugt (abhängig vom Aktualisierungsintervall mit FTP)

Wave-Datei <-> ws_speech.txt

Es wird eine Wave-Datei  (MP3-Datei) aus der Datei ws_speech.txt erzeugt. In der Datei ws_speech.txt können Sie beliebige Variablen einsetzen, diese werden vorher durch die “richtigen Werte” ersetzt.

txt_Datei vortragen / Txt-Datei -> Wave Datei:

Wenn eine Datei Ws_speech.txt (benutzerdef. Sprachausgabe) gefunden wird, wird in dessen Datei die Variablen mit den aktuellen Werten ersetzt und dann gesprochen.

Wenn keine Datei ws_speech.txt gefunden wird, wird eine ws_report.txt (Wetter-Report) erzeugt und dann dessen Inhalt gesprochen

Bei Wahl von Txt-Datei -> Wave Datei wird anstatt zu sprechen eine Wave-Datei und eventuell noch die zugehörige MP3-Datei erzeugt (wenn Option aktiviert)

Die stündliche Sprachansage kann man über die Datei "ws_speech1h.txt" ebenfalls individuell gestalten.

Hinweis bei Default-Sprachausgabe für UV-Wert und ISS-Empfang:

Sie sollten hier den Vorgabe-Text für die UV-Beschreibung (=UV-Index) (=langer Text) nach "U. V. Index" oder "U. V. Strahlung" ändern bzw. auch bei “ISS-Empfang”, die Sprecher(in) kommen mit "UV" bzw. “ISS” nicht so gut zurecht ;)

Achtung!

Das Erzeugen einer WAVE-Datei (bzw. Sprechen) dauert genau solange, wie eben das spätere Sprechen!

Wer hier meint, er könnte alle Minute eine WAVE-Datei mit einer Sprechdauer von 2 Minuten Länge bekommen – erhält als Ergebnis eine „korrupte oder leere Wave-Datei“

-> das Programm bricht systembedingt bei Beginn einer neuen Sprachanforderung eine eventuell vorherige Sprachanforderung=auch WAVE-Datei-Erzeugung ab!

Ausnahme: Bei stündlicher Sprachausgabe und gleichzeitiger Wave-Datei-Erzeugung wartet das entsprechende „Ereignis“ – je was zuerst begonnen wurde – auf das Beenden und führt dann diese Funktion aus.

Funktionen

Inhalt


Near Real Time (NRT) - Flash

Aktivierung der Abarbeitung für Near Real Time – Datei (Fast Echtzeit Anzeige) bzw. für Flash-Darstellung.

Die erste Steuerdatei muss wswin_nrt.txt heißen.

Sie wird ausgeführt sobald ein neuer Wert von der Wetterstation (WM918, WMR9x8, VantagePro) eintrifft.

Bei den anderen Stationen und Dateiüberwachung, wenn ein neuer Datensatz gespeichert wird.

Wswin_flash.cfg ist vorgesehen für zukünftige Unterstützung von Flash-Darstellung mit WsWin.

Funktionen

Inhalt


Einstellungen APRS/Template
Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar

Wenn Sie mit Templates arbeiten wollen, müssen Sie hier die entsprechenden Funktionen aktivieren.

Verzeichnis

Zielverzeichnis für nicht “htm/html”-Dateien – die htm/html-Dateien werden immer im HTML-Verzeichnis gespeichert.

Template Steuerdateien:

Zeit	template_time.txt

Diese Datei wird immer entsprechend der gewählten Zeit ausgeführt – außer wenn 0 gewählt!

Ebenso ist eine Offsetzeit von max. gewählter Zeit – 1 Minute, z.B. 10 Minuten: Offset 0..9 Minuten möglich.

Test	template_t.txt

Tag   	template_d.txt

Gestern  	template_yest.txt

Woche  	template_w.txt

Monat	template_m.txt

NOAA Monat	template_noaa_m.txt

Jahr	template_y.txt

NOAA Jahr	template_noaa_y.txt

Season	template_season.txt

Sind die entsprechenden “Steuerdateien” nicht vorhanden, kann die Funktion nicht aktiviert werden.

Das Test-Template ist zum “TESTEN” vorgesehen und deshalb ist die Ausführung immer möglich (natürlich nur wenn template_t.txt vorhanden).

Die Template-Dateien müssen sich im Daten-Verzeichnis befinden.

Für die notwendigen bzw. spezifischen Variablen für Templates siehe Variablen

Unterschied Template-Dateien / Benutzer Html/Wml-Datei(en):

Die Template-Datei ist eine erweiterte Benutzer Html/Wml-Datei, es werden alle Variablen der Benutzer Html/Wml-Datei unterstüzt, eine Verschachtelung mit %openfile=   % – ist nur bis 3 Dateien vorgesehen, zusätzlich sind hier weitere Variablen möglich.

Template-Dateien benötigen Sie, wenn Sie alle Daten eines Tages/Woche/Monat/Jahres darstellen wollen – Benutzer Html/Wml-Dateien können nur den letzten Datensatz von Tagesdaten darstellen.

Fehlt in der Template-Datei die Variable %templatebegin% ist sie eine ganz normale Benutzer Html/Wml-Datei.

Die erste NOAA-Template-Datei ergibt eine feste Ausgabedatei (auch wenn andere vorgegeben):

Jahr	noaaJJJJ.txt	z.B. noaa2002.txt

Monat	noaaJJJJMM.txt	z.B. noaa200201.txt

Die %templatebegin% - Variable muss am Beginn einer “Zeile” stehen. Sie endet automatisch mit Beginn einer neuen Zeile:
siehe auch Template

Beispiel:

%justify_on%%hour_only% 	-> Steuervariablen zur Ausgabeformatierung

%templatebegin% %ws_time%%curvaloutstemp%%curvaloutshum%%curval[33]%%curval[43]%%curval[44]% %curval[34]%

Ergebnis:

19:01      7.5 °C      94 %    1020 hPa     6.6 °C     4.3 °C     0.0 l/m²

20:02      7.2 °C      95 %    1020 hPa     6.5 °C     5.3 °C     0.0 l/m²

21:02      7.0 °C      95 %    1020 hPa     6.3 °C     5.0 °C     0.0 l/m²

...

Besonderheit Template_Season:

Wenn bzw. solange dieses Template abgearbeitet wird, wird die Abarbeitung anderer Internetdateien (auch Templates) zurückgestellt. Mögliche Startzeiten ab 00:05 bis 23:49

CFG Custom Datei (wswin_customfiles.cfg)

Mit Verwendung dieser ControllDatei haben Sie die Möglichkeit Ihre gesamten benutzerdefinierten Dateien unabhängig von der Variable %openfile=naechsteDatei.txt% zu steuern und kontrollieren.

Sie haben hier auch die Möglichkeit, diese Datei zu ändern, zu pflegen und dass das Programm diese Datei automatisch aus Ihren jetzigen Dateien aufbaut:

Dazu darf die Option "wswin_customfiles.cfg aktiv" nicht gewählt sein

und die Option "Daten aktualisieren: wswin_customfiles.cfg" muß gewählt sein!

Achtung! wenn Sie dieses Einstellungsfenster verlassen und danach diese Einstellungen neu aufrufen oder das Programm beenden, wird diese Option automatisch deaktiviert!

Nach dem Aktivieren sollten Sie

•	Internetdateien aktualisieren

•	Benutzer Html/Wml-Datei(en)...

•	alle Template Dateien (in der entsprechenden Ansicht)

ausführen.

Aufbau der ControllDatei:

1) Startname = Abschnittname

    Der Abschnittname ist fest vorgegeben und ist einer von den möglichen Start-Dateinamen

2) Anzahl Dateien (bei 0 werden keine Dateien abgearbeitet) bzw. die Steuerdatei ist ausgeschaltet!

3) Dateien

    wobei die erste Datei immer mit dem Startnamen identisch sein muß und auch vorhanden sein muß,
   sonst wird der gesamte Abschnitt ignoriert!

Ist ein Semikolon nach dem "=" und vor dem Dateinamen, wird diese Datei ignoriert, muß aber in der Anzahl mitberücksichtigt werden!

Beispiel:

[custom.txt]

#=4

1=custom.txt

2=custom_.txt

3=;schnee.txt

4=statistik.txt

Wenn Sie die Abarbeitung über die wswin_customfiles.cfg steuern (Option aktiv) werden alle "&open..."-Variablen in den Dateien ignoriert. Als Tipp: verwenden Sie trotzdem weiterhin diese Variablen, Sie können dann leicht zwischen beiden Möglichkeiten wählen und damit die Steuerdatei auch wieder "aufbauen" lassen.

Die tatsächliche Anzahl der abzuarbeitenden Dateien je Typ wird über die wswin.cfg kontrolliert und muß dann dort eventuell an die Anzahl der hier verwendeten Anzahl angepasst werden! (Achtung! custom.txt + wap.txt zusammen maximal 255)

Nachteil der Verwendung über die Steuerung über die "wswin_customfiles.cfg":

Hier ist es nicht möglich, Steuerdateien dynamisch zu verwenden: bilden des Dateinamen mit Variablen.

APRS

Damit haben Sie die Möglichkeit eine vorgefertigte Daten für das Packet-Radio bzw. auch für Citizen Weather Observer automatisch erstellen zu lassen und dann mit WsWinAprs.exe übertragen zu lassen.

1013.2 hPa (mbar) --> b10132  ( X b0132 )

Mit Wahl dieser Option hier wird der komplette Luftdruckwert eingetragen

– Standard: ist: eine führende “1” wird abgeschnitten

UTC

Wer die Zeitangaben im Normalzeitformat (Computerzeit) benötigt, kann hier, durch Abwahl dieser Option, das erreichen.

Luftdruck VantagePro -> CWOP

CWOP erwartet normalerweise den Luftdruck als Altimeter-Luftdruck (ohne Temperatur-/Feuchte-Korrektur). Mit dieser Option wird der VantagePro-Luftdruck auf diesen Wert zurückgerechnet!

WsWinAprs

Wenn Sie Daten zu APRS/CWOP senden wollen, beantragen Sie einen 'unique "CWxxxx" identifier' = CallSign-ID unter http://www.findu.com/citizenweather/cw_form.html

Sie können die Daten dann mit WsWinAprs.exe unter Verwendung der eingestellten Zeiten dorthin schicken.

Es ist dafür eine Internetverbindung notwendig.

Normalerweise wird der Server automatisch ausgewählt, wenn Sie einen „festen“ vorgeben wollen, tragen Sie diesen Server mit Port-Nummer ein und wählen die Option „Auto“ ab.

Synop/Metar

Synop Datei (synop.txt) erzeugen

Mit Wahl dieser Option hier wird jede Stunde (59. Minute) im Onlinebetrieb eine „synop.txt“ Datei im gewählten SynopMetar Verzeichnis erstellt.

Datei Sichern

zusätzlich wird die Datei als synop_ddhh00.txt (Beispiel sysnop_300600.txt) gespeichert.

Die Zeiten sind dabei UTC-Zeiten.

Mit dem Button „synop.txt“ können Sie die Datei manuell erstellen.

Wenn Sie dafür einen bestimmten Zeitpunkt benötigen, stellen Sie die Ansicht – dabei unbedingt die Aufzeichnung vorher stoppen – entsprechend des gewünschten Zeitpunktes (UTC-Zeit beachten) ein.

Bodensensor: Bitte stellen Sie unter Spezial-Sensoren den korrekten Bodensensor +5cm ein!

Metar Datei (metar.txt) erzeugen

Mit Wahl dieser Option wird beim Speichern eines neuen Datensatzes (Aufzeichnung aktiv) eine „metar.txt“ Datei im gewählten SynopMetar Verzeichnis erstellt.

Mit dem Button „metar.txt“ können Sie die Datei manuell erstellen.

Achtung! Wenn unter Station-ID keine Daten eingetragen sind, setzt das Programm dafür „/////“ als Station-ID in den Dateien ein.

Wenn Sie ein Synop Email schicken wollen, wählen Sie die zu verwendende Konfiguration aus und den Zeitpunkt.

Wenn Sie keinen Betreff eingeben oder beim Betreff als letztes Zeichen ein „+“  hinzufügen, ergänzt das Programm den Betreff mit Synop-Kennung – hier wäre es  Synop SN 141700

Funktionen

Inhalt


Benutzerdateien Internationalisieren

Mit dem Button „...“ wählt man die Benutzerdatei, die übersetzt werden soll – hier wswin-custom-x.txt

Wenn jetzt die Datei wswin_language.txt, existiert kann man mit „Text ersetzen“ den Austausch starten.

Die dabei erzeugte Datei erhält den neuen Namen „wswin-custom-x_en.txt“

•	„en“ entsprechend was unten eingestellt ist.

Eine Übersetzungszeile aus der wswin_language.txt: „stark zunehmend<:>strongly increasing“

Mit dem Button „Variablen einsetzen“ wird die Datei wswin-custom-x.txt durchsucht nach Texten, die

Wswin intern als Ressource selbst nutzt und wenn so ein Text übereinstimmt, wird die entsprechende

Ressourcen-Variable  %r[x~nnnn]% 	x:0..6 = Sprache, 9=eingestellte Sprache, nnnn=Nummer 1...4799

eingefügt:

Beispiel für:  „Jahres Template abarbeiten“ es wird eingesetzt %r[9~4615]%

Erzeugt wird dabei die Datei wswin-custom-x_xx.txt

Problematisch ist es hier bei kurzen Wörtern, da kein Satz-Zusammenhang geprüft wird bzw. kann.

So nebenbei: die vorhandenen  Ressourcen-Wörter kann man sich in eine Datei ausgeben lassen

indem man auf „wswin_language.txt“ doppelklickt – es wird die Datei wswin_resource_en.txt (bei eingestellt „en“) erzeugt.

Mit dem Button „Text einsetzen“  werden die in der Datei wswin-custom-x_xx.txt gefundenen Variablen %r[x~nnnn]%

durch den Ressourcen-Sprachtext entsprechend der Einstellung – hier „en“ ersetzt.

Vorgehensweise für Internationalisierung:

1)	die Option „Variablen einsetzen“ -> oder man nutzt generell nur die Übersetzungsdatei

                                                               wswin_language.txt - dann ist dies nicht notwendig

Datei kontrollieren für welche Texte keine Variable eingefügt wird/wurde.

dafür diese Texte in die Datei wswin_language.txt einfügen/übersetzen

2)	bei Original-Datei „Text ersetzen“ (unter der Verwendung von wswin_language.txt)

Die Datei wswin_language.txt sollte nach Zeilenlänge (längste zuerst) sortiert sein!

3)	erneut die Option „Variablen einsetzen“ verwenden  (siehe 1)

4)	auf andere Sprache umstellen (siehe 1)

5)	mit „Text einsetzen“ auch die Variablen durch die neu eingestellte Sprache umsetzen (siehe 1).

In der betreffenden Datei kontrollieren ob noch etwas geändert werden muss, wenn notwendig anpassen.

6)	die zuletzt erzeugte *_en/fr/it/...-datei zurückbenennen zur gewünschten Benutzer-Datei

Zeilen nach Zeilenlänge sortieren – da die Übersetzungsdatei wswin_language.txt nach Zeilenlänge sortiert sein soll:

Wenn Sie Excel oder den Pendant von Open Office haben:

alle Texte in die erste Spalte kopieren, in die zweite Spalte die Formel =Länge(A1) ->für Excel eingeben.

diese Formel dann für alle Zeilen kopieren.

Danach sortieren nach der B-Spalte

die danach Sortierten Zeilen aus der Spalte A wieder „zurückkopieren“.

Anpassen an andere Sprache:

Der „Radier-Button“ löscht aus der Übersetzungsdatei den übersetzten Text, also dann  nur  noch

„stark zunehmend<:>“ - damit man sie mit einer „anderen“ Sprache füllen kann.

Die dabei erzeugte Datei erhält dann den Namen: wswin_language_xx.txt

Den Inhalt dieser Datei lässt man jetzt z.B. in Google übersetzen (max. 5000 Zeichen auf einmal)

-	bei mehr Zeichen als 5000 also mehr Übersetzungsläufe

und fügt das Übersetzung-Ergebnis in die Datei wswin_language_xx_it.txt ein (hier „it“ für italienisch) ein.

In Wswin wählt man dann die gewünschte Sprache – hier „it“.

Wenn jetzt die gewünschten Dateien vorvorhanden sind, wird

der Bleistift-Button aktiv und man kann damit (in diesem Fall ) die Datei wswin_language_it.txt erzeugen.

Die Datei ist natürlich noch nachzubearbeiten, weil z.B. Google bei nicht-Buchstaben (z.B. !, *. # ) noch ein

Leerzeichen hinzufügt.

Um dann zur wirklichen Verwendung, muss dann eben diese Datei wswin_language_it.txt zu wswin_language.txt umbenannt werden.

Funktionen

Inhalt


Alle Einheiten zurücksetzen
Alle Einheiten zurücksetzen ...

(°C,hPa,km/h,mm,m) Metrisch

Bei dieser Wahl werden alle Sensoren auf die o.g. metrischen Einheiten-Darstellung umgestellt.

(°F,inHg,mph,in,ft)    US

Bei dieser Wahl werden alle Sensoren auf  die o.g. US-Einheiten-Darstellung umgestellt

Funktionen

Inhalt


Standard Config-Datei wählen

Wer mit zwei Konfigurations-Dateien arbeitet, kann hier wieder auf die Standard-Konfigurations-Datei (Wswin.cfg) zurückstellen.

Beim Starten des Programmes wird generell mit der Standard-Konfigurations-Datei gearbeitet, außer der Programmstart erfolgte mit dem Übergabeparameter ”/config”.

Ist ein ”Hacken” vor dieser Auswahl, so wird momentan die Standard Config-Datei verwendet.

Funktionen

Inhalt


Alternativ Config-Datei wählen

Wer mit zwei Konfigurations-Dateien arbeitet, kann hier auf die zusätzliche Konfigurations-Datei (Wswina.cfg) umstellen.

Wenn eine Anwahl nicht möglich ist, ist die Alternativ-Config-Datei noch nicht vorhanden.

Die Alternativ Config-Datei kann auch mit einem entsprechenden Übergabeparameter beim Programmstart gewählt werden.

Ist ein ”Hacken” vor dieser Auswahl, so wird momentan die Alternativ Config-Datei verwendet.

Wer mit zwei unterschiedlichen Sprachen arbeiten möchte (z.B. deutsch und englisch), kann mit der Alternativ Config-Datei dies leicht bewerkstelligen.

Funktionen

Inhalt


Alternativ Config-Datei speichern

Damit mit zwei Konfigurations-Dateien gearbeitet werden kann, muss eine zweite Konfiguration-Datei ”Wswina.cfg” vorhanden sein.

Mit dieser Funktion kann man die momentanen Einstellungen als zusätzliche Konfiguration speichern bzw. aktualisieren.

Funktionen

Inhalt


Ftp-Datentransfer durchführen
Ftp-Datentransfer ausführen

Diese Funktion ist nur bei vorhandenem und aktiven FTP-Programm anwählbar!

Durch Aufruf dieser Funktion wird das Ftp-Programm mit den entsprechenden Optionen gestartet und die Optionen entsprechend ausgeführt.

Funktionen

Inhalt


Interneteinstellungen
Internet-Einstellungen

Allgemeines

Standort

Der Eintrag hier wird in der Html-Tabelle als Standort ausgegeben.

Ein Eintrag hier ist erforderlich, damit die Funktionen ”Html-Tabelle erzeugen”,

”Html-Startseite erzeugen”, ”Internet-Dateien aktualisieren ...”, anwählbar sind.

Kommentar und zusätzliche Beschreibung

Beliebiger Text für Anzeige in Html-Datei.

z.B. für Standortkoordinaten.

Hier können auch HTML-Anweisungen vorkommen

Klick direkt auf „Kommentar“ und Datei „wswin_xml.txt“ ist vorhanden:

Wenn in dieser Datei Variablen ohne Einbettung in „XML“-Code vorkommen

z.B. Außentemperatur %curval[0]% zum Ansehen

so erzeugt das Programm eine neue Datei „wswin_xml_mod.txt“ mit dem Inhalt der wswin_xml.txt und ergänzt reine Variablen mit XML-Code: (anderer Text und zusätzliche Variablen werden entfernt!)

Ergebnis des Beispiels: <curval[0]>%curval[0]%</curval[0]>

bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen

Bei Wahl dieser Option werden nach jedem neu eingelesenen Wetterdatensatz die ”Aktuell”-Datei(en) erzeugt.

nicht aktuell.gif

damit wird das Erzeugen der aktuell.gif Datei im laufenden Betrieb und damit das notwendige „Aufblenden“ des Hauptfenster ausgeschaltet.

Mit den Zeitwerten haben Sie aber die Möglichkeit trotzdem (entsprechend der gewählten Zeit 30min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h) die aktuell.gif erzeugen zu lassen – mit o.g. Nebeneffekt.

Diese Einstellung gilt ebenso für die Transfer-Optionen, wenn dort „nicht aktuell.gif“ gewählt
siehe dort

1    2    3    <->   Ansicht

Erstellen von Aktuell-Dateien entsprechend des „Ansicht-Profiles“

Zum Dateinamen wird die Profil-Zahl hinzugefügt.

Beispiel: Ansicht-Profil 2: erzeugt Datei(en) aktuell_2.gif bzw. 20060415_2.gif

Wenn Sie keineswegs während des Aufzeichnens die aktuell.gif erzeugen wollen, dann müssen Sie „nicht aktuell.gif“ aktivieren und zusätzlich bei den Zeitwerten das „X“

Wenn Sie „autom. Internetdateien aktualisieren“ gewählt haben, wird hier aber auf jeden Fall trotzdem eine aktuell.gif -Grafik-Datei erzeugt!

bei Aufzeichnung Benutzer Html-Datei(en) aktualisieren ...

Bei Wahl dieser Option werden nach jedem neu eingelesenen Wetterdatensatz bzw. abgespeicherten Wetterdatensatz die Anweisungen und Variablen aus der ”custom.txt” abgearbeitet. Siehe dazu auch Variablen.

Mit 0 5 10 15 30 Minuten können Sie wählen, dass das Aktualisieren der Benutzer-Datei (custom.txt/wap.txt): immer=0=default, nur alle 5, 10, 15 oder 30 Minuten erfolgt.

Leerzeichen zwischen Wert und Einheit einfügen

Wer in seinen Benutzer-Definierten Html-Seiten zwischen dem Wert und der Einheit kein “Leerzeichen” möchte, kann mit Abwahl dieser Option das erreichen.

Sinnvoll z.B. wenn man nicht möchte, dass die Ausgabe/Darstellung vom Browser nicht an diesem Leerzeichen umgebrochen wird. Kann man auch erreichen, wenn man die Variable/Wert mit <nobreak>%Variable%</nobreak> eingrenzt.

autom. Internet-Dateien aktualisieren

Diese Optionen ermöglicht das automatische Aktualisieren aller Internet-Dateien (Tabelle/Grafik) für die Darstellung Jahr/Monat/Woche.

Die Aktualisierung erfolgt beim Aufzeichnen um ca. 00:00 Uhr, sonst beim ersten Start des Programmes einmal am Tag oder vor einem FTP-Transfer wenn mit ”Übergabeparameter” das Programm gestartet wurde.

Wurde die Option ”dabei start.html nicht aktualisieren” gewählt, wird das Aktualisieren der Hauptdatei ”start.html” nicht durchgeführt -> notwendig z.B. wenn man die start.html für seine eigenen Belange angepasst hat bzw. die Änderungen selber durchführen will!

Wenn Sie nicht nur einmal am Tag aktualisieren wollen, wählen die entsprechende „Aktualität (Stunden)“ Option

Ausführliche Beschreibung findet man unter ”Internet-Dateien aktualisieren ...”.

Mit Minuten Offset können Sie das Programm zwingen, diese Aktualisierung um x Minuten zu verzögern.

Tabelle Kopfzeile – Tabelle Fußzeile

Hier müssen/können sie Ihren HTML-Code eingeben – notwendig für die, mit Option wählbaren Kopf-/Fußzeilen in den Tabellen.

Wenn Ihnen der Platz mit 255 Zeichen für Ihren Text nicht ausreicht, können Sie diese Daten über die Datei table_head.html bzw. table_foot.html (müssen im Datenverzeichnis bereitgestellt werden).

Wenn diese Dateien nicht vorhanden sind bzw. gefunden werden, können Sie diese Option nicht aktivieren.

-> d.h. vor dem „Aktivieren“ müssen diese Dateien erstellt/bereitgestellt worden sein!

current.html

bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen

Bei Wahl dieser Option werden nach jedem neu eingelesenen Wetterdatensatz bzw. abgespeicherten Wetterdatensatz die Datei ”current.html” = Wetterübersicht erstellt.

zusätzlich Werte in Bft bei Wind/Böen ausgeben

damit werden in der Wetterübersicht zusätzlich zu den vorgegebenen Windgeschwindigkeit und Windböen –Einheiten die Werte in Bft (Windstärke) ausgegeben.

Windrichtung mit zugehörigen Grafiken

Bei Darstellung der Windrichtung werden die entsprechenden Grafiken (o.gif,n.gif usw) eingesetzt – sonst die Standard-Grafik

Luftdrucktrendwerte anzeigen

damit werden in der Wetterübersicht zusätzlich zum Luftdruck-Trendwert 6h,  die Luftdruckänderungen der letzten 24h, 12h, 3h, 2h und 1h angezeigt. Ist in der gewählten Darstellung (Normal-Tag) kein Wert für diesen Zeitraum vorhanden, wird “- -” als Wert ausgegeben.

Wärmebelastung anzeigen

Für die Kalkulation der Wärmebelastung wird der gleiche Sensor verwendet, der auch für die Taupunktanzeige verwendet wird. Wenn ein Windsensor vorhanden ist, wird dieser in die Berechnung mit einbezogen, eine Wolkenbedeckung wird nicht berücksichtigt.

Für weitere Informationen zum Wärmebelastungsindex siehe Mini-Display

Schneefallgrenze anzeigen

Zeigt die berechnete Schneefallgrenze an.

Wolkenuntergrenze anzeigen

Zeigt die berechnete Wolkenuntergrenze an.

Monddaten anzeigen

Damit werden das Alter des Mondes, die Phase des Mondes und die Daten des nächsten Vollmondes und des nächsten Neumondes dargestellt.

Sonnendaten anzeigen

Damit werden die Daten des Sonnenaufgangs gestern, heute, morgen und des Sonnenhöchststandes heute und der Sonnenuntergang von heute angezeigt.

dabei Datum im Windows-Format ausgeben

Die Zeit-/Datum-Werte werden normalerweise  im festen Format und Text ausgegeben, mit Wahl dieser Option werden diese Werte so dargestellt, wie sie in der in der Windows-Systemsteuerung für die Zeit-/Datum Darstellung gewählt wurde.

Seegang anzeigen

Damit kann man für die See-/Meeresanwohner den Seegang darstellen lassen (nach Petersen).

Zeige letzten Frost

Anzeige des letzten aktuellen Frostes – diese Daten werden nur angezeigt, wenn dafür auch gültige Daten vorhanden sind.

Statistik Daten

Wenn Statistik Daten (Eis Tage/Frost Tage/Sommertage/Heiße Tagen) vorhanden sind, werden diese Daten mit dargestellt.

wswin-custom-x (.txt / .sec)

Aktivieren der Erzeugung der besonderen Benutzerdatei wswin-custom-x.html.

Zur Verfügung gestellt von Matthias Krücke – vielen Dank dafür.

Sind im Wswin-Verzeichnis sowohl eine

wswin-custom-x.txt (ungeschützt) als auch eine wswin-custom-x.sec Datei (geschützt) vorhanden, wird

die Datei wswin-custom-x.sec ignoriert!

Die dazu notwendigen Grafiken (mitgeliefert) müssen unter ./html/usericons vorhanden sein!

Wer diese Datei nicht im Rhythmus des Speichers eines neuen Datensatzes (Einstellung 0) erzeugen lassen will – da die Abarbeitung relativ lange dauert – kann hier einstellen, dass sie nur alle 5,10,15,30 oder 60 Minuten erzeugt wird – nicht mögliche Einstellungen sind nicht wählbar!

Diese Funktion ist nur bei Verwendung der metrischen Einheiten verfügbar!

wap-smartweather-x1.txt

Mit Aktivierung dieser Option, werden Web-Seiten erzeugt, welche auch auf einem SmartPhone

dargestellt werden könne. Ist die Aktivierung nicht möglich, fehlt die Datei wap-smartweather-x1.txt im Datenverzeichnis!

wswin-custom-x.html – was sie kann und wie sie funktioniert

Diese neue Datei arbeitet vollautomatisch. Es sind lediglich die in der info-Datei (info-wswin-custom-x.txt) beschriebenen Einstellungen in WSWIN einmalig vorzunehmen.

Bei fehlenden Einstellungen wird in der HTML-Datei ganz oben ein Fehlercode incl. Fehleranalyse angezeigt, bzw. ein exakter Hinweis auf die info-Datei gegeben. Dort kann man dann anhand des Fehlercodes nachlesen, wo es hakt – und muss nicht lange rumsuchen oder nachfragen.

Die neue wswin-custom-x.html greift auf (momentan) 2159 Icons zurück, die in der Datei „usericons“ in 25 Ordnern und Unterordnern abgelegt sind (liegt im html-Ordner). Rund 1800 Icons sind neu, oder modifiziert. Ein großer Teil dieser Icons sind animierte Gifs. Für fast alle Messwerte wird eine Tendenz angezeigt: steigend, fallend, gleichbleibend. Die Schwellwerte sind je nach Parameter unterschiedlich ausgelegt.
Beispiel Solarstrahlung: fallende oder steigende Tendenz (Pfeil) treten i.d.R. nicht beim normalen Tagesgang auf. D.h. bei 100% Sonnenschein und steigendem Sonnenstand Richtung Mittag, ist ein Solarwertanstieg normal – und wird nicht als Tendenz angezeigt.
Beispiel Luftdruck: minimale Veränderungen zwischen 1-2 Messintervallen werden ignoriert. Erst ab 0,2 hPa Änderung wird eine Tendenz angezeigt. Bei markanten Druckänderungen wechselt die Farbe der Tendenzpfeils von schwarz auf rot oder sogar violett.

Windicons: je nach Windstärke reagiert hier der Windsack. Bei Sturm fliegt der Windsack auch mal weg und bei Orkan wackelt zudem noch der Mast (etwas Spaß muss ja sein).
Windrichtungsicon: ab 6Bft blinkt der Windrichtungspfeil – je nach Windstärke verändert er dabei seine Farbe Richtung violett.

Die Horizontsichtweite ist komplett neu berechnet und berücksichtigt auch die Sichtweitenminderung gegen die Sonne – allerdings erst ab einem gewissen Sonnenstand. Dieses wird dann in Klammern angezeigt. Je tiefer die Sonne steht, desto geringer ist die Sichtweite gegen die Sonne. Bei bedecktem oder wolkigem Himmel ist die Funktion unterdrückt.
Die Sichtweitenskala ist eine optische Ergänzung zur Textausgabe der Horizontsichtweite.

Schwülegrad: wird ja immer sehr individuell empfunden, weshalb Grenzwerte auch großzügig ausgelegt sind. In diese Berechnung fließt u.a. auch die Windgeschwindigkeit mit ein, da der Wind ja auch einen kühlenden Effekt hat. Demzufolge richtet sich der ausgegebene Schwülewert auch maßgeblich nach den Messbedingungen des Windmessers.

Gartenfeuchte: berücksichtigt Niederschlag und Evapotranspiration in verschieden Intervallen (bis zu 10 Tage rückwärts), mit unterschiedlichen Gewichtungen. Je nach Bodenbeschaffenheit (Sand od. Lehm) sind die Übergänge etwas unterschiedlich zu bewerten. Es ist eine normale Pflanztiefe für Gartenpflanzen angenommen (10-20cm). Tiefreichende Bodenschichten werden nicht dargestellt.

Regenzeitskala: die Regenzeit ist empirisch hochgerechnet und berücksichtigt Messintervall, und Regenmesserauflösung – sowie automatisch echte Regenzeitsensoren. Es werden also auch modifizierte Regenmesser erkannt. Die Skala wechselt automatisch zwischen 24h-Ansicht und heute-Ansicht hin und her. Je nach eingestelltem Intervall werden also beide Zeiträume abgebildet. Die angegebene Regenzeit ist trotzdem nicht wörtlich zu nehmen – sie ist halt berechnet.

Diverse Warnungen: werden nur angezeigt, wenn sie auch akut sind.

Minigrafiken im Script: Sie geben einen Überblick der letzten 12 Monate bzw. 12 Tage. Insbesondere die klimatische. Wasserbilanz rückt ja nach dem letzten Dürresommer immer mehr in den Fokus.
Minigrafiken Sensorwerte: bilden die letzten 8 Stunden ab.

Klimakenntage: sind deutlich erweitert worden.

User die für die neue wswin-custom-x erstmalig bei den >Statistikdaten >Einstellungen >berechne Evapotranspiration angehakt haben, sollten anschließend die Statistikdaten für dieses und für letztes Jahr incl. der Jahrdatei neu berechnen lassen.

Zu erkennen in der Evapografik, wenn dort nur der/die Monat(e) ab dem Installationsdatum, mit grünen Balken angezeigt werden - und der Rest fehlt. Ohne die Neuberechnung der Statistikdaten ist auch die Grafik/Berechnung der klim. Wasserbilanz falsch.

Beispiel für die wswin-custom-x.html:

....

...

Startseite (start.html)

Zeitraum für Startseite (Start.html)

Für den hier angegebenen Zeitraum werden im ”Wetterdaten-Auswahl-Menü” Dateien gesucht und wenn gefunden Einträge erstellt.

Es kann ein Zeitraum von 1980 – 2039 eingestellt werden.

Startseite = Internet Rücksprungseite

Beim Wählen der Startseite (Rücksprungseite) in der ”start.html” wird auf diese angegebene Internetseite gewechselt!

Jahre trennen

Mit Aktivieren dieser Option werden alle “Html/Grafik”-Dateien, die Jahresspezifisch sind (nicht Aktuell-Dateien) in entsprechenden Jahres-Ordner abgelegt.

Die Rücknahme dieser Option ist nur möglich, wenn das Programm irgendeine “Jahres-Datei” im eigentlichen “HTML-Ordner” findet. (einmal aufgeteilte Dateien müssen dann aber per Hand in den HTML-Ordner zurückkopiert werden.

-> das Aufteilen übernimmt das Programm!

Startseite Dateiname

Wer einen anderen Dateiname als “start.html” benötigt, kann hier den Dateinamen ändern.

Tabellen URL bzw. Grafiken URL

Wollen Sie Ihre Tabellen und/oder Grafiken in verschiedenen Verzeichnissen oder aber auch auf verschiedenen Servern ablegen, können Sie hier die entsprechenden Vorgaben machen.

Diese Eintragungen werden beim Erzeugen der “start.html” vor die Tabellen-/Grafik-Einträge vorangestellt.

Verwende Tabellen-/Grafiken URL

Mit dieser Option kann man die Verwendung der Tabellen-URL bzw. Grafiken-URL steuern.

Sinnvoll z.B., um die “start.html” auf der lokalen Festplatte überprüfen zu können.

Hintergrund-Bild und Hintergrund-Farbe “start.html”

Hier kann man für das Wetterdaten Auswahl-Menü (linke Frame) eine Hintergrund-Farbe vorgeben bzw. auch eine Hintergrund-Grafik.

Beachten Sie:

Wenn Sie die Hintergrundfarbe ändern, sollten Sie auch die Pfeil-Grafiken (6x6.gif, auf.gif, zu.gif) an diese

Hintergrundfarbe anpassen.

Bei der Vorgabe einer Hintergrund-Grafik wird nicht überprüft, ob diese Grafik vorhanden bzw. dieser Eintrag dazu auch richtig ist.

Systembedingt wird bei Vorgabe einer Hintergrund-Farbe und gleichzeitig einer Hintergrund-Grafik die Hintergrund-Grafik bevorrechtigt.

Keine Wochen HTM-Tabellen erzeugen

Wenn diese Option gewählt ist, werden für die Kalenderwochen keine Htm-Tabellen erzeugt, und damit auch im ”Wetterdaten-Auswahl-Menü” nicht mehr zur Auswahl angeboten. Die Grafiken von den Wochen sind von dieser Option jedoch nicht berührt.

Hintergrund für diese Option: Diese Tabellen benötigen sehr viel Speicherplatz, denn man sich damit einsparen kann.

Keine Monats HTM-Tabellen erzeugen

Keine Jahres HTM-Tabellen erzeugen

Wenn Sie keine Tabellen erzeugen lassen wollen oder die Tabellen über „Template“ erzeugen können Sie das hier berücksichtigen lassen.

Mit der Option Template teilen Sie dem Programm mit, dass diese Tabellen über Template erzeugt werden.

-> Option notwendig für die Steuerung/Erkennung wann die Monats-/Jahresdatei aktualisiert werden müssen.

Keine Wochen GIF-Grafiken erzeugen

Keine Monats GIF-Grafiken erzeugen

Keine Jahres GIF-Grafiken erzeugen

Option für schwächere Computer ...

Wetterdaten Link

Damit haben Sie die Möglichkeit über “Wetterdaten” (Displayleiste) bzw. im Menü unter “Internet” “Wetterdaten Link” eine hier vorgebbare Html-Seite/Verzeichnis oder Datei direkt anwählen zu können.

Beachten Sie!

Der Eintrag muss mit http:// , file:/// oder C:, D: usw. beginnen. Sonst ist dieser Link nicht aktiv.

D.h. relative Bezüge wie ..\index.html werden nicht unterstützt.

HTML

Schriftart

In dieser Schriftart wird die Html-Tabelle ausgegeben.

Vorgabe ist Arial

Schriftgröße

In dieser Schriftgröße wird die Html-Tabelle ausgegeben.

Vorgabe ist 9 pt

Hintergrundfarbe

Hintergrundfarbe für die Kopf- bzw. Min-/Max-Zeilen der Tabelle.

Vorgabe ist #dbdbdb = silberähnlich

Der Netscape-Browser V4.x benötigt hier eventuell Anpassungen.

Anzahl Werte in ”aktuell.htm”

Die hier gewählte Anzahl wird in der aktuell.html-Tabelle ausgegeben.

Zahlenwerte sind im Bereich von 5 – 120 möglich, sonst bitte alle wählen.

Wird ”Stunden” gewählt, werden die Daten im Stundenabstand (ca.) vom momentanen Wert ausgegeben.

In Tabellen zusätzlich Wind in Bft ausgeben

Wurde für die Windgeschwindigkeit bzw. Windböen eine andere Einheit als “Bft”  (Beaufort) gewählt,  so kann man mit dieser Option in den Tabellen zusätzlich zur eingestellten Einheit (km/h, m/s, mph, knoten) diese Werte in “Bft” ausgeben lassen.

In Tabellen bei absoluter Feuchte auch relative Feuchte ausgeben

Wer als Einheit für die Feuchte g/m3 = absolute Feuchte gewählt hat, kann damit zusätzlich auch die relative Feuchte (%) darstellen lassen.

In Tabellen bei Monat/Jahr auch die Tages min./max Werte ausgeben

Damit werden je Tag zusätzlich zu dem Mittelwert auch die min./max. Werte mit der zugehörigen Zeit ausgegeben.

Beachten Sie, dass sich damit die Tabellengröße beträchtlich vergrößert.

Monat/Jahr Tabellen: Zusammenfassung

Wenn Sie bei den Monats-/Jahrestabellen eine Zusammenfassung der Maximum- bzw. Minimumwerte am Ende der Tabelle möchten, so aktivieren Sie diese Option.

Diese Option wird in der nicht registrierten Version ignoriert!

Minimal- und Maximalwerte Tabelle ->Monat/Jahr

Durch Wahl dieser Option wird beim “HTML-Tabellen erzeugen” bzw. “Internet-Dateien aktualisieren” für Jahre und Monate  eine HTML-Tabelle mit den Minimum, Maximum und den Durchschnitt – Werten der unter “HTML” - Sensoren  gewählten Messgrößen erzeugt.

Die erzeugten Tabellen werden auch im “Start-Menü” berücksichtigt.

Diese Option wird in der nicht registrierten Version ignoriert!

Kopf-/Fußzeile

Wer in den Tabellen seine “eigenen” Kopf-/Fußzeilen z.B. für Copyrights einfügen möchte, muss hier die Option aktivieren und unter “Allgemeines” in den entsprechenden Eingabezeilen den HTML-Code eintragen und die entsprechenden Dateien mit dem „Code“ zur Verfügung stellen.

Hintergrund-Bild und Hintergrund-Farbe

Hier kann man für die Dateien ”info.html”, ”kopf.html”, ”current.html”, „minmax*.htm“  und für alle Tabellen-Htm-Dateien (Aktuell, Woche, Monat, Jahr) eine Hintergrund-Farbe vorgeben bzw. auch eine Hintergrund-Grafik.

Bei der Vorgabe einer Hintergrund-Grafik wird nicht überprüft, ob diese Grafik vorhanden bzw. dieser Eintrag dazu auch richtig ist.

Systembedingt wird bei Vorgabe einer Hintergrund-Farbe und gleichzeitig einer Hintergrund-Grafik die Hintergrund-Grafik bevorrechtigt.

Grafik

momentane Grafikgröße

Hier wird die Grafikgröße (Breite x Höhe) wiedergegeben, die das Grafikdiagramm momentan einnimmt. Die Höhe der Diagrammgröße erhöht sich bei Darstellung um die Werte (Beispiel) 92/73/41 Pixel

-	bei Aktuell-Darstellung mit Min-/Max-Leiste     	     	um 92 Pixel

-	bei Sammelgrafik-Darstellung mit Min-/Max-Leiste   	um 73 Pixel

-	bei Einzelsensorgrafik-Darstellung mit Min-/Max-Leiste	um 41 Pixel

Ist die Funktion Internet-Sensoren anzeigen  gewählt, so wird die Größe der momentanen Grafik im linken unteren Statusfeld ebenfalls ausgegeben.

einzustellende Grafikgröße

Mit der hier angezeigten Grafikgröße (Breite x Höhe) werden die Internetgrafiken erzeugt! Die tatsächliche Höhe des Diagramms zeigt die Darstellung der Werte in Klammern Beispiel: (532/513/481)

-	bei Aktuell-Darstellung mit Min-/Max-Leiste:      	     	532 Pixel

-	bei Sammelgrafik-Darstellung mit Min-/Max-Leiste  	513 Pixel

-	bei Einzelsensorgrafik-Darstellung mit Min-/Max-Leiste	481 Pixel

Die hier dargestellten Werte können nicht geändert werden, außer mit dem Button ”Grafik-Größe übern”

Wer die Standard-Sensoren (Temp. Außen / Feuchte Außen / Luftdruck / Windgeschwindigkeit /Windrichtung / Regen) in der Min-/Max-Leiste immer anzeigen lassen will, benötigt hier mindestens eine Breite von 797 Pixel

Html-Grafiken anpassen

Die Wahl dieser Option ist erforderlich, um die GIF-Grafiken immer mit der gleichen Breite darzustellen.

Die Option ist nicht anwählbar, wenn noch keine gültigen Werte unter ”einzustellende Grafikgröße” vorhanden sind.

Obwohl die Browser die Skalierung von Grafiken beherrschen, leidet die Qualität der dadurch behandelten Grafiken teilweise erheblich. Wer die Skalierung nicht den Browsern überlassen will, kann dies nun mit dieser Funktion erledigen.

Ist diese Option gewählt und man lässt mit der Funktion Internet-Sensoren anzeigen auf die entsprechenden Anzeige umschalten, so wird die Grafikdarstellung ebenfalls auf die vorgegebene Grafikgröße eingestellt. (Überprüfung Aussehen GIF-Grafiken).

+ xx Pixel

Wenn bei dem Erzeugen der GIF-Grafik am unteren Rand die Grafik abgeschnitten wird, kann man hier eine Korrektur vornehmen.

GIF Delay (ms)

Wenn die erzeugten Grafiken nicht komplett sind, erhöhen Sie hier den Wert (0..2000ms)

keine Daten ...

Wenn für bestimmte Sensoren keine Daten vorliegen (z.B. Sonnenscheinzeit) wird dafür auch keine Grafik erzeugt. Wer trotzdem diese Grafik möchte, muss diese Option aktivieren.

Barotrend.gif

Es wird eine kleine Grafik mit den Säulen des Luftdruckverlaufes letzte 24, 12, 6,3,2,1 Stunden & aktuell erzeugt.

(wie in Minidisplay)

Anzeige Windrichtung in Sammelgrafik + Tag + <> „.....“

-> zwangsweise Darstellung der Windrichtung bei Tagesdarstellung

Wenn Sie für die Sammelgrafiken auch die „Windrichtung“ zum Darstellen gewählt haben, wird die Windrichtung in der Tagesdarstellung nur angezeigt, wenn Sie auch „Punkte statt Linien bei Windrichtung“ gewählt haben.

Wenn Sie bei gewählter „Darstellung“ der Windrichtung immer die Darstellung erzwingen wollen, können Sie das mit dieser Option erreichen!

bei Aufzeichnung Mini-Display erzeugen

Mit Wahl dieser Option wird während der Aufzeichnung nach jedem Speichern eines neuen Wetterdatensatzes die Grafik “minidisplay.gif” im HTML-Verzeichnis erzeugt.

Das Mini-Display muss dazu nicht dargestellt werden, die Darstellung entspricht der Einstellung, die unter “Mini-Display” vorgenommen wurde.

bei Aufzeichnung Windverteilungs-Grafik erzeugen

Mit Wahl dieser Option wird während der Aufzeichnung nach jedem Speichern eines neuen Wetterdatensatzes die Grafik “ddis_current.gif” im HTML-Verzeichnis erzeugt.

Die Darstellung entspricht der Einstellung, die unter “Windrichtung” vorgenommen wurde.

Bei den Wetterstationen WMR-918 und Weatherlink/VantagePro kann man wählen, dass für die Windstärke-Grafik die Windböen herangezogen werden

bei Aufzeichnung Mini-Grafiken erzeugen

   #2 bei Aufzeichnung Mini-Grafiken erzeugen

Mit Wahl dieser Option wird während der Aufzeichnung nach jedem Speichern eines neuen Wetterdatensatzes Grafiken  “mini_*.gif” im HTML-Verzeichnis erzeugt.

Für jeden Sensor wird dabei eine eigene Datei erzeugt

Hier können/müssen Sie auch die Voreinstellung für die Größe der Minigrafiken bewerkstelligen.

Die Größeneinstellungen “#2” ist für alternative Mini-Grafiken (mmini_*.gif) Erstellung vorgesehen.

Mit

•	Tag Grafik

•	Vortages Grafik erzeugen

•	Je Wochen-Tag Grafik erzeugen

•	Woche Grafik

•	Monat-Grafik

können Sie die Erzeugung von “allgemeinen” Grafiken steuern.

Diese Grafiken (Ausnahme Tag-Grafik) werden im nächsten “Zeitraum” (Vortag, Wochentag, Woche) wieder überschrieben.

Wie erhalte ich welche Minigrafiken (?=Sensortyp):

–	Grundvoraussetzung „bei Aufzeichnung Mini-Grafiken erzeugen“ aktiviert

–	mini_current?.gif	bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen (unter Allgemein bzw. Transfer Option[Steuerung])

–	mini_jjjjmmtt?.gif	Internetdateien aktualisieren & Tag Grafik

–	mini_dayx?.gif	Internetdateien aktualisieren & Je Wochentag Grafik erzeugen

–	mini_week?.gif	Internetdateien aktualisieren & Woche Grafik

–	mini_wjjjj_ww?.gif	Internetdateien aktualisieren & Woche

–	mini_mjjjjmm?.gif	Internetdateien aktualisieren & Monat

–	mini_yjjjj?.gif        	Internetdateien aktualisieren & Jahr

Instrumente erzeugen

Wer solche Grafikdateien von den HauptMesswerten möchte, kann dass hier aktivieren.

Besonderheit: diese Grafiken werden nur erzeugt, wenn auch die Erzeugung der Aktuell.gif Datei aktiviert ist und im gleichen Zeitraster wie die Aktuell.gif.

Zur Erzeugung dieser Grafiken braucht das Programm den Hauptfokus auf diese Ansicht (wie bei der aktuell.gif)

Zeige Copyright

Wer seine Internetgrafiken „branden“ möchte, kann es mit dieser Option aktivieren.

Der verwendete Text ist der bei „Grafik (Minidisplay ...)“ eingegebene Text.

Die gewählte Schrift-Farbe wird auch für die Info-Zeile bei den Einzel-/Minigrafiken verwendet!

Die Schriftgröße ist fest mit 8 Pixel vorgegeben! Ein spezielles Layout (z.B. unterstrichen) wird nicht unterstützt (obwohl bei der Schriftauswahl wählbar!)

Zum „Ausprobieren“ Ihrer Einstellungen, wählen Sie vorher „Internet-Sensoren anzeigen“.

keine Farb-Reduzierung in GIF-Grafiken

Diese Option muss bei einer 16-Farben Bildschirmdarstellung gewählt werden, sonst zeigen die gespeicherten GIF-Grafiken Farbverfälschungen.

Bei einer HighColor (>8-Bit)  Bildschirmdarstellung werden die Farben zwangsweise auf die maximal möglichen 8 Bpp begrenzt (auch wenn diese Option nicht gewählt wurde).

Bei Anzeige von Gradienten (Farbverlauf) wird beim Programmstart diese Option abgeschaltet!

Hintergrund: die GIF-Grafiken können maximal mit einer  Farbtiefe von 8 Bpp  gespeichert werden.

Vorteil dieser Option: das Erzeugen der GIF-Grafiken erfolgt schneller.

Grafik 2

Zusätzlich Einstellmöglichkeiten für das automatische Erzeugen von Grafiken.

Die „Statistik Daten“ werden automatisch erzeugt, wenn ein neues Monat begonnen hat

•	1x im Monat oder manuell bei den Statistik Daten

Mit der Option „täglich“ werden Sie auch bei Programm-Start und 1x nach Mitternacht oder öfter (abhängig von anderen Einstellungen) erzeugt.

Für die Langzeitwerte kann man hier wählen ab welchen Jahr diese Daten bei der automatischen Erzeugung

berücksichtigt werden sollen.

Bei der Langezeit-Temperatur hat man die Möglichkeit für das aktuelle Jahr diese Daten nicht berücksichtigen zu lassen, da erst am 31. Dezember 24:00 der korrekte Langzeitwert für das aktuelle Jahr feststeht!

Sensorwahl

Hier wählt man die Messwerte, die in der Html-Datei (Tabelle/Grafik) aufgeführt werden sollen.

Voreingestellt sind die Werte:

Sensor 1 bzw. Sensor O.  – Feuchte, Temperatur (meist Außensensor)

Sensor Innen – Luftdruck

Windsensor – Windgeschwindigkeit, Windrichtung

Regensensor – Regenmenge

Der Sensor 1  (bzw. Sensor O. bei Wetterstation WMR-918) ist immer die Referenz für Temperatur, Feuchte im Wetterdaten-Auswahlmenü

Wird ein Sensor in heller Schrift angezeigt , so wurde dieser Sensor unter Verfügbare Sensoren nicht ausgewählt, die Werte werden dann auch nicht berücksichtigt (auch wenn angewählt).

T emperatur  F euchte  L uftdruck

HTML T F L:

Das ist Hauptauswahl für im Bereich “Internet” darzustellende Sensor-Werte/Grafiken

# Grafik T F L: = Sammelgrafik

Für die gewählten Sensoren wird in der Sammelgrafik eine Diagrammlinie erzeugt.

Für die Einzel-Sensor-Grafiken ist weiterhin die Wahl unter „HTML“ zuständig

Die Wahl ist unabhängig von der Wahl unter „HTML“

Für die Windrichtung gibt es eine zusätzliche Option unter „Grafik“

Mini Grafik T F L:

Wahl für welche Sensoren Mini-Grafiken erzeugt werden sollen.

Min./Max. Jahr T F L:

Wahl für welche Sensoren Minimal und Maximal Kennline in den Jahres-Grafiken erzeugt werden sollen.

Bei allen Monats-Einzelsensor-Grafiken werden die Min-/Max-Linien ausgegeben - (auch wenn nicht gewählt).

Sprache T F L:

Wahl für welche Sensoren eine Sprach-Ausgabe erfolgen soll – bei Wahl über die benutzerdef. Dateien nicht relevant.

Sehen Sie auch unter Sprache

Wunderground.com

Wenn Sie diese Funktionen nutzen wollen, brauchen Sie einen Internet-Browser und einen

Internet-Zugang, der bereits besteht bzw. automatisch aufgebaut wird.

Station anmelden bzw. Station verwalten

Sind keine Einträge für Station-ID, Kennwort und E-mail vorhanden, so haben Sie hier die Möglichkeit sich direkt über diesen Button bei ”Wunderground.com” anzumelden.

Wenn Sie sich angemeldet haben, tragen Sie bitte Ihre Daten ein! Wenn das geschehen ist, erhält der ”Knopf” eine neue Funktion: ”Station verwalten”.

Sie kommen dann direkt auf die Konfigurationsseite ihrer angemeldeten Station bei Wunderground.com und können Ihre Daten ändern bzw. zu den eigenen Wetterdaten wechseln.

Daten ansehen

Wenn die entsprechenden Daten (ID, Kennwort) vorhanden sind, können Sie damit direkt Ihre heutigen Wetterdaten kontrollieren.

Verwende lokale Wunderground.com

Mit Wahl dieser Optionen werden die Wunderground.com-Seiten direkt in der sprachspezifischen Version (hier Deutsch) aufgerufen.

Station-ID

Geben Sie bitte hier Ihre erhaltene Wunderground.com – Wetterstations-ID ein.

Kennwort

Geben Sie bitte hier Ihr gewähltes Zugangskennwort für die Wunderground.com – Seite ein.

Da ich dieses Kennwort als nicht sicherheitsrelevant einstufe, wird es auch nicht verschlüsselt.

E-mail

Wenn Sie Ihren Wunderground.com – Account über diese Seite verwalten wollen (Station verwalten) müssen Sie hier Ihre dafür benutzte e-mail-Adresse angeben.

UTC-Zeit

Wundergroud benutzt für die Verwaltung der Zeiten die UTC-Zeit (Universal Time Co-ordinated = Koordinierte Weltzeit) -> entspricht der Zeitzone des 0 Grad Meridians (Greenwich). Die aktuelle, lokale Zeit wird um diesen Wert korrigiert. Für Deutschland beträgt dieser Korrekturwert  –1 bzw. –2 (Sommerzeit).

Der Korrekturwert wird aus der Windows-Umgebung genommen.

Bewölkungsgrad

Hier können Sie Ihren momentan vorherrschenden Bewölkungsgrad wählen -> entsprechend der verwendeten Angaben im Flugwetterdienst.

Diese Wahl wird nicht gespeichert und nach jedem Programmstart auf ”Keine Angabe” zurückgesetzt.

-> sie dient momentan nur für die Anzeige bei Wunderground.com.

Diese Wahl wird ignoriert, wenn die Funktion ”Vortages Stundendaten jetzt übertragen” benutzt wird.

Bedingungen

Hier können Sie Ihren momentan vorherrschenden Wetterbedingungen eingeben.

Diese Wahl wird nicht gespeichert und nach jedem Programmstart zurückgesetzt.

-> sie dient momentan nur für die Anzeige bei Wunderground.com.

Diese Wahl wird ignoriert, wenn die Funktion ”Vortages Stundendaten jetzt übertragen” benutzt wird.

Daten jede Stunde übertragen

Mit Wahl dieser Option und laufender ”Aufzeichnung” werden die Daten automatisch jede Stunde zu Wunderground.com übertragen (Voraussetzungen beachten).

Daten wie bei FTP übertragen

Mit Wahl dieser Option werden die Daten entsprechend der Wahl unter FTP (aktuell, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 6 h, 12 h, 24 h) automatisch zu Wunderground.com übertragen (Voraussetzungen beachten).

Stundendaten jetzt übertragen

Durch Anwahl dieses ”Buttons” werden die Stundendaten des dargestellten Zeitraumes (nur Tag oder Woche) zu Wunderground.com übertragen. Mit dem Wert hinter dem Button kann man eine Wartezeit (Vorgabe 2 sec) zwischen der Übertragung zweier Datensätze einstellen. Die Eintragung bei ”Bewölkungsgrad” und ”Bedingungen” werden hier ignoriert .

Begründung:

Da mit dieser Funktion alle vorhandenen Daten – also auch Jahre zurück – übertragen werden können und davon auszugehen ist, dass für diese Vorzeit  keine entsprechenden Daten mehr vorliegen.

Daten jetzt übertragen

Durch Anwahl dieses ”Buttons” wird der momentan aktuell vorhandene Datensatz zu Wunderground.com übertragen.

Für ELV-Interfaces wird für die Böengeschwindigkeit kein Wert übertragen (im Gegensatz zu den Huger Wetterstationen).

Information für Windows NT 4.0 Anwender:

Diese Windows-Version unterstützt als Übergabewert max. 255 Zeichen.

Deshalb kann es vorkommen, das die Wetterdaten bei "Wunderground" nicht vollständig ankommen.

Für Wunderground wurden deshalb speziell Umstellungen gemacht (ab V2.73.3), dass dann nur noch die "Wolken" bzw."Wetterbedingungen" abgeschnitten werden.

"Wunderground" erwartet die Daten in einem kompletten Übergabewert (mit Url und Daten), deshalb kann man hier nicht auf 2 „Sendungen“ aufteilen.

Wetterarchiv.de – Wetter.com

Internet Update:

Wenn Sie automatisch Ihre aktuellen Daten an www.wetterarchiv.de schicken möchten, so können Sie dies hier aktivieren. Bei Minuten Offset können Sie die „Sendung“ um die entsprechenden Minuten „verschieben:

z.B. 11 Minuten Offset und Update 3h so werden die Daten um 00:11, 03:11, 06:11, 09:11, 12:11 usw. „geschickt“! Bei Update 24h werden die Daten jeweils um 12:00 + Offset-Minuten gesendet.

Beim „Internet-Update“ werden keine Daten für Wolkenart, Wolkenhöhe usw.  – also alle Daten, die vom Benutzer vorzugeben sind, übermittelt.

Beim autom. Internet Update werden die Daten nicht in die „wsarchiv.mdb-Datenbank“ eingetragen!

AWEKAS

Internet Update:

Wenn Sie automatisch Ihre aktuellen Wetterdaten an www.awekas.at schicken möchten, so können Sie dies hier aktivieren.

Bei Minuten Offset können Sie die „Sendung“ um die entsprechenden Minuten „verschieben:

z.B. 11 Minuten Offset und Update 3h so werden die Daten um 00:11, 03:11, 06:11, 09:11, 12:11 usw. „geschickt“! Bei Update 24h werden die Daten jeweils um 12:00 + Offset-Minuten gesendet.

Soll das Programm beim Speichern eines Datensatzes zugleich die

„awekas.txt“ erzeugen, so aktivieren Sie hier diese Option.

Fastlink

Sie benötigen dazu einen entsprechenden Account bei Awekas

= AWEKAS API V3 – die kleinste Übertragungsrate ist auf 1 Minute begrenzt!

WWW

Hiermit haben Sie die Möglichkeit mit Hilfe eines Template an 50 verschiedene Wetterdienste Daten zu senden.

Wenn im Template auch Monatsdaten hinterlegt sind, werden diese Daten am Monatsanfang (analog zu Wetterarchiv) ebenfalls gesendet.

Dazu muss aber das 1. Template (und weitere) verwendet werden.

Trifft das Programm bei der Abarbeitung der Templates auf die Option nicht aktiv (Option abgewählt), wird es keine weiteren Templates zur Abarbeitung suchen! Template 1 bis 3 können nicht abgewählt werden!

Beispiel:  Template Nr. 6 ist nicht aktiv, wobei Template Nr. 7 aber wieder aktiv geschaltet ist, so wird das Template 7 nie abgearbeitet werden!

Diese Option hat nur mit der Suche und Abarbeitung etwas zu tun.

Ob das Template tatsächlich benutzt wird, stellt man beim entsprechenden Template ein (Option aktiv!)

Das Template sollte Ihnen vom entsprechenden Wetterdienst zur Verfügung gestellt werden.

Bei Minuten Offset können Sie die „Sendung“ um die entsprechenden Minuten „verschieben:

z.B. 11 Minuten Offset und Update 3h so werden die Daten um 00:11, 03:11, 06:11, 09:11, 12:11 usw. „geschickt“! Bei Update 24h werden die Daten jeweils um 12:00 + Offset-Minuten gesendet.

Bei Test wird nur das aktuell gewählte Template „getestet“. Hier auf dem Bild wäre es die Nr. 1

Mit der Option A werden die Daten nach jedem Speichern eines neuen Datensatzes

(Onlinebetrieb bzw. Datenüberwachung) übertragen.

Template-Aufbau

0Info=Wetterseitenunterstützung    	; dieser Text wird als Information beim entsprechenden Eintrag

  eingeblendet.

1Typ=0                             	; bei 1 und Url ist gesetzt, werden die Daten über Http-post an die Url-

  Adresse geschickt.

2Url=http://....                   	; bei Typ=0 wird Datei erzeugt

3File=.\html\awekas.txt            	; zu erzeugende Datei wenn Typ=0

4Senddata=?val=                    	; nur relevant mit typ=1

5Separator=;                       	; nur relevant mit typ=1 -  default= ";"

6Unit=0                            	; ohne/mit Einheiten     -  default= 0 (ohne Einheiten)

7Userpw_md5=1                      	; Passwort als MD-5 Hashcode schicken - default = 0 also verschlüsselt

8Success=OK                        	; nur relevant mit typ=1 - Rückmeldung vom Server bei Erfolg - wenn

  Debug Mode aktiv auch in ws_debug_www.txt

9Version=1                         	; zur Unterscheidung welche Template Version verwendet wird

10MonthData=1                      	; das Template enthält auch Variablen zum Senden am Monatsanfang

11TestUrl=http://....              	; diese Url wird benutzt wenn der "Test"-Button betätigt wird, wenn nicht

 	  vorhanden Wert aus 2Url

...

xBeginData                         	; = Abschluss Konfiguration

ab hier stehen die Variablen bzw. Texte die gesendet werden.

xBeginMonthData                    	; = ab hier Daten für Monatssendungen

Zusätzliche Steuerdatei-Spezifische Variablen:

%ws_template_user%

%ws_template_pw%

%ws_template_version%

Diese Werte werden "befüllt" mit den hinterlegten Daten im Programm bzw. direkt aus dem Template

Ist die Option Userpw_md5 gesetzt, wird das Passwort als MD5-Hashcode geschickt (z.B. bei awekas)

Beide Variablen dürfen nur "alleine" in einer Zeile stehen.

Bei den ConfigDaten sind 1Typ und (2Url oder 3File) und xBeginData zwingend vorgeschrieben.

Die anderen ConfigZeilen sind optional.

Wenn 11TestUrl nicht vorhanden wird der Eintrag von 2Url verwendet - nur relevant bei 1Typ=1

Enthält das Template auch Einträge für Monatsdaten muss 10MonthData=1 gesetzt werden, das Programm sendet dann nach Monatswechsel

die Daten entsprechend der Einträge.

Wenn der Debug Mode (Bit 3) aktiviert ist, wird alles in der Datei ws_debug_www.txt protokolliert.

Die Config-Zeilen sind für alle Wetterportale gleich (mit angepasstem Inhalt) ,

den Datenbereich legen die Wetterportale selbst fest (aus den vorhandenen Variablen).

Bei Typ=1 werden die Daten alle in einem String an die genannte Url geschickt

-> macht z.Zt. Wetterarchiv, Awekas, Wunderground

Beispiel:

http://www.awekas.at/extern/eingabe_pruefung.php?val=userzy;0FA339BD0906BF31B30CE5F662D3A0F8;03.06.2007;13:39;16.7;74;1018.6;0.000;10.0;22;;;;de;0;24.1;476;4.5;;0.87;21.1;0.00;wswin_2.93.15

Beispiel: www-Template-Steuerdatei

0Info=Beispiel zum Senden ohne eigene Wetterseite

1Typ=1

2Url=http://www.sending.net/get.php

3File=.\html\data.txt

4Senddata=?val=

5Separator=;

6Unit=0

7Userpw_md5=1

8Success=OK

xBeginData

%ws_template_user%

%ws_template_pw%

%ws_date%

%ws_time%

%curval[0]%

%curval[-1]%

%curval[33]%

%rainday%

%avg10minwind%

%avg10minwinddir%

wswin_%ws_vers%

xBeginMonthData

month;%ws_template_user%

%ws_template_pw%

%ws_date%

%ws_time%

%curval[0]%

%curval[-1]%

%curval[33]%

Funktionen

Inhalt


Aktuell.htm erzeugen
Aktuell-Dateien erzeugen

Die Datei ”aktuell.htm” kann automatisch bei der Wetteraufzeichnung erzeugt werden – wenn die entsprechende Option bei Internet-Einstellungen ‚bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen’ gewählt wird.

Wird diese Datei über die Funktion ”Aktuell-Dateien erzeugen ...” generiert,  unterscheidet sie sich mit der automatisch erzeugten Datei im Merkmal für die Internet-Browser ”Dateianzeige  automatisch aktualisieren”

Min-/Max-Anzeigen erfolgen nur, wenn mehr als 2 Werte vorhanden sind!

Für die Min-/Max-Werte werden die vorhandenen Daten eines Tages herangezogen.

Regenmenge:

Bei der Regenanzeige wird die Differenz zwischen Messwert und dem vorangegangen Messwert dargestellt!

Im Durchschnittsfeld wird die Gesamtregenmenge des dargestellten Zeitraum mit einem vorangestellten ”#” wiedergegeben. Min-Werte werden hier nicht ausgegeben.

Die Datei ”aktuell.gif” beinhaltet die Diagrammdarstellung der gewählten Internet-Sensoren, zusätzlich wird die ”Displayleiste” dargestellt (nur wenn auch angezeigt) bzw.
die Min-/Max-Leiste.(nur wenn auch angezeigt – hat Vorrang vor Displayleiste).

Beim Erstellen der aktuell.gif  wird das WsWin-Fenster,  wenn  minimiert auf Normaldarstellung gebracht.

Wird zugleich die Tabelle bzw. die Min.-/Max-Tabelle angezeigt, wird dieses Fenster geschlossen und das WsWin-Programm-Fenster zum aktiven Fenster gemacht.

Nach dem Abspeichern der Dateien wird auf   vorherige Darstellung   zurückgeschaltet. -> Grafiken sind eine Hardcopy des WsWin-Fensters!

Ist zum Erstellungszeitpunkt das ”Statusfenster” aktiv, wird keine Grafik erzeugt – nur Tabelle.

Beachten Sie bitte auch die Anmerkungen in der Datei ”info_r.txt”.

Beispiel:	aktuell.htm

Funktionen

Inhalt


Wetterübersicht erzeugen
Wetterübersicht erstellen ...

Die Datei ”current.html” kann automatisch bei der Wetteraufzeichnung erzeugt werden – wenn die entsprechende Option bei Internet-Einstellungen ‚bei Aufzeichnung Wetterübersicht erzeugen’ gewählt wird.

Anmerkung:

Regenmenge: Damit die Regenmenge richtig berechnet werden kann, muss mindestens einmal vorher die Jahresanzeige und die Monatsanzeige gewählt worden sein – geschieht automatisch, wenn die Option ”Internet-Dateien erzeugen” gewählt wurde.

Beispiel:	current.html

Datei "current.txt"

Um die "current.html" direkt Ihren Bedürfnissen anzupassen, nehmen Sie die current.txt, speichern sie sie unter

"custom.txt"

und ändern sie sie entsprechend Ihren Wünschen.

Wichtig!

Als erste Zeile sollte dann stehen: <!-- %customfile=custom.html% -->

Diese Datei kann komplett die "current.html" ersetzen, alle sich ändernden Werte sind bereits durch die entsprechenden Variablen vorbesetzt.

Sie müssen nur noch die Option "bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen" abwählen und dafür die

Option "bei Aufzeichnung Benutzer-Html-Dateien aktualisieren" anwählen.

Wenn das Programm feststellt, dass Sie mit %customfile=current.html% die current.html erzeugen, deaktiviert es temporär für den weiteren Programmlauf die Option “bei Aufzeichnung Wetterübersicht erstellen”

Funktionen

Inhalt


Html-Tabelle erzeugen

Zum Aufruf dieser Funktion muss ein Eintrag unter Einstellungen-Standort vorhanden sein!

Durch Aufruf dieser Funktion kann man, für die gewählte Darstellungsart (Zeit, Tag, Woche, Monat, Jahr), eine entsprechende Html-Tabelle erzeugen.

Vorhandene Dateien, mit dem gleichen Namen, werden ohne Vorwarnung überschrieben!

Min-/Max-Werte werden in diesen Tabellen nicht aufgeführt, wenn im entsprechenden Darstellungszeitraum kleiner 2 Wetterdatensätze vorhanden sind!

Der Durchschnittswert ist der Mittelwert aller im gewählten Zeitraum vorhandenen Daten.

Für die Regenmenge wird im Durchschnittsfeld die Gesamtregenmenge des angezeigten Zeitraumes wiedergegeben.

In der Darstellungsart Monat, Jahr werden bei der Regenmenge im Feld ”Min-Datum” die Regentage ausgegeben.

Die Dateien werden in dem Verzeichnis abgelegt, das man im Menü ”Internet-Einstellungen” ”Html-Verzeichnis” gewählt bzw. eingetragen hat.

Wurde kein Verzeichnis vorgegeben, so werden die Dateien in einem Unterverzeichnis ”html” vom WsWin-Programm-Verzeichnis abgelegt.

Zusätzlich können Sie wählen, das Jahresspezifische Dateien in den entsprechenden “Jahres-Verzeichnissen abgelegt werden. (siehe Jahre trennen)

z.B. ”C:\Programme\WsWin\html” oder ”C:\Programme\WsWin\html\2003”

Aufbau Datei-Name:

jJJJJJ	      .htm  	Jahres-Htm-Tabelle    	z.B.:	 j2000.htm	Jahr 2000

mJJJJMM   .htm  	Monats-Htm-Tabelle     	z.B.:	m200003.htm	März 2000

wJJJJ_WW.htm  	Wochen-Htm-Tabelle    	z.B.:	w2000_10.htm	Woche 10  Jahr 2000

JJJJMMTT .htm   	Tages-Htm-Tabelle =          	z.B.:	20000331.htm 	31.03.2000

JJJJMMTT .htm   	Zeit-Htm-Tabelle

Aktuell-Datei:

aktuell       .htm	aktuelle Wetterdaten-Tabelle

Funktionen

Inhalt


Html-Grafik erzeugen

- Beachten Sie, dass nur das PC-Funkinterface bis zu 16 Sensoren unterstützt

Die Grafik-Datei ist eine Hardcopy des angezeigten Diagrammes – also ein genaues Abbild des dargestellten Wetterdatenfensters.

Für das ”Html-Grafik erzeugen” muss deshalb das Wetterdatenfenster das aktive Windowsfenster sein!

Für die Darstellungszeiträume ”Aktuell, Zeit, Tag, Woche, Monat” werden Sammelgrafiken erzeugt:

Alle unter ”Internet-Einstellungen” gewählten Sensoren werden gleichzeitig im Grafikdiagramm dargestellt.

Für die Monatsanzeige werden zusätzlich Einzelsensoren-Grafiken mit Min-/Max-Anzeige für alle gewählten Sensoren erzeugt.

Für die Jahresanzeige werden nur Einzelsensoren-Grafiken für alle gewählten Sensoren erzeugt. Mit einer Optionen kann man bei den Temperatursensoren zusätzlich die Min-/Max-Werte darstellen lassen. Bei der Windgeschwindigkeit werden zusätzlich die Max-Werte dargestellt.

Ist die Min-/Max-Leiste eingeschaltet, wird sie in der Grafik mit ausgegeben!

Ist zusätzlich die Displayleiste eingeschaltet, wird sie vor dem Grafik erzeugen ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet.

In der Startseite (”start.html”) werden Grafiken für fast alle Sensoren berücksichtigt:

Betrifft nur Einzelsensor-Anzeige

Temperatur	Temp1 – meist Außensensor
Feuchte	Feuchte1 – meist Außensensor
Luftdruck	Luftdruck-Innen – im 1. Innensensor enthalten
Windgeschwindigkeit
Windrichtung	Grafik wird erzeugt, auch wenn entsprechende Option nicht gesetzt wurde!
Regen
Innensensor Temperatur

Innensensor Feuchte

Temperatursensoren 2 – 15	 (Kurzname)
Feuchtesensoren 2 – 15	 (Kurzname)
Taupunkt

Windchill

Sonne

- die Luftdruck-Sensoren 10 – 15 werden in den Grafik-Dateien nicht berücksichtigt!

- in der Diagrammanzeige und in den Tabellen-Dateien dagegen schon!

Interna:

Beim Erzeugen der "Gif-Grafiken" wird ein Tastendruck simuliert.

Da bei manchen Grafik-Karten und verwendetem Bildschirmschoner bzw. Powersave des Bildschirmes nur "weiße Grafiken" erstellt werden. Der Bildschirmschoner sollte nicht durch ein Password geschützt sein!

Hintergrund: Grafiken sind Hardcopies des Diagrammfensters.

Wer den Powersavemodus des Bildschirmes benutzt und WsWin permanent läuft, außerdem die Intervallzeit des PC-Funkinterfaces unter der "Einschlaf-Zeit" des Bildschirmes liegt, so wird der Monitor nicht mehr in den Powersave-Modus gelangen.

Um trotzdem den Powersave-Modus des Monitors benutzen zu können, ist folgende Änderung in der "wswin.cfg" (bzw. "wswina.cfg") notwendig im Abschnitt:

[Html]

Aufwecken=1 	<- diesen Wert auf 0 setzen!

Html-Grafiken werden immer vom aktiven Windowsfenster erzeugt!

Deshalb ist es erforderlich, wenn diese Funktionalität genutzt wird, dass das Wetterstations-Programm das aktive Fenster ist oder das Wetterstations-Programm minimiert ausgeführt wird !!!!

Nun gibt es zwei Möglichkeiten sicherzustellen, dass das Wetterstationsprogramm immer das aktive Fenster ist:

1) Das Programm wird minimiert ausgeführt!

2) Option in "wswin.cfg"

   im Abschnitt

[Html]

ForceTop=1	<- diesen Wert auf 1 zu setzen!

Das Ändern dieses Wertes auf "1" birgt folgendes Problem:

Ist ein Clientfenster des Programmes aktiv (z.B. Eigenschaften, Drucker wählen usw.)

- die Clientfenster "Status Funkinterface", "Min-/Max-Tabelle", "Tabelle" werden vom Programm berücksichtig -

verschwindet dieses Fenster nach dem Erzeugen der "Aktuell-Grafik" im Hintergrund,

man muss dann eventuell das „versteckte“ Fenster versuchen wieder zu finden!

Deshalb muss jeder selbst entscheiden, ob er diesen "Schalter" ändern will.

Dieser Schalter ist ab der Version V2.30.1 standardmäßig gesetzt!!!

Grafikdateien: (gif)

jJJJJt          .gif   	Temperatur-Jahres-Grafik	z.B.:  	j2000t.gif

jJJJJf          .gif   	Feuchte-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000f.gif

jJJJJd         .gif   	Luftdruck-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000d.gif

jJJJJw        .gif   	Wind-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000w.gif

jJJJJwr       .gif   	Windrichtung-Jahres-Grafik	z.B.:     j2000wr.gif

jJJJJr         .gif   	Regen-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000r.gif

jJJJJtp       .gif     	Taupunkt-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000tp.gif

jJJJJwc      .gif   	Windchill-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000wc.gif

jJJJJs         .gif   	Sonne-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000s.gif

mJJJJMM  .gif     	Sammel-Monats-Grafik	  	z.B.:  	m200001.gif

mJJJJMMt .gif     	Temperatur-Monats-Grafik	z.B.:  	m200001t.gif

mJJJJMMf .gif     	Feuchte-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001f.gif

mJJJJMMd.gif     	Luftdruck-Monats-Grafik      	z.B.:     m200001d.gif

mJJJJMMw.gif     	Wind-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001w.gif

mJJJJMMwr.gif   	Windrichtung-Monats-Grafik	z.B.:     m200001w.gif

mJJJJMMr .gif     	Regen-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001r.gif

mJJJJMMtp.gif   	Taupunkt-Monats-Grafik     	z.B.:     m200001tp.gif

mJJJJMMwc.gif   	Windchill-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001wc.gif

mJJJJMMs  .gif   	Sonne-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001s.gif

wJJJJ_WW.gif	Sammel-Wochen-Grafik      	z.B.: 	w2000_02.gif

Aktuell-Datei:

aktuell       .gif	             aktuelle Wetterdaten-Grafik

Funktionen

Inhalt


Windverteilungsgrafik
Speichern Windverteilungs-Grafik

Hiermit kann man die aktuellen Daten (Tag,Monat,Jahr, Aktuell) als Windverteilungs-Grafik speichern.

Es wird eine GIF-Grafik im HTML-Verzeichnis erzeugt bzw. aktualisiert. Der Dateiname wird automatisch entsprechend der Ansicht (Tag,Woche,Monat,Jahr,Aktuell) gewählt.

Die Darstellung ist dabei immer die zuletzt gewählte Ansicht unter ”Windrichtung”.

Zu den Einstellungen dieser Grafik siehe ”Windrichtung”

Funktionen

Inhalt


Mini-Display speichern

Hiermit kann man - ohne der Notwendigkeit der Aufzeichnung – die aktuellen Daten als Minidisplay speichern.

Es wird eine GIF-Grafik, Dateiname “minidisplay.gif” im HTML-Verzeichnis erzeugt bzw. aktualisiert.

Zu den Einstellungen und Möglichkeiten des Mini-Displays siehe ”Mini-Display”

Funktionen

Inhalt


#2 Mini-Grafiken erzeugen
#2 Minigrafiken erzeugen

Hiermit kann man für den angezeigten Darstellungszeitraum (Zeit, Tag, Woche, Monat, Jahr) eine alternative Mini-Grafik erzeugen lassen.

Die Größe können Sie unter Internet, Einstellungen, Grafiken vorgeben.

Funktionen

Inhalt


Diagramm-Grafik speichern

Hiermit kann man für den angezeigten Darstellungszeitraum (Zeit, Tag, Woche, Monat, Jahr) das Diagramm, wie auf dem Monitor sichtbar, als GIF-Datei abspeichern.

Die Dateinamen werden automatisch gewählt  - siehe ”Html-Grafik erzeugen” bzw. ”Dateien” – und sollten/können für die eigenen Belage umbenannt werden.

Funktionen

Inhalt


Grafi/Tabellen aktualisieren
Grafik/Tabellen aktualisieren ...

Hiermit haben Sie die Möglichkeit Ihre “Dateien” auf den neuesten Stand zu bringen.

Es werden die Einstellungen für “Internet-Dateien” zu Grunde gelegt.

Mit den „Buch“-Symbolen kann die Startzeit auf „Aufzeichnungs-Beginn“ aus den Langzeitdaten oder

Jahresbeginn direkt übernommen werden.

Beachten Sie!

Ein Abbruch dieser Funktion ist nach dem “Ok” nicht vorgesehen!

Die Dateinamen werden automatisch gewählt  - siehe ”Html-Grafik erzeugen” bzw. ”Dateien”.

Wenn eine entsprechende Template-Datei nicht vorhanden ist, ist die Template-Option nicht verfügbar

(hier template_day.txt und template_w.txt).

Besonderheit:

Bei der Tages-Aktualisierung wird anstatt template_d.txt die Template-Datei „template_day.txt“ verwendet

(damit Entkopplung von aktuellen Tageswerten und allgemeinen Tageswerten). Wer das nicht benötigt, braucht nur seine template_d.txt - Datei kopieren zu template_day.txt.

Trockenheit Zeit/Eistage Zeit: hier werden alle Tage im gewählten Zeitraum nach der längsten Trockenzeit und längsten Eiszeit (max. Temperatur unter 0 °C) durchsucht.

Wenn Sie vorher unter Wetter, History Daten Ihre Langzeit-Daten auf „000“ setzen, werden diese Werte (Langzeit-Daten) ebenfalls neu ermittelt.

Ab V2.90.0 werden hiermit ebenfalls die Regenmenge/h und die max. Luftdruckänderung/h „gescannt“

Statistik-Daten: Möglichkeit auch gleich die Statistik-Daten (Langzeit-Werte) zu aktualisieren.

Jahr-Datei: hiermit können Sie sicherstellen, dass Ihre Jahres-Dateien aktuell sind.

Funktionen

Inhalt


Html-Startseite erzeugen

Zum Aufruf dieser Funktion muss ein Eintrag unter Einstellungen-Standort vorhanden sein!

Mit dieser Funktion kann man eine einfache Web-Seite für die vorhandenen Wetterdaten (Tabellen- bzw. Grafik) erzeugen lassen.

Die Tabellen werden Rechts im mittlerem Frame dargestellt, die Grafiken im Frame darunter.

Die Framegröße für die Grafiken ist dabei so ausgelegt, dass bei einer Bildschirmauflösung von 1024x768 Pixel und Darstellung des WEB-Browser im Vollbild-Modus, Grafiken mit einer Pixel-Breite von 800 ohne zusätzlichem Breiten-”Lauf”-Balken ausgegeben werden.

Für den Eintrag ”Wetterstation” muss eine Datei ”wstation.html” vorhanden sein. – vorgesehen für die Präsentation der eigenen Wetterstation. – Wird nicht von dieser Software erzeugt.

Für den Eintrag Wetterübersicht  muss eine Datei ”current.html” vorhanden sein. Diese Datei kann automatisch von dieser Software erzeugt werden.

Wird im HTML-Verzeichnis eine Datei “custom.html” gefunden, wird für diese Datei auch ein Eintrag
in der “start.html” erzeugt.

Für den Eintrag Instrumente  muss eine Datei ”instrumente.html” vorhanden sein.

Zur Nutzung ist allerdings ein Internetbrowser ab V3.x (z.B. Microsoft, Netscape, Opera) notwendig.

Das verwendete Java-Script (libSMBM.js) kann jeder für seine Belange anpassen.

Die dafür notwendigen Dateien siehe unter Dateien

ACHTUNG!  Diese Funktion wird auch ausgeführt wenn man unter ”Allgemein” die Option ”dabei Startseite (start.html) nicht aktualisieren” gewählt hat.

Beachten Sie!

Wenn Sie für die Start.html eine Hintergrundfarbe/Grafik vorgeben, das auch die Grafiken "6x6.gif", "auf.gif" und "zu.gif" an diese Farbe angepasst werden sollten!

Java-Script:

Das JavaScript beinhaltet alle Kommentare des Original-Authors.

Die Kommentare können auf Wunsch entfernt werden (bis auf Copyright des Authors!!).

Beachten Sie außerdem die Schreibweise der Dateien im Script und auf Server:

auf.gif, zu.gif, 6x6.gif bzw. auch libSMBM.js=Javascript-Datei (diese Datei nicht auf Server)

Diese 4 Dateien müssen sich im gewählten "HTML"- Verzeichnis befinden.

Wenn kein Verzeichnis gewählt wurde, wird automatisch "html" als Unterverzeichnis

vom WsWin-Programm-Verzeichnis vorgegeben!

Ab der V2.61.0 wird das "Javascript" im Datenverzeichnis erwartet bzw. wenn es im Html-Verzeichnis gefunden wird, wird es automatisch in das Datenverzeichnis verschoben.

Beachten Sie!

Wenn Sie dann mit einer älteren Version arbeiten, werden Sie beim "Internetdateien aktualisieren" die Meldung erhalten "notwendiges JavaScript nicht gefunden".

Abhilfe in diesem Fall: Script wieder ins HTML-Verzeichnis kopieren.

Beim Start der neuen Version wird diese Datei dann allerdings wieder verschoben!!!

Achtung!!:

In der eingeschränkten Version wird nur für einen Teil der vorhandenen Dateien Einträge in der "start.html" erzeugt! - wer die "start.html" nicht automatisch aktualisieren lässt, sollte das beachten!

Da in der eingeschränkten Version die "info.html & kopf.html" jedesmal neu erzeugt werden (im Gegensatz zur Vollversion) – sollte man, nach dem Umstieg auf die Vollversion, diese Dateien einmalig löschen bzw. die Einträge (eingeschränkte Version) bereinigen!

Funktionen

Inhalt


start.txt erzeugen

Wer die Startseite (”start.html”) individuell gestalten möchte, kann dies mit Hilfe der Datei ”start.txt” verwirklichen.

Mit dieser Funktion wird der Standard-Eintrag von der start.html in die start.txt exportiert.

Achtung! Eine vorhandene start.txt wird dabei überschrieben.

Hier kann man nun seine Änderungen einbringen (z.B. Hintergrundbilder, zusätzliche Frames usw.).

Bei jedem Erzeugen der Startseite (Start.html) wird überprüft, ob eine start.txt vorhanden ist und sofern eine gefunden wird, deren Inhalt in die Start.html eingebunden.

Funktionen

Inhalt


Kopf-/Info-Html - Dateien aktualisieren
Kopf-/info.html aktualisieren ...

Wer Änderungen in den Standortangaben  bzw. Bemerkungen gemacht hat, kann mit diesem Menüpunkt seine alten Dateien auf den neuesten Stand bringen.

Selbst eingebrachte Änderungen in diese Dateien, werden damit überschrieben.

Deshalb mit Bedacht diese Funktion benutzen.

Hintergrund:

Die kopf.html bzw. info.html werden nur automatisch erzeugt, wenn nicht vorhanden.

Funktionen

Inhalt


Internet-Dateien aktualisieren
Internet-Dateien aktualisieren ...

Zum Aufruf dieser Funktion muss ein Eintrag unter Einstellungen-Standort vorhanden sein!

Hiermit kann man bei aktueller Tag-Darstellung für die Zeiträume  Woche, Monat, Jahr und sofern die vorhergehen Wochen-/Monat-/Jahres-Dateien nicht aktuell sind, die HTM-Tabellen und GIF-Dateien auf den aktuellen Stand bringen. Im Anschluss daran wird die ”start.html” ebenfalls auf den aktuellen Stand gebracht.

Mit einer entsprechenden Option kann man diese Aktualisierung auch automatisch kurz nach Mitternacht bzw. nach Programmstart durchführen lassen.

Wenn Sie bei Minuten Offset einen Wert eingeben, wird diese Aktualisierung um die eingegebenen Minuten nach Mitternacht (bis max 6:00 Uhr morgens = 360 Minuten) verzögert.

Als Vergleich für die Notwendigkeit der automatischen Aktualisierung dienen die Jahres-Htm-Tabellen ("j1999.htm" bzw. "j2000.htm" usw.) bzw. wenn keine Tabellen erzeugt werden, die Jahres-GIF-Grafik der Außentemperatur und hier das FileDatum. Wer diese Dateien löscht, erhält für das VorJahr, Letzte Monat im Vorjahr, Letzte Kalenderwoche im Vorjahr, das Aktuelle Jahr, den Aktuellen Monat und die Aktuelle Woche aktualisierte Tabellen und Grafiken. Sind die Dateien (Gif/Htm) des Vormonats des Aktuellen Monats oder/und der vorherigen Kalenderwoche der Aktuellen Woche nicht aktuell, so werden auch diese Dateien aktualisiert!!

Wenn Sie keine Tabellen und keine Grafiken für Monat und Jahr erzeugen lassen (Einstellung unter Internet, Einstellungen, Startseite), so beachtet das Programm abgelaufene Zeiträume nicht mehr! (Vormonat, Vorjahr) und kann dann automatisch die zugehörigen Daten auch nicht mehr aktualisieren.

Sie müssen dann durch Anwahl dieser Zeiträume (Woche/Monat/Jahr) für die Aktualisierung sorgen!

Der Abstand zwischen zwei Aktualisierungsaufrufen (manuell) muss mindestens 1 Minute betragen! – Aktualisierung wird sonst abgelehnt.

Die Dateinamen werden automatisch gewählt  - siehe ”Html-Grafik erzeugen” bzw. ”Dateien”.

Funktionen

Inhalt


Cursordaten -> Wunderground

Für diese Funktion ist ein Eintrag für Station-ID und Kennwort bei Wunderground.com erforderlich, außerdem muss dafür die Min-/Max-Leiste oder Displayleiste eingeschaltet sein.

Ist diese Funktion markiert, so werden während der ”Aufzeichnung” automatisch - je nach gewählter Option - die Daten zur Wunderground.com Seite transferiert.

Durch Aufruf dieser Funktion werden die Wetterdaten von der momentanen Cursorposition an die eingerichtete und konfigurierte Wunderground-Web-Seite übertragen.

Mit dieser Funktion hat man die Möglichkeit einzelne (ältere oder ausgelassene) Daten nachträglich zu Wunderground.com zu übertragen.

Weitere Information dazu siehe Wunderground.com

Funktionen

Inhalt


Stundendaten -> Wunderground

Für diese Funktion ist ein Eintrag für Station-ID und Kennwort bei Wunderground.com erforderlich.

Durch Aufruf dieser Funktion werden die Wetterdaten aller im Betrachtungszeitraum (nur Tag und Woche)  vorkommenden Empfänge einmal je Stunde an die eingerichtete und konfigurierte Wunderground-Web-Seite übertragen.

Mit dieser Funktion hat man die Möglichkeit auch ältere Daten zu Wunderground.com zu übertragen.

In der Tag-Darstellung werden max 24 Daten übertragen,

in Wochen-Darstellung werden max. 7x24=168 Daten übertragen

Wunderground Stundendaten übertragen = 24 Werte auf einmal:

Wenn die Wartezeit zu groß gewählt wird, kann es zu Problemen mit der Datenaufzeichnung kommen

- hätte ich verriegeln können, so kann jeder selbst entscheiden, ob er diese Funktion während der Datenaufzeichnung ausführen will.

-> in so einem Fall, bitte die Datenaufzeichnung dafür Unterbrechen!

Weitere Information dazu siehe Wunderground.com

Funktionen

Inhalt


Verfügbare Sensoren

In Abhängigkeit von der Anzahl und der Art der eingesetzten Sensoren stehen in der Wetterstation und dem Funk-Interface nur bestimmte Messgrößen zur Verfügung.

Um die Auswahl der Messgrößen in der Bedien- und Auswertesoftware zu vereinfachen, lassen sich die nicht vorhandenen Sensoren über dieses Fenster bei Bedarf ausschalten. Die Messgrößen der entsprechenden Sensoren werden dann in den jeweiligen Listen nicht mehr angeboten.

Wurde unter Optionen Neue Sensoren beim Start automatisch suchen (gilt nur für ELV PC-Funkinterface) gewählt, werden nach jedem Programmstart nur die Sensoren aktiviert, die auch gefunden werden und damit im gesamten Programmverlauf auch nur zur Verfügung gestellt. Bei schlechten Empfangsverhältnissen sollte man deshalb diese Option abwählen.

Werden die Innentemperatur-Sensor-Werte (ID 1) nicht mehr dargestellt, obwohl dieser Sensor „verfügbar“ ist, muss man hier einmalig den Sensor mit der ID1,17,33 abwählen und danach wieder anwählen und mit „Ok“ diese Auswahl verlassen!

NetAtmo-Station:

Funktionen

Inhalt


Sezial Sensoren
Spezial Sensoren

Über diese Funktion lassen sich spezielle Sensoren, oder auch die nur berechneten Sensoren anpassen.

Sensor Taupunkt

Der hier gewählte Sensor wird für die Taupunkt –Berechnung herangezogen.

Dieser gewählte Sensor ist außerdem  der Bezugssensor bei Berechnungen, welche die Außentemperatur benötigen.

Sensor Windchill

Der hier gewählte Sensor wird für die Windchill –Berechnung herangezogen.

Vorraussetzung: Windsensor vorhanden.

Sie können hier außerdem wählen, ob die neue Berechnung von Windchill verwendet werden soll.

(siehe Fachbegriffe-Windchill)

Sensor Frost

Wählen Sie hier den Sensor, der für die Frost-Werte verwendet werden soll.

Sensor Bodentemperatur -5cm (im Erdreich)

Wählen Sie hier den Sensor, der für die Bodentemperatur -5cm verwendet werden soll.

Sensor Bodentemperatur +5cm

Wählen Sie hier den Sensor, der für die Bodentemperatur (+5cm) verwendet werden soll.

Kombiniere Temperatur-Sensoren ...

Wer bei zwei Sensoren nur den kleineren aus beiden Werten haben möchte, z.B. wenn Sensor teilweise von der Sonne bestrahlt wird, kann mit dieser Option das erreichen.

Für die Sensorenauswahl stehen alle Temperatur-Sensoren, außer Innensensor zur Verfügung.

Der Sensor 1 ist bei den Wetterstationen WMR-918 immer der Außensensor, bei den Funkinterface meistens der Außensensor.

Es wird nicht überprüft, ob die Auswahl sinnvoll ist!

Eine mögliche Auswahl kann auch sein: Sensor 1 + Sensor 2  -->  Sensor 2

Die Daten eines vorhandenen Sensor 2 gehen dabei nicht verloren.

Mit Wahl dieser Option werden dann aber die kombinierten Werte dargestellt.

Die Feuchte-Werte werden entsprechend des zur Auswahl kommenden Temperatur-Sensors mitgenommen.

Bei Wahl von “Mittelwert-Bildung” wird als Ergebnis der mathematische Mittelwert für beide Temperatur-Sensorwerte (auch Feuchte) gebildet.

Sonst  wird der niedrigste Temperaturwert übernommen (Minimal-Auswahl)
oder der höchste Temperaturwert (Maximal-Auswahl).

Zugehöriger Feuchtesensor

Wer eine Kombination ohne einen zugehörigen Feuchtesensor hat, kann mit dieser Option diese beeinflussen.

Ist als zugehöriger Feuchtesensor, die gleiche Sensornummer gewählt, wie bei der Kombination, so wird immer der Feuchtewert des “ausgewählten” Temperatursensor mitgenommen, ansonsten wird nur der Wert des hier eingetragenen Feuchtessensor gespiegelt.

-> damit haben Sie die Möglichkeit, auch den Kombinierten Sensor als “Haupt”-Außensensor (Taupunkt) zu wählen.

Beachten Sie! Durch die Struktur der Grafikdarstellung bzw. Liniendarstellungen ist es sinnvoll, für einen kombinierten Sensor immer die “höhere” Sensornummer zu wählen

Kombiniere Sensoren ... (ID 1..32)

Hiermit haben Sie die Möglichkeit noch einen weiteren Sensor zu kombinieren.

Diese Kombination bezieht sich aber nur auf den gewählten Sensor und berücksichtigt einen eventuellen zugehörigen

Sensor (z.B. Feuchte) nicht.

Kombinierte Sensoren werden im Diagramm beim Sensor- kurznamen mit einem abschließenden
| Mittelwert, + Maximalauswahl, - Minimalauswahl
zusätzlich gekennzeichnet!

Sensoren Einstellungen 3
für Sonnenscheinzeit und zusätzlichen Zeitsensor

Bei Skalierung – Minuten können Sie für die Zeitsensoren (Sonnendauer, Regendauer) eine feste Skalierung oder die automatische (A) Skalierung wählen.

Sensor Sonnenschein-Zeit

Sollten mehrere Auswahlmöglichkeiten bestehen, so können Sie hier den zu verwendenden “Sonnen-Sensor” vorgeben.

Sinnvoll z.B., wenn Sie einen modifizierten Temp./Feuchte-Sensor und gleichzeitig einen Helligkeitssensor einer WS2500 im Einsatz haben.

Bei der WS2500 war außerdem einmal vorgesehen, zusätzlich zu dem Helligkeitssensor (lux) auch einen Strahlungssensor (W/m²) einsetzen zu können ...?!?

Import/Merge

Wenn direkt Sonnenscheinzeiten (0..60 Minuten erlaubt) über die Datei-Überwachung bzw. beim Datei-Importieren zur Verfügung gestellt werden, muss diese Option aktiviert sein.

Die Daten müssen als ID 37 bzw. ID 137 (bei Gesamtsonnenscheinzeit) übermittelt werden und werden dann auf die hier eingestellte ID umgesetzt. Die ID 37 kann und darf nicht direkt geschrieben werden!

WS2500

Wenn Sie diese Wetterstation (Station oder Interface) verwenden, können Sie hier die Berechnung der Solarstrahlung (W/m²) aus den Helligkeitswerten (kLux) aktivieren.

Außerdem können/müssen Sie hier den maximalen Grenzwert der Sonnenintensität an der Atmosphären-OBERGRENZE beim Jahres-Höchststand festlegen/anpassen.

In der Regel sollte der Defaultwert von 200 kLux passen. Wenn Sie vergleichsweise viel zu niedrige, umgerechnete Solarstrahlungswerte (W/m²) erhalten, nur dann sollten Sie diesen Wert verkleinern.

Dieser Wert wird benötigt für

Umrechnung Helligkeitswerte in Strahlungswerte.

Berechnung der genauen Sonnenscheinzeit.

Mit der Option „alternative Berechnung“ verwendet das Programm eine andere Berechnungmethode zum Ermitteln der Solarstrahlung aus der Helligkeit.

Dabei bezieht sich das Programm auf die max. mögliche Solarstrahlung zum Messzeitpunkt und setzt den Helligkeitswert in Relation dazu.

Zeit Sensor

Wollen Sie z.B. die Regendauer erfassen, so können Sie dies hier aktivieren.

Sie können wählen

-	welcher Sensor für die “Messung” verwendet werden soll

-	ab welchen Wert, das Programm von einem “Zeitwert” ausgeht.

-	Sie können wählen, ob der Vergleich mit „>“ oder „<=“ erfolgen soll

Option „= Niederschlagsdauer“

Damit werden bei beim automatischen Übertrag der Wetterdaten an wetterarchiv.de und

Regenmenge=0 aber einer Regenzeit in der letzten Stunde <>0

gemeldet als „unbedeutender Niederschlag“ -> ohne diese Option als „kein Niederschlag“.

VantagePro Benutzer:

Wenn Sie einen Leaf-Wetness-Sensor für die Regenzeit-Erfassung verwenden möchten, so beachten Sie folgendes:

Widerstandswerte für eine Wireless Leaf & Soil Moisture/Temperatur Station (6343):

Trocken: 	ca   2,2 KOhm	=   0 lf 	= 62,2 °C

Naß	ca.   54 Ohm	= 15 lf	= 73,3 °C (Grenzwert VantagePro = 73,9°C/165°F)

Wenn Sie die Schaltung als Leaf-Sensor anschließen, wird leider auch der andere Leaf-Wert mit beeinflusst, deshalb besser als Temperatur-Sensor verwenden! (Widerstandswerte sind aber ursprünglich für LEAF-Sensor ausgelegt!)

WMR-9x8 Benutzer:

Trocken: 	ca.   180 kOhm	= ca - 25 °C

Naß:	ca.  6,1 KOhm	= ca + 34 °C

WS2x00 Benutzer:

Trocken: 	ca.    62 kOhm	= ca - 18 °C

Naß:	ca.  6,8 KOhm	= ca + 65 °C

Beispiel eines Sensors zur Erfassung der Regenzeit. Dieser Sensor wird bei Feuchte-Erkennung automatisch beheizt.

Betriebsspannung:  	11...15 V =

Stromaufnahme: 	6..8 mA (Ruhe), 125 mA (mit Heizung)

Hier von Conrad-Electronic, Hirschau

Bestell-Nr. 11 52 40 (Bausatz)	21,95 € (ohne Gehäuse)

Bestell-Nr. 11 52 74 (Fertiggerät) 	54,95 €

Empfehlung:

Lassen Sie die Heizung des Regensensors in der Winterzeit immer an (Brücke Collector-Emitter von Heizungstransistor) – sonst reagiert der Sensor nur sporadisch auf Schneefall.

Minuten – maximal Zeit je Erfassung

Die Sonnenzeit wird immer aus dem Zeitabstand zwischen aktuellen und dem vorherigen Messwert ermittelt.

Befindet sich nun der “vorherige” Messwert sehr weit vom aktuellen Messwert entfernt, so kann man damit die maximal zu erfassende Sonnenzeit dafür begrenzen.

Solarsensor

Wenn Sie einen umgebauten Temperatursensor oder Feuchtesensor als Solarsensor verwenden, können Sie hier die entsprechenden Anpassungen vornehmen bzw. müssen hier die generelle Aktivierung vornehmen.

Wenn Sie eine Mebus/Irox – Wetterstation besitzen, können Sie hier Differenztemperatur zur Erfassung von Sonnenschein aktivieren. Wenn Sie die Daten einer Mebus/Irox über Importieren/Datei-Überwachung gewinnen dürfen Sie den Ausgangssensor ID 7 nicht ändern!

Beachten Sie! Mit dieser Modifikation (anstatt Temperatursensor: 1 Fotodiode und Abgleichwiderstände) wird die Beleuchtungsstärke gemessen (nicht Globalstrahlung)

Technische Daten: Fotodiode BPW21, Empfänger, im sichtbaren Bereich (mit Tageslichtfilter):

Gehäuse:TO-39; phi (deg.): ± 55; Srel%: 100%(55nm)

Die eingelesenen Temperaturwerte/Feuchtewerte werden entsprechend der Vorgaben (0%-100%) auf Prozentwerte “normiert”. Das Ergebnis der Normierung findet man dann im zugehörigen Feuchtesensor.

Beispiel: modifizierter Temperatursensor 3 (= id 4) -> Ergebnis im Feuchtesensor 3 (= id 20)
siehe dazu auch unter Indexe

Wenn Sie den Solarsensor auch im “HTML-Bereich” anzeigen lassen wollen, müssen Sie den o.g. Feuchtesensor(-Index) wählen.

Wenn Sie einen Helligkeitssensor bzw. Sonnenstrahlungssensor verwenden, sollten Sie hier ebenfalls die Grenzwerte für 0% bzw. 100% eingeben – diese Daten werden benötigt, zum Erfassen der Sonnenzeit.

Wenn Sie Sonnenstandskorrektur gewählt haben, ist der 100%-Wert beim Helligkeitssensor (lux) bzw. Sonnenstrahlungssensor (W/m²) nicht relevant. Ebenso die Zeiten für Sonnenaufgang/Sonnenuntergang.

Der 100%-Wert wird dann automatisch an die Tageszeit, Jahreszeit und den Standort angepasst.

Beispielwerte:

Helligkeitssensor	Strahlungssensor

    0%	  0 lux	    0 W/m²

100%	45 klux	180 W/m²

Faktor, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang

Mit diesen Werten können Sie die Berechnung der Sonnenscheinkorrektur während Sonnenaufgang bzw. Sonnenuntergang an Ihre “Hardware” anpassen.

Bei der Berechnung mit Sonnenstrahlungs (W/m²)- bzw. Helligkeits (lux) -werten, sollten die vorgegebenen Faktoren je Monat in den meisten Fällen passen.

Sonnenaufgang/Sonnenuntergang

Bis zu bzw. ab diesem eingestellten Sonnenstand (Uhrzeit) wird eine Sonnenstandkorrekturberechnung durchgeführt  (sofern Sonnenstandkorrektur durchführen gewählt wurde).

-> nur relevant bei modifizierten Sensoren!

Mit dem hier dargestellten/wählbaren Prozentwert bei  “>= 85 %” sonnig -> Zeit, bestimmen Sie, ab welchen Wert die Daten als Sonnenscheindauer registriert werden.

Die Sonnenscheindauer wird für jeden dargestellten Zeitraum (Tag,Woche,Monat,Jahr) bei Anwahl neu berechnet., d.h. wenn Sie hier den Wert ändern, müssen Sie den Zeitraum/Darstellung neu anwählen, damit .die Änderung berücksichtigt wird.

Wenn die Option Sonnenstands-Korrektur durchführen gewählt ist, werden diese Daten bei einem Sonnenstand >=0,83° (=Sonnenaufgang) bis zu dem eingestellten Wert Sonnenaufgang (hier 09:10) bzw.
ab Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang (=0,83°) korrigiert

xx %   Feuchte – Faktor-Reduzierung: (für bessere Berücksichtigung Hochnebel, schlechtes Wetter)

Einstellbereich 81-100% - Bei 100% ist diese Option deaktiviert.

Ist die Luftfeuchtigkeit des gewählten “Taupunkt-Sensors” größer/gleich dem eingestellten Feuchtigkeitswert während der “Sonnenstands-Korrekturzeit”, so wird der gewählte Faktor reduziert.

Beispiel bei Faktor 40:

bei Luftfeuchtigkeit 99% -> aktiver Faktor: 24

bei Luftfeuchtigkeit 90% -> aktiver Faktor: 27

bei Luftfeuchtigkeit 81% -> aktiver Faktor: 30

Vorhanden seit:

Aktivieren Sie diese Option und tragen das entsprechende Datum ein, wenn Sie wollen, das erst ab diesem Zeitpunkt ein Solarsensor berücksichtigt wird. Bei einem „richtigen“ Solarsensor“ sollte dieses Datum mit dem Datum „vorhanden seit“ unter Eigenschaften identisch sein.

Diese Option ist wichtig, wenn Sie, bevor Sie den modifizierten Temperatursensor verwendeten, bereits unter dieser Sensor-Nummer, einen normalen Temperatur-/Feuchte-Sensor in Verwendung hatten.

Beachten Sie!

Die Umwandlung der Temperaturwerte in Prozentwerte und Sonnenstandskorrektur ist sehr rechenintensiv – die Darstellung der Monats-/Jahresdaten bzw. Diagramm kann sich dabei gewaltig verzögern.

Hinweis:

Wenn Sie zu niedrige Sonnenschein-Zeiten in Verbindung mit einem modifizierten Temperatursensor erhalten – und vorausgesetzt „Sonnenstands-Korrektur durchführen“ ist aktiviert, so
tragen Sie für „Sonnenaufgang“ und „Sonnenuntergang“ versuchsweise jeweils 12:00 Uhr ein

Einstellungen Mebus/Irox:

Meine Einstellungen VantagePro Plus:

Wenn Ihr Solarsensor abgeschattet ist – bei mir z.B. am Morgen von einem hohen Bergkamm – so werden während der Abschattung falsche Bewölkungsgrade ermittelt.

Hier können Sie vorgeben, in welchem Zeitraum das Programm den Bewölkungsgrad berechnen soll.

Bei einem Zeitwert von 00:00 wird ab Sonnenaufgang bzw. Untergang die Bewölkung ermittelt (also immer).

Befindet sich die vorgegebene Zeit nach Sonnenauf bzw. vor Sonnenuntergang gibt das Programm zwischen Sonnenaufgang und der Zeit bzw. der Zeit und Sonnenuntergang „keine Berechnung“ aus.

Sonnenenergie

Hier treffen Sie die Einstellungen für die Berechnung der Sonnenenergie.

Meine Einstellungen WS2500:

Meine Einstellungen WS2000 mit modifiziertem Temperatursensor:

Meine Einstellungen WMR-918N mit modifiziertem Temperatursensor:

Funktionen

Inhalt


Funk-Interface
Funk-Interface Einstellungen

Einstellungen für Wetterstation WMR-918/968 und WM-918 und auch Wetter-Sensor

- für ELV PC-Funkinterface siehe weiter unten

Unter diesem Menüpunkt kann man das Speicherintervall für die Wetterdaten verändern

 - das Speichern ist notwendig für spätere Auswertungen.

Voreingestellt ist 2 Minuten bzw. 3 Minuten bei Wetter-Sensor.

Es sind Werte zwischen 1 Minute und 15 Minuten möglich.

Unter Wetterstation können Sie für Ihre Wetterstation eine eigene bzw. die tatsächliche Bezeichnung vorgeben.

Einstellungen für Wettersensor-Empfänger

Mit „unbekannt“ werden auch nicht standardmäßige Protokolle/Daten angezeigt, sonst werden solche Daten ignoriert.

Wenn Sie bei den Adressen die Nummer „8“ wählen, werden die Daten jedes beliebigen Sensors des entsprechenden Typs (Regen, Helligkeit, Solar, Wind) verwendet, sonst nur die Daten mit der entsprechenden Adress-Nummer

- Nachfolgendes gilt nur für ELV PC-Funkinterface

Diese Funktion steht nur bei vorhandenem Funkinterface zur Verfügung!

Dieses Fenster ermöglicht generelle Einstellungen für die Aufzeichnung der Wetterdaten im Funk-Interface der Wetterstation.

Die Aufzeichnung der Wetterdaten kann dabei in einem Intervall von 2 Minuten bis 120 Minuten (2 Stunden) erfolgen. Standardmäßig beträgt das Intervall 5 Minuten.

Für die Messwerte steht im Funk-Interface ein Speicher von 32 KByte zur Verfügung. Die maximale Anzahl der speicherbaren Messwerte ist dabei neben dem Intervall auch von der Anzahl der unterstützen Sensoren (9 oder 16) abhängig. Der Speicher ermöglicht jedoch auch in der größten Ausbaustufe mit dem kleinsten Intervall die Aufzeichnung eines gesamtes Tages. Ist der Speicher voll, werden die jeweils ältesten Daten wieder überschrieben (Ringspeicher). Daher sollten die gespeicherten Daten rechtzeitig über die Bedien- und Auswertesoftware ausgelesen werden. Standardmäßig werden von der Wetterstation 9 Sensoren unterstützt.

Die folgende Tabelle verdeutlicht den Zusammenhang zwischen der Anzahl der unterstützten Sensoren, dem gewählten Intervall und der maximalen Messdauer. Für jeden Datensatz werden hierbei 30 bzw. 57 Bytes benötigt.

Sensoren	Intervall (Minuten)	maximale Messdauer (Tage)

      9	  3	 2 Tage	   3 Std.  12 min

      9	  5	 3 Tage	 13 Std.  20 min

      9	10	   	 7 Tage    2 Std.  40 min

    16	  3	   	 1 Tag      1 Std.  36 min

    16	  5	   	 1 Tag    18 Std.  40 min

    16	20	 7 Tage    2 Std.  40 min

Sensoren	max. Intervall (Minuten)	max. Aufzeichnungsdauer

      9	  60	42 Tage  16 Std.  00 min

    16	  60	21 Tage    8 Std.  00 min

(   16	120	42 Tage  16 Std.  00 min   )

altes Interface:

      9	  60	42 Tage  16 Std.  00 min

    16	  90	42 Tage  15 Std.  00 min

Hinweis:

Das Intervall und die Anzahl der unterstützten Sensoren sollten bei der Inbetriebnahme der Wetterstation gewählt und anschließend nach Möglichkeit nicht mehr verändert werden, da bei einer Veränderung alle Daten im Funk-Interface verloren gehen! Vor der Veränderung des Intervalls oder der Anzahl der unterstützten Sensoren erfolgt dabei zunächst eine Sicherheitsabfrage. Im Zweifelsfall sollten vor dem Umschalten zunächst vorhandene Wetterdaten ausgelesen werden.

WS2500-PC

Bei diesem Interface haben Sie zusätzliche Einstellmöglichkeiten:

•	Sensor-Protokollversion (V1.1/V1.2)

•	ID des Innen, Wind, Regen und Helligkeitssensor (notwendig wenn der Nachbar auch eine solche Wetterstation bzw. Sensoren im Einsatz hat)

Mit „Interface auf 1.Datensatz setzen!“ können Sie bei eventuellen verlorengegangen Daten versuchen, diese Daten zum Teil wieder zu bekommen.

Dieser Hand-Eingriff wird vom Programm nicht berücksichtigt!

Sie sind deshalb für die richtige Datenverarbeitung verantwortlich!

Funktionen

Inhalt


VantagePro
Einstellungen VantagePro

Beachten Sie!

Während die Aufzeichnung läuft = Online-Betrieb sind viele Funktionen (Button grau) deaktiviert.

Andere Funktionen werden erst aktiv geschaltet, wenn eine Änderung erkannt wird.

Unter Wetterstation können Sie für Ihre Wetterstation eine eigene bzw. die tatsächliche Bezeichnung vorgeben.

Aufzeichnungs Intervall

Unter diesem Menüpunkt kann man das Speicherintervall im Online-Betrieb für die Wetterdaten verändern.

Es sind Werte zwischen 1 Minute und 15 Minuten möglich.

Weatherlink Intervall

Hier können Sie das eingestellte Speicherintervall des VantagePro Datenloggers sehen und auch ändern.

Beim Ändern des Intervall werden alle gespeicherten Daten im Datenlogger gelöscht!

Das Programm prüft bei jedem Starten der „Aufzeichnung“, ob im Datenlogger Daten vorliegen, die vorher übernommen/abgeholt („Auslesen Interface“) werden müssen.

Logging Ø Temperatur

Hier können die Einstellung der Wetterstation sehen oder ändern, ob die Durchschnitts-Temperatur am Ende des Speicherintervalls gespeichert wird oder die gerade aktuelle Temperatur.

Regen und Wind Einstellungen

Hier sehen Sie die Einstellungen für Regen bzw. Wind mit der Möglichkeit der Änderung.

Beachten Sie! Der hier angezeigte Wert für Regen Sensor Typ wird vom Programm verwendet zur Ermittlung der korrekten Regenmenge (Aktuell, Tag, Sturm, Monat, Jahr).

Fehler Messwert -> letzter Messwert

Mit Wahl dieser Option werden bei fehlerhaften Messwerten (nur im Online-Betrieb) der letzte gültige Messwert verwendet, sonst wird 0 „Null“ verwendet.

Datum/Uhrzeit Setzen -> Start Programm (1x Tag)

Soll die Software die Uhrzeit der VantagePro Console beim Programmstart mit der Uhrzeit des Computers

Luftdruck Daten aktualisieren (Minuten)

Wollen Sie, dass der Luftdruck öfter als in der Konsole fest hinterlegten 15 minütigen Aktualisierung durchgeführt wird, aktivieren Sie hier die entsprechenden Option:

Ein Problem sollte dabei nicht verschwiegen werden: (hauptsächlich bei VantagePro1).

Die Firmware der Konsole hat anscheinend sporadisch ein Problem damit: merkt man, wenn plötzlich die Konsole "beept", hier wird dann auch ein "Basis"-Luftdruck von ca 680hPa angezeigt. WsWin korrigiert in der Regel diesen Fehler. Die Konsole und auch Weatherlink halten diesen niedrigen Datensatz aber fest und verfälschen damit den Minimal-Wert des Luftdruckes!

Lamps on / Lamps off

Mit Hilfe dieses Buttons können Sie über die Software die Hintergrundbeleuchtung der VantagePro ein- bzw. auch wieder ausschalten. Wobei das Programm nicht erkennen kann, ob bereits die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist und geht deshalb von ausgeschaltenem Zustand aus. Diese Funktion benötigt in der Regel eine Spannungsversorgung der VantagePro über das Steckernetzteil.

VantagePro Console

Hier sehen die aktuellen Einstellungen VantagePro mit der Möglichkeit der Änderung (sofern Aufzeichnung nicht aktiv).

Es war vorgesehen ebenfalls über die Software die Wahl der Einheiten und Darstellung über die Software zu ermöglichen. Leider übernimmt diese Änderung die Console nur bei komplettem Spannungsausfall.

Deshalb hier keine Änderungsmöglichkeit!

AM/PM Time Mode und Month/Day Format

Damit können Sie Darstellung/Anzeige auf dem Display ändern (wenn Sie z.B. das Handbuch gerade nicht finden).

Einstellungen Zeitzone

Möglichkeit der Anpassung der Zeitzone/Sommerzeitumstellung über die Software.

Bei GMT_Offset (sofern man verwenden will) ist zu beachten, dass es sich um die Darstellung 1,00 Stunden handelt.

Eine Einstellung von -1225 wäre für eine westliche Zeitzone (negativ)  mit 12 Stunden 15 Minuten.

Zeit/Datum

Das Programm zeigt hier die übermittelte Zeit der VantagePro zum entsprechenden Computer-Zeitpunkt an.

Mit Setzen wird die Wetterstation mit der Zeit des Computers sekundengenau abgeglichen.

Entsprechend korrekte Computerzeit ist deshalb Voraussetzung dafür.

Wenn die Abweichung zwischen Computerzeit und Wetterstationszeit zu groß ist, wird die Wetterstationszeit „rot“ hinterlegt.

Clear Hi Day	löscht die Höchst Werte des aktuellen Tages

Clear Low Day	löscht die Niedrigst Werte des aktuellen Tages

Clear Hi Month	löscht die Höchst Werte des aktuellen Monats

Clear Low Month	löscht die Niedrigst Werte des aktuellen Monats

Clear Hi Year	löscht die Höchst Werte des aktuellen Jahres

Clear Low Year 	löscht die Niedrigst Werte des aktuellen Jahres

Clear Data	löscht die aktuellen Werte auf der Console -> Anzeige “- -„

Clear Graph	löscht die Grafik-Daten, die in der Station gespeichert sind.

Clear Archive	löscht den Inhalt des Datenloggers

GetEE

Erstellt einen Speicherabzug des kompletten EEPROM-Inhalts (Einstellungen, Kalibrier-Werte, Alarmwerte, Grafik-Punkt-Daten) der VantagePro.

Den Inhalt können sie unter EEPROM wieder zurückspielen oder ansehen/als Datei speichern.

Damit haben Sie die Möglichkeit bei Stationstausch, -wechsel, -hochrüstung auf VantagePro2 ihre gespeicherten Daten zu sichern, auszuwerten und eventuell später wieder „einzuspielen“.

VantagePro Luftdruck/Regen/ET

Hier sehen Sie, wie die VantagePro Ihren relativen Luftdruck ermittelt bzw. die notwendigen Einstellungen tätigen für eine korrekte Luftdruck-Anzeige.

Wenn Sie einen festen Korrektur-Wert verwenden möchten, so müssen Sie den Wert im Feld hPa eingeben. Dieser Wert ist dann zu erkennen bei den Luftdruck CAL Daten bei BARCAL.

Normalerweise genügt die Eingabe der korrekten Standort-Höhe.

Regen/ET (mm)

Hier können Sie entsprechenden Werte löschen (auf 0 setzen)

Jahr Regen

Möglichkeit die Jahresregenmenge zu korrigieren.

Jahr ET

Möglichkeit den Jahres Evapotranspiratons Wert zu korrigieren.

VantagePro Empfänger

Anzeige, Einstellung der Empfänger der VantagePro bzw. VantagePro 2 durch die Software.

Bei der VantagePro haben Sie zusätzlich die Möglichkeit den „Gain“ (Verstärkung) ein bzw. auszuschalten.

Bei der VantagePro2 ist diese Funktion nicht vorhanden.

VantagePro

VantagePro2

VantagePro Alarm und Kalibrierungs Einstellungen

Anzeige der aktuellen Alarm-Werte und Möglichkeit der Änderung/Setzen bzw. Gesamtlöschung aller Alarmwerte (Clear all Alarm)

Zum Löschen eines einzelnen Alarmwertes „- -“ (2x Minus) beim entsprechenden Wert eintragen.

Mit Setzen werden die Änderungen in die Wetterstation übertragen.

Anzeige der aktuellen Kalibrierwerte mit der Möglichkeit der Änderung bzw. Löschen aller Kalibrierwerte (Clear all CAL).

Mit Setzen werden die Änderungen in die Wetterstation übertragen.

Vantage EEPROM

Voraussetzung:

-	vorhandene oder vorher gespeicherte EEPROM-Datei (unter Console).

-	in der speicherten Datei muß der korrekte Regensenor Typ (Rain) eingetragen sein.

Ein Schreiben zurück auf die Wetterstation in der nicht registrierten WsWin-Programm-Version wird nicht durchgeführt! -> wird einfach ohne Meldung ignoriert

Hiermit haben Sie die Möglichkeit:

-	einzelne Bytes oder Doppelbytes im EEPROM zu ändern

-	die langfristigen Grafikdaten (Sturm, Monat, Jahr) zurückzuspielen

-	Grafikdaten der VantagePro zum Format der VantagePro2 zu wandeln (Stationswechsel)

-	Grafikdaten als Wetterwerte als Datei zu speichern

-	Grafikdaten anzusehen (Sturm, Stunden, Tag low, Tag high, Monat, Jahr).

Folgende Daten werden nicht berücksichtigt:

- 15 minütiger Luftdruck

- 15 minütiger Regen

- 10 minütiger durchschnittlicher Wind

VantagePro --> VantagePro2

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn es sich bei der angeschlossenen Station um eine VantagePro2 handelt und es sich beim Inhalt der EEPROM-Datei um eine VantagePro handelt.

Zum Schreiben auf eine VantagePro2 muss in diesem Fall vorher konvertiert werden!

Graph data -> graph_data_yyyymmdd.txt

Für yyyymmdd wird beim Speichern das Datum der EEPROM Datei (hier 20050824) eingesetzt.

Beispiel:

               TEMP_I TEMP_O    DEW  CHILL   THSW   HEAT HUM_I HUM_O  WIND WINDD     BAR    RAIN

      Zeitraum     °C     °C     °C     °C     °C     °C     %     %  km/h     °     hPa      mm

         16:00   21.1   14.4   13.3   13.9   14.4   13.9    43    93   3.2    90  1007.8     0.0

         15:00   21.1   15.0   12.8   15.0   16.1   14.4    43    87   4.8   158  1007.9     0.0

..

         18:00   22.2   13.9    8.3   13.3   13.9   13.9    41    70   4.8   135  1009.5     0.0

         17:00   22.2   13.3    8.9   13.3   12.2   13.3    42    74   4.8   135  1009.4     0.0

 hi 10.08.2005   25.0   22.8   16.1          32.2   22.8    54    95  30.6     0  1010.5     0.0

    10.08.2005  18:32  15:56  09:33         13:06  14:13 00:18 00:01 15:40  135°   11:44           --:-

 hi 09.08.2005   22.2   15.0   11.7          23.3   13.9    42    98  29.0     0  1012.7     0.0

    09.08.2005  19:11  14:06  13:23         13:24  13:22 16:31 05:47 14:16  135°   00:00           --:-

Die Benutzung/Verwendung der Funktion

Write to VantageEEPROM

geschieht auf Gefahr und Verantwortung des jeweiligen Nutzer.

Jegliche Ersatzansprüche daraus werden ausgeschlossen.

Write to Vantage EEPROM

Es werden nur die Graph_Data Punkte geschrieben!

Bevor versucht wird, den Inhalt des EEPROM neu zu schreiben, wird der Inhalt des EEPROMs (GetEE) gesichert. Nur wenn das Sichern erfolgreich abgeschlossen wurde, wird begonnen das EEPROM zu schreiben.

Beim Schreiben wird eine Protokoll-Datei „eeprom_write.txt“ angelegt.

Tritt beim Schreiben eines Blockes (normalerweise 100 Byte) ein Fehler auf, wird versucht diesen Block erneut fehlerfrei zu schreiben. Schlägt das wiederum fehl, wird nach Schreiben aller Blöcke, versucht diesen fehlerhaften Block erneut zu schreiben.

Es wird empfohlen, die VantagePro vorher an der Konsole in den SETUP-Mode zu bringen:

Taste „DONE“ drücken und halten und dann Taste „-“ drücken.

WriteEE

Damit kann man einzelne Bytes oder Wörter (Option hinter 2. Byte aktivieren) schreiben.

Das Programm gibt dabei bei bestimmten Daten Hilfestellung in Form von eingeblendeten ToolTips.

Wenn Sie z.B. mit dem Mauszeiger auf die Regenmenge zeigen, wird die EEPROM-Position und der Inhalt, wie enthalten angezeigt.

Beispiel:

Pos: 0CC1 = 16 0E -> aktuelle Jahresregenmenge bei VantagePro2 von 721,2 mm

Berechnung dazu: 0E16 = 3606*0.2(Regensensortyp 0.2 mm) = 721,2 mm

oder

Pos: 08B3 = CB 75 -> aktueller Jahres max Luftdruck bei VantagePro2 von 1021,2 hPa

Berechnung dazu: 75CB = 30155 /1000 inHg = 30,155inHg = 1021,16 hPa

Funktionen

Inhalt


TE923
Einstellungen TE923

Beachten Sie!

Wenn Funktionen nicht „gesetzt“ werden können bzw. der „Setzen“-Button nicht vorhanden ist, unterstützt die verwendete Hardware 1..4 diese Funktion nicht.

Unter Wetterstation können Sie für Ihre Wetterstation eine eigene bzw. die tatsächliche Bezeichnung vorgeben.

Aufzeichnungs Intervall

Unter diesem Menüpunkt kann man das Speicherintervall im Online-Betrieb für die Wetterdaten verändern.

Es sind möglich zu wählen: 1 Minute, 2 Minuten oder das gewählte Speicherintervall der Station (5..1440 Minuten).

TE923 Intervall

Hier können Sie das eingestellte Speicherintervall der Station sehen und auch ändern.

Zu beachten dabei: wird dabei als gesamt Aufzeichnungszeitraum ein Jahr überschritten, können Sie das mit Wswin nicht machen.

Beispiel bei Gerät mit 128kB Speicher=3442 Datensätze = Speicherzeitraum bis zum Jahre 2016 (Stand 2006)

Höhe über Nullniveau

Hier sehen Sie die eingestellte Standorthöhe in der Wetterstation.

Eine korrekte Eingabe der Standorthöhe ist notwendig um einen korrekten relativen Luftdruck zu erhalten

Der Wert unter den Eingabe-Felder zeigt den Wert an, der in dieser Software verwendet wird.

Beide Werte sollten in der Regel gleich sein!

UV -> VantagePro 0..16 UV

Mit dieser Option werden die UV-Werte normiert, ähnlich wie bei der Wetterstation VantagePro.

Reset Record Pointer

Wenn Sie die Wetterstation neu initialisieren, kann es erforderlich sein, den Programm-internen Datensatz-Zeiger zu korrigieren – nur möglich, wenn Aufzeichnung nicht gestartet.

Prozedur zum Löschen des gesamten Wetterstations-Speichers:

•	Drücken & halten [LIGHT/SNOOZE] und dann [UP] für 4 Sekunden.

•	Beleuchtung blickt.

•	Drücken von [SET] zum Starten des löschens.

•	"BEEP"<1sek aus>,"BEEP"<1sec aus>,...... bis zum Ende.

•	Zurück, wie gewohnt.

•	Batterien/Netzteil entfernen

•	10 Sekunden warten, Batterien einlegen / Netzteil anschließen

Prozedur für Löschen des Speichers beendet!

TE923 Console

Hier sehen die aktuellen Einstellungen der Wetterstation TE923

Änderungen und Übertragen zur Station können nur mit Hardware Version 4 gemacht werden

AM/PM Time Mode und Month/Day Format

Damit können Sie Darstellung/Anzeige auf dem Display ändern (wenn Sie z.B. das Handbuch gerade nicht finden).

Einstellungen „Zeitzone lokal“ bzw. „Zeitzone gewählt“:

Hier sehen Sie die Einstellungen, wie die Station gerade eingestellt ist.

Möglichkeit der Anpassung der Zeitzone/Sommerzeitumstellung über die Software nur bei Hardware Version 4.

Zeit/Datum

Das Programm zeigt hier die Daten an, wann die Uhrzeit der Station aktualisiert/geändert/korrigiert wurde (hier 02:00:00)

RCC = Betrieb mit DCF-Funksignal

DST = Daylight Saving Time = Sommerzeit ( DST wird bei Hardware Version 1 nicht angezeigt! )

Die darunter liegenden Felder zeigen zusätzliche Information an.

TE923 Alarme

Hier sehen Sie die aktuellen Einstellungen der TE923 mit der Möglichkeit der Änderung entsprechend der vorhandenen Hardware-Version.

HW1: hier kann man leider nichts ändern – nur ansehen

Zeit-Alarme können Sie nur mit HW4 ändern.

Die Windalarme werden in der Station in mph (miles per hour) gespeichert, deshalb kann es vorkommen, das Ihr eingegebener Wert etwas abweicht.

EEPROM.Bin

Diese Funktion ist nur in der registrierten Version verfügbar und

wenn die Aufzeichnung gestoppt ist

Hier haben Sie die Möglichkeit den kompletten Datenlogger-Inhalt auszulesen und in einer CSV-Datei zu speichern und damit Probleme mit der Datenaufzeichnung (Datum/Zeit und Werte) erkennen zu können.

Funktionen

Inhalt


NetAtmo
Einstellungen NetAtmo

Beachten Sie!

Diese Internet Station wird momentan nur über die Funktion Datei-Überwachung unterstützt!

Notwendig dazu das Hilfprogramm

NetAtmoXML.exe  ( http://prtgtoolsfamily.com/downloads/sensorsxml )

Sensorsxml - PRTG Tools Family

oder ein Programm welches die Daten von der NetAtmo-Homepage „abholt“.

Inhalt (Beispiel): netatmox.cmd (Pfad -csv und –d –t sind entsprechend anzupassen)

@echo running > .\running.txt

@.\NetAtmoXML.exe -d="70:ee:50:??:??:??" -t="????????????????????????|????????????????????????????????" -csv="C:\Netatmo\netatmo.csv"

@if exist .\running.txt del .\running.txt

@exit

Die Parameter –d bzw. –t bekommen Sie wenn Sie „NetAtmoXML.exe –r“ starten bzw. wenn Sie hier auf den Button „Netatmo device id“ klicken (die Datei NetAtmoXML.exe muss sich dabei  im Wswin-Verzeichnis befinden!)

Wswin intern werden diese Daten (-d –t) momentan nicht benötigt – zukünftig jedoch schon ...

Mit „Datei wählen“ wählen Sie die von NetAtmoXML.exe bzw. netatmox.cmd erzeugte CSV-Datei aus.

Damit kann Wswin ihre Ausstattung automatisch konfigurieren

und zeigt Ihre Konfiguration dann mit Ihren gewählten Sensorbezeichnungen an.

Sie können aber auch Ihre Konfiguration der NetAtmo Station manuell einstellen.

Sie haben hier dann die Möglichkeit für Wswin die Sensorbezeichnung zu ändern bzw. vorzugeben.

Mit „Ok“ übernimmt dann Wswin Ihre Sensorbezeichnungen und vorhandenen Sensoren.

Mit „CFG Datei“ erzeugt Wswin eine X-CSV-Konfig-Datei mit diesen Daten, wobei der Dateiname

entsprechend der vorhanden Sensoren gesetzt wird. Hier: wswin_x-csv_Netatmo_io12r3w.cfg

Mit „import.cfg“ erzeugt Wswin eine wswin_x-csv_import.cfg – die Sie dann für die Dateiüberwachung direkt

verwenden können.

Namensgebung:

i = Innensensor

o= Außensensor

1= Zusatzsensor 1

2= Zusatzsensor 2

r= Regensensor

3= Zusatzsensor 3

w= Windsensor

g= Böenwert vorhanden

4= 24h Regenwert vorhanden

Anderes Beispiel (ohne Wind- und Regen-Sensor)

Funktionen

Inhalt


Regen kalibrieren

Das Regenmengen-Messsystem besitzt bereits ab Werk eine sehr hohe Genauigkeit, so dass ein Abgleich im Normalfall nicht erforderlich ist. Der Abgleich kann jedoch bei sehr hohen Genauigkeitsforderungen im professionellen Einsatz notwendig werden.

Damit auf dem Bildschirm die korrekte Regenmenge angezeigt werden kann, muss der errechnete Kalibrierungsfaktor schließlich über diese Funktion in der Bedien- und Auswertesoftware eingetragen werden. Standardmäßig beträgt der Kalibrierungsfaktor 0,360 bei dem ELV PC-Funkinterface. Dies entspricht einer Bewegung der Wippe im Messwertaufnehmer.

Der Kalibrierfaktor für die Wetterstation WMR-918/WM-918 beträgt genau 1,000 – sofern kein zusätzlicher Aufsetztrichter verwendet wird.

- Nachfolgende Berechnung gilt für ELV PC-Funkinterface

(die Huger Stationen haben andere=kleinere Außendurchmesser)

Vor dem Abgleich des Regenmengen-Messwertaufnehmers muss in der Wetterstation im Anzeigemodus ”Regen” ein bereits evtl. aufsummierter Regenmengenwert auf Null zurückgesetzt werden.

Dies wird in der Bedien- und Auswertesoftware für das PC-Interface durch Setzen des ”Nullwert für das Regenmengen-Messsystem als ZS” - ZS=Zählerstand -  auf den momentan aktuellen Regenmengen-Wert erreicht!

Gießen Sie anschließend innerhalb eines beliebigen Zeitraums genau einen Liter Wasser sehr langsam in den Trichter des Regenmengen-Messwertaufnehmers. Schnelles Gießen verfälscht hierbei das Messergebnis. Gießen Sie das Wasser daher so langsam in den Trichter, dass zu keinem Zeitpunkt Wasser im Trichter steht!

Aufgrund des Trichter-Durchmessers von 130 mm, also 0,0133 m² Fläche, muss ein Liter Wasser als Sollwert eine Regenmenge von 75,34 Liter/m² ergeben.

Nach dem vollständigen Durchlaufen des Wassers erscheint auf dem Display der Istwert (Anzeigewert), also im Idealfall 75,34 l/m². Das Verhältnis von Sollwert zu Istwert ergibt den Kalibrierungsfaktor.

Da aber bereits zu einem früheren Zeitpunkt ein Kalibrierungsfaktor eingegeben worden sein kann, muss dieser mit in die Berechnung einbezogen werden. Der neue Kalibrierungsfaktor ergibt sich nach folgender einfacher Berechnung:

  	        Sollwert (z. B. 75,34 l/m²) x alter Kalibrierungsfaktor

Neuer Kalibrierungsfaktor =   --------------------------------------------------------------------------------

 	        Istwert (Anzeige nach dem Einfüllen des Wassers)

Funktionen

Inhalt


Status Funkinterface

Diese Funktion steht nur bei vorhandenem Funkinterface zur Verfügung!

- Gilt nur ELV PC-Funkinterface

Damit lässt sich der Status, der vom Funk-Interface empfangenen Sensoren, überprüfen bzw. der Status des Funk-Interface abfragen.

Wird bei den Sensoren OK angezeigt, so wird dieser Sensor ohne Fehler  empfangen, ist dagegen ein Wert angegeben, gibt dieser Wert die Zahl der Empfangsstörungen dieses Sensors an.

Nicht empfangene Sensoren werden durch --- gekennzeichnet.

Ein ”Hacken” bei dem entsprechendem Sensor gibt die Aktualität dieses Sensors wieder (nur neues Interfaces und ”Status-Informationen” bei Optionen gewählt).

Es werden auch bei Betrieb mit 9 Sensoren, der Status aller 16 Sensoren dargestellt - damit hat man die Möglichkeit die Codierung von zusätzlichen Sensoren (Temp./Feuchte/Luftdruck WS2000ID) zu überprüfen.

Wird eine gültige DCF-Zeit empfangen, werden die Daten dazu im DCF-Fenster wiedergegeben.

Ein Doppelklick in diesem Fenster synchronisiert die PC-Uhr mit der DCF-Uhrzeit (vorausgesetzt gültiger DCF-Empfang).

Ein Doppelklick im freien Statusfenster aktualisiert die Statusanzeige!

Beim ”Aufzeichnen der Wetterdaten” und eingeschalteter Status-Informationen wird die Anzeige automatisch nach jedem neu empfangenen Datensatz aktualisiert.

Ebenfalls werden bei eingeschalteten Status-Informationen die letzten eingelesenen Wetterdaten mit den dazugehörigen Plausibilitätswerten angezeigt bzw. können geändert werden.

In den beige hinterlegten Feldern wird die Anzahl der gültig empfangenen Sensordaten angezeigt. Wobei der oberste Wert die Anzahl der Empfänge darstellt. Diese Daten werden nach 9999 gelöscht bzw. nach jedem Programmstart.

Hardwaretest:

Dieser Test ist nur bei den Interfaces (V2.x) möglich und sollte nur bei Problemen mit dem Interface durch ”Doppelklick” aufgerufen werden. Meiner Erfahrung nach, häufen sich die Empfangsausfälle nach einem Hardwaretest, bis sich das Interface wieder "fängt".

Deshalb nur bei wirklichen Problemen mit dem Interface nutzen.

Die Erläuterung der Fehler erfolgt, wenn man mit der Maus auf den Fehler zeigt!

Achtung!

Der Hardwaretest wird durch einen Maus-DOPPELKLICK gestartet.

Mögliche Meldungen:

DCF :	OK

DCF :	Error 1  	-> DCF nicht inaktivierbar (Dateneingang immer Low)

Error 2  	-> keine DCF Signale empfangen (Es kamen keine Pegelwechsel)

HF  :	OK

HF  : 	Error 3  	-> HF nicht inaktivierbar (Dateneingang immer High)

Error 4  	-> keine HF-Signale empfangen (Es kamen keine Pegelwechsel)

RAM : 	OK

RAM : 	Error 5  	-> RAM nicht beschreibbar (Schluss/Unterbrechung in Daten- oder

 	Steuerleitung)

Error 6  	-> RAM nicht ordnungsgemäß adressierbar im Lo-Byte

(Adressierung über P8, P9 erfolgt nicht richtig)

Error 7  	-> RAM nicht ordnungsgemäß adressierbar im Hi-Byte

(Adressierung über P6, P7 erfolgt nicht richtig)

Funktionen

Inhalt


Status Wettersensor-Empfänger
Status Wetter-Sensor (PC-Wettersensor-Empfänger)

Diese Funktion steht nur bei Wahl von „Wetter-Sensor“ zur Verfügung!

Diese Darstellung gibt die übermittelten Daten des PC-Wettersensor-Empfängers wieder.

Zu jedem Datensatz wird der Empfangszeitpunkt ausgegeben.

Der Wert hinter dem Empfangszeitpunkt gibt die Zeit wieder (in Sekunden), welche Zeit zwischen den letzten zwei Empfängen vergangen ist.

Zeiten größer 999 Sekunden werden mit „>999“ aufgeführt
– diese Darstellung erfolgt in der Regel nach Programmstart und dem ersten Sensorempfang.

Im Feld „R“ wird angezeigt, wenn der gleiche Sensor innerhalb 3 Sekunden noch einmal empfangen wurde,

was ist in der Regel der Fall, wenn ein Repeater im Einsatz ist, oder es sich um einen älteren Sensor z.B. ASH3 handelt!

Das Feld „1.2“ ist Kennzeichen für Sensoren der Version 1.2

Bei Regen, Helligkeit, Wind gibt die erste Zahl die „Adresse 0..7“ des entsprechend empfangenen Sensors an.

Sind in einem Feld keine Werte enthalten, so wurden dafür bisher keine Daten empfangen.

In den grünen Felder wird festgehalten, ob ein neuer Sensorwert beim Speichern der Daten vorhanden war.

-> entspricht „AktFlag“.

Diese Statusanzeige gibt alle Daten wieder, die vom Wetter-Sensor-Empfänger an den Computer gesendet werden.

Die Werte werden  immer in der internen Verarbeitungsform dargestellt, auch wenn in der Software andere Einheiten konfiguriert worden sind.

Im rechten Teil des Fensters werden die aktuellen gespeicherten Werte und dessen Plausibilitätswerte wiedergegeben. Hier kann man eventuell per  „Hand” eingreifen.

Diese Anzeige ist nur sichtbar, wenn ”Status-Information anzeigen ...” unter Optionen gewählt wurde.

Die Werte kann man nicht ändern, wenn ”Eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen” unter Optionen nicht gewählt wurde.

Wenn Sie bei den Einstellungen die Option „unbekannt“ aktiviert haben, werden diese Daten mit aufgeführt!

Wenn Sie bei den Einstellungen nicht die Adresse „8“ gewählt haben, werden die Daten bei Regen, Helligkeit, Solar bzw. Wind zwar angezeigt, aber als Werte nicht übernommen (siehe auch „mehr...).

Wenn Sie Spezial-Sensoren verwenden, werden diese Daten hier „aufgeführt“.

Im grünen Feld wird die Anzahl der „Empfänge“ festgehalten.

Beachten Sie!

Die Daten dieser Anzeige gehen beim Schließen des Statusfenster verloren bzw. werden auch nur nachgeführt, wenn das Statusfenster des Wettersensor-Empfänger geöffnet ist.

Funktionen

Inhalt


Status Wetterstation (WMR-918/968)
Status Wetterstation (WMR-918/918N/968/928N)

Diese Funktion steht nur bei gefundener Wetterstation zur Verfügung!

- Gilt nur für Wetterstation WMR-918/968/928 (nicht WM-918)

Diese Darstellung gibt die übermittelten Daten der Wetterstation WMR918/968 wieder.

Zu jedem Datensatz wird der Empfangszeitpunkt ausgegeben.

Sind in einem Feld keine Werte enthalten, so wurden dafür bisher keine Daten empfangen.

Der Wert hinter der Uhrzeit, gibt den Zeitraum in Sekunden an, welcher zwischen zwei Empfängen lag.

Diese Statusanzeige gibt alle Daten wieder, die von der Wetterstation an den Computer gesendet werden.

Die Daten werden  immer in der internen Verarbeitungsform dargestellt, auch wenn in der Software andere Einheiten konfiguriert worden sind.

Wobei die Windgeschwindigkeitswerte in ”m/s” übermittelt werden, diese werden in die interne Verarbeitungsform dieser Software (km/h) umgerechnet.

Die Anzeigen Minuten-/Stunden-Status zeigen die Zeitwerte der Uhr der Wetterstation an.

Bei größeren Abweichungen sollte man die PC-Uhr nachstellen bzw. dieser Software die automatische Korrektur mit der Option ”PC-Uhr mit DCF synchronisieren” durchführen lassen.

Im unteren Teil des Fensters werden die aktuellen gespeicherten Werte und dessen Plausibilitätswerte wiedergegeben. Hier kann man eventuell per ”Hand” eingreifen.

Diese Anzeige ist nur sichtbar, wenn ”Status-Information anzeigen ...” unter Optionen gewählt wurde.

Die Werte kann man nicht ändern, wenn ”Eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen” unter Optionen nicht gewählt wurde.

Anmerkung:

Werte ungleich ”00” in den Feldern ”St” bei den Sensoren deuten auf Empfangsprobleme bzw. schwache Batterien des entsprechenden Sensors hin.

Ein Wert von ”8x” im Feld ”St” bei ”Minuten/Stunden Status” ist Zeichen für Batterie-Indikator für Wetterstation.

Ein Wert von ”4x, 6x, 8x oder Cx” im Feld ”St” bei den Sensoren ist ein Zeichen für schwache Batterien (Batterie-Indikator) – je größer der Wert, um so kleiner ist die verfügbare Spannung der Batterien.

Funktionen

Inhalt


Status VantagePro

Diese Funktion steht nur bei gefundener Wetterstation zur Verfügung!

Diese Darstellung gibt alle übermittelten Daten der Wetterstation VantagePro/VantagePro2 wieder.

Mit dem Button „GIF“ können Sie von jeder Seite der Statusanzeige eine Hardcopy-Grafik erstellen:

hier Status1_VantagePro2.gif ... Status7_VantagePro2.gif

Mit dem Button “High / Low” werden die höchst/niedrigst Werte von Tag, Monat und Jahr aus der VantagePro ausgelesen bzw. man kann diese Daten aktualisieren.

Dies geschieht autom. bei Wahl eines der TAB’s High Tag, Low Tag, HiLow Monat oder HiLow Jahr und die Daten wurden noch nicht eingelesen.

Mit dem Button „Clear Alarm“ – nur aktiv, wenn ein Alarm ansteht – können Sie den Alarm erneut auslösen.

Der Button „Update“ ist nur vorhanden, wenn Aufzeichnung nicht aktiv.

Damit können Sie diese Darstellung mit Werten aktualisieren (auf neuesten Stand bringen).

Darstellung über Empfangsdaten, Batterie-Status, Luftdruck-Kalibrierwerte, Empfänger und Firmware Version

Lamps on / Lamps off

Mit Hilfe dieses Buttons können Sie über die Software die Hintergrundbeleuchtung der VantagePro ein- bzw. auch wieder ausschalten. Wobei das Programm nicht erkennen kann, ob bereits die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist und geht deshalb von ausgeschaltenen Zustand aus. Diese Funktion benötigt in der Regel eine Spannungsversorgung der VantagePro über das Steckernetzteil.

Alarme

Darstellung der aktiven Alarme (hier hohe Innentemperatur)

Darstellung der Höchst- und Niedrigst Tages-, Monats- und Jahres Werte

Bei den Tages höchst bzw. niedrigst Werte wird zusätzlich der Zeitpunkt aufgeführt.

Funktionen

Inhalt


Status TE923

Diese Funktion steht nur bei gefundener Wetterstation zur Verfügung!

Diese Darstellung gibt alle übermittelten Daten der Wetterstation TE923/TE923W wieder.

Mit dem Button „GIF“ können Sie von jeder Seite der Statusanzeige eine Hardcopy-Grafik erstellen:

hier Status1_TE923 (Mebus,Irox,Honeywell).gif ... Status4_TE923 (Mebus,Irox,Honeywell).gif

Mit Button „Update“

können Sie diese Darstellung mit Werten aktualisieren (auf neuesten Stand bringen).

Bei den Daten wird bei Hardware Version 1 immer der aktuellste Datensatz dargestellt, bei Hardware-Version HW2..4 immer der Echtzeit-Datensatz (1 Minute).

Beim UV-Wert wird der Original-Wert (id=9) aus der Station und der normierte Wert (VantagePro) dargestellt.

Beim Windchill-Wert wird der Wert von der Wetterstation (id=8) und der zurück gerechnete Wert (id=7) – ohne Windeinfluss – dargestellt.

Darstellung über Hardware Version, Speicherausbau, Batterie-Status

 und letzten vorhandenem Datensatz

Alarme

Darstellung der Alarm-Einstellungen in der Wetterstation

Darstellung der Höchst- und Niedrigst Werte

Beim Wind beziehen sich die Daten auf den aktuellen Tag!

Darstellung der empfangenen Daten und Qualität

Funktionen

Inhalt


Status NetAtmo

Erläuterung:

Sec	letzter Empfang vor Sekunden

RF	Empfangsstärke

Bat	Ladung Batterie in Prozent

Die Anzeige für die Plausibilitätswerte wird nur angezeigt, wenn auch die Plausibilitätskontrolle

aktiviert ist (was sie sein sollte!)

Funktionen

Inhalt


PC-Zeit synchronisieren

Diese Funktion steht nur bei vorhandenem Funkinterface zur Verfügung!

- Gilt nur ELV PC-Funkinterface

Die Wetterstation verfügt über einen integrierten DCF-Empfänger, der jederzeit die korrekte Anzeige des Datums und der Uhrzeit im Display sicherstellt. Voraussetzung hierfür ist jedoch ein einwandfreier Empfang des DCF-Signals.

Durch den Aufruf dieser Funktion lassen sich die aktuelle Uhrzeit und das Datum nach einer Sicherheitsabfrage auf Wunsch auch in den PC übernehmen. Ist kein korrekter DCF-Empfang möglich, dann wird auf dem Bildschirm ein entsprechender Hinweis ausgegeben.

Mit der 32-Bit-Anwendung ”WSWIN32.EXE” ab Windows-NT/2000/XP/Vista/Win7/Win8.x muss der Benutzer das Recht zum Ändern der Uhrzeit haben - standardmäßig haben die Benutzer dieses Recht nicht - nur Administratoren und Hauptbenutzer haben diese Recht!!

Funktionen

Inhalt


Schnittstelle

Wenn diese Funktion nicht anwählbar ist, haben Sie unter Interface ... ”Betrieb ohne Funkinterface” gewählt!

Diese Funktion ermöglicht die Auswahl der seriellen Schnittstelle, an der das Funk-Interface angeschlossen werden soll. Standardmäßig ist der Anschluss an der 2. seriellen Schnittstelle (COM 2) vorgesehen.

Die Parameter der Schnittstelle werden von der Bedien- und Auswertesoftware automatisch eingestellt.

Parameter WS2000-PC-Funkinterface:

9600 Baud, 8 Datenbits, 2 Stoppbits und gerade Parität

Parameter Wetterstationen WMR-918/968 und WM-918:

9600 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit und keine Parität

Parameter Wetter-Sensor und WS2500(-PC)

19200 Baud, 8 Datenbits, 2 Stoppbits und gerade Parität

Parameter VantagePro – VantagePro2

19200 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit und keine Parität

Obwohl die VantagePro Wetterstation auch eine andere Baud-Rate unterstützen, ist das in WsWin nicht vorgesehen!

Nach dem Bestätigen der Auswahl wird das Funk-Interface/Wetterstation an der gewählten Schnittstelle gesucht. Wurde das Funk-Interface nicht gefunden, wird ein entsprechender Hinweis ausgegeben.

Nicht vorhandene Schnittstellen sind grau hinterlegt und können auch nicht ausgewählt werden.

Wird beim Starten des Programmes das Funk-Interface nicht gefunden, muss hier die Schnittstelle noch einmal neu gewählt werden!

Änderung in V2.83.0:

War eine einmal gewählte Schnittstelle nicht mehr vorhanden, wurde bisher automatisch auf die nächste verfügbare Schnittstelle umgestellt.

Ab V2.92.0 wird das nur noch bei den Schnittstellen COM 1..2 angewandt, höhere Schnittstellen werden nicht mehr automatisch umgestellt.

Funktionen

Inhalt


Interface
Interface ...

WS2000-PC V1.0

Altes ELV Funk-Interface (wird nicht mehr verkauft)

WS2000-PC V2.x

Die aktuellen Funk-Interface (z.Zt. V2.5)

WS2500 (-PC)

Wetterstation WS2500 (z.Zt. V1.0/V1.1) bzw. Funk-Interface (z.Zt. V3.1)

Wetter-Sensor

Einstellung für PC-Wettersensor- Empfänger

WM-918

Huger Wetterstation WM-918 (keine Statusinformation dafür verfügbar!!!)

WMR-918/968

Huger Wetterstation WMR-918

VantagePro

VantagePro bzw. Weatherlink-Software

TE923

Mebus/Irox/Honeywell/Cresta/TFA/Conrad/Bresser/RSB

NetAtmo

Internet Wetterstation NetAtmo (Daten werden von der Netatmo-Webseite geholt!)

Datei-Überwachung

Für die Übernahme von Wetterdaten, so als wäre die “Wetterstation” direkt angeschlossen.

ohne Funkinterface

Notwendig z.B. zum Interfacewechsel, Datenauswertung

Anmerkung!

Standardmäßig werden an den seriellen Schnittstellen ELV-Funkinterfaces gesucht, und sofern gefunden auch der richtige Interface-Typ (V1.0/V2.x) vorgewählt.

Die manuelle Wahl hat den Hintergrund, dass damit die entsprechenden Sensortypen, -anzahl vorgewählt werden und zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung stehen.

Betrieb ohne Funkinterface

Wer ohne Funkinterface arbeitet, sollte diese Option wählen. Beim Start des Programmes wird dann auch kein Funk-Interface an der gewählten COM-Schnittstelle gesucht.

Mit Wahl dieser Option sind dann die Funktionen, die eine Kommunikation über die serielle Schnittstelle erfordern, nicht mehr anwählbar.

Achtung!

Ein Wechsel zwischen verschiedenen Interfaces / Wetterstation ist nur möglich, wenn vorher ”Betrieb ohne Funkinterface” gewählt wurde.

Funktionen

Inhalt


Datei-Überwachung

Über diese Funktion haben Sie die Möglichkeit einen sogenannten “Pseudo-Online-Betrieb”.(mit WS2000, WS2500, WS2300, Weatherlink) zu betreiben -> Dateiüberwachung dieser Stationen bzw. Möglichkeit eine CSV-Datei als Wert-Vorgabe zu verwenden.

Die Importschnittstelle “CSV-Datei” - benötigt Metrische Werte (°C,hPa,mm,km/h) und den Stations-Luftdruck (nicht auf Meereshöhe bezogen) – wenn WsWin diese Datei erzeugt, muss die WAP.TXT-“Schiene” (nicht custom.txt-“Schiene”) benutzt werden

Betrifft aber nicht X-CSV-Datei – hier sind Sie vollkommen unabhängig.

•	gleiches Verhalten, wie wäre eine dieser Stationen ONLINE angeschlossen.

•	mit Möglichkeit der Sensorkorrektur (aber keine Plausibilitätskontrolle)

•	bei der WS2300 werden für die fehlerhaften Werte, die vorherigen, gültigen Werte übernommen (sofern welche vorhanden waren).

•	damit hat man die Möglichkeit, seine "Wetterstation" zu vervielfältigen!!

•	Es stehen alle Funktion zur Verfügung, die auch bei einer direkt angeschlossenen Wetterstation vorhanden sind.

Mit dem einstellbaren Zeitwert (0 .. 20 sec) kann man das Programm veranlassen, verzögert um diese Zeit, auf die Änderung zu reagieren.

0 - > Abgeschaltet!

Unter Windows95/98/ME sollte dieser Wert mindesten bei 1 sec stehen – sonst kann es passieren, dass die “Dateiänderung” nicht erkannt wird.

Bei den Wetterstationen WS2300 kann diese Zeit auf “0” eingestellt sein (die HeavyWeather Software lässt einen gleichzeitigen Datei-Zugriff zu). (Ausnahme Windows95/98/ME)

Bei den WS2500 (u. WS2000)-Stationen muss diese Zeit auf ca. 3 sec und höher eingestellt sein, die PC_WS2500-Software von ELV lässt keinen gleichzeitigen Dateizugriff zu, damit vermeidet man die Fehlermeldung von dieser Software “Datei-Zugriffsfehler”

TIP: Lassen Sie sich “warnen”, wenn nach einer bestimmten Zeit keine neuen Daten “eingetroffen sind”.

Siehe unter: Warnung

Weitere Haupteinstellungen für die BIN-Dateien (z.B. die feste Vorgabe des Formats) sind unter “Wetterdaten konvertieren”, “Rel. Luftdruck (bei WS2300)” vorzunehmen!

Muster einer CSV-Überwachungsdatei: (4 Zeilen)

1)%customfile=d:\Eigene Dateien\elv\proj\watch\import.csv%

2),,1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23,24,25,33,34,35,36

3)%unit_off%%alwaysmetric_on%%alwaysseppoint_on%%ws_date%,%ws_time%,%curval[1]%,%curval[2]%,%curval[3]%,%curval[4]%,%curval[5]%,%curval[6]%,%curval[7]%,%curval[8]%,%curval[9]%,%curval[17]%,%curval[18]%,%curval[19]%,%curval[20]%,%curval[21]%,%curval[22]%,%curval[23]%,%curval[24]%,%curval[25]%,%baro_station%,%curval[34]%,%curval[35]%,%curval[36]%

4)%unit_on%%alwaysmetric_off%%alwaysseppoint_off%

Erläuterung zur Übernahme-CSV-Datei:

Zeile 1) Vorgabe der Ergebnisdatei (kann auch einen Pfad enthalten)

Zeile 2) Indexe der Sensoren (siehe auch dort) – Sonderfall “Luftdruck” beachten

Zeile 3) Steuervariablen: unbedingt notwendig: unit_off, alwaysmetric_on, alwaysseppoint_on

Datum, Uhrzeit und dann die Werte, der Luftdruck muss als Stationsluftdruck vorgegeben werden

Zeile 4) damit wird wieder auf die “Default”-Einstellungen zurückgestellt.

Ergebnis-Datei: (Beispiel)

,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23,24,25,33,34,35,36

20.10.2002,00:56,20.7,4.0,5.5,18.9,19.2,17.5,21.8,0.0,20.0,43,93,81,62,53,57,45,0,46,954.0,0.0,0.0,360

Alternative Ergebnis-Datei: (Beispiel)

,,1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19,20,21,22,23,24,25,133,34,35,36

20.10.2002,00:56,20.7,4.0,5.5,18.9,19.2,17.5,21.8,0.0,20.0,43,93,81,62,53,57,45,0,46,1013.2,0.0,0.0,360

Wenn Ihnen nur der Sealevel-Luftdruck (=Normaldruck) zur Verfügung steht, können/müssen Sie das im Index für Luftdruck,  Erhöhen um 100=133,  “steuern”.

Für das Überwachen sind zwei Optionen notwendig:

1)	hier “Überwachung aktiv” aktiviert

2)	Aufzeichnen eingeschaltet.

Bei X-CSV-File  muss die Datei wswin_x-csv_import.cfg im Wswin-Verzeichnis vorhanden sein und in dieser Datei muss ein gültiger Import-Dateiname eingetragen sein – d.h. Sie müssen vorher schon einmal erfolgreich eine X-CSV-Datei importiert haben !!

Wenn die Datei (CSV oder BIN) nicht erkannt oder in einer ungültigen Form vorgegeben wird, wird darauf mit “keine PC_WS-Datei” hingewiesen.

Diese Funktion lässt sich dann nicht aktivieren.

Beim Aktivieren von “Überwachung aktiv” wird automatisch auch auf “Betrieb ohne Interface” umgestellt!

“vorher Daten konvertieren”

Damit haben Sie die Möglichkeit (bei gleichzeitig gewählter Option “Automatisch starten”) - siehe auch unter Optionen - automatisch diese Daten zu übernehmen, d.h. ohne vorher auf  “Wetterdaten konvertieren” zu gehen. Ihre Daten bleiben damit immer auf dem aktuellen Stand (bei Betrieb Online/Datenlogger).Diese Option steht nur in der registrierten Version zur Verfügung!

Einschränkung:

Wenn die zu überwachende Datei auf einem Netzwerklaufwerk liegt und das Netzlaufwerk wird während “Aufzeichnen bzw. Datei-Überwachung” getrennt und später wieder zur Verfügung gestellt, so muss das Programm beendet werden, damit die Überwachung wieder richtig funktioniert bzw. eine Datei-Änderung erkannt wird.

Bei X-CSV wird vorher die Datei kopiert und mit der kopierten Datei wird der Import-Vorgang durchgeführt – um Dateizugriffskonflikte zu vermeiden.   Im Gegensatz zum CSV-Import wird beim X-CSV-Import die zu überwachende Datei nicht gelöscht!

Beachten Sie bitte unbedingt folgendes:

Wenn die automatische Übernahme nicht funktioniert:

Bei WsWin die Aufzeichnung stoppen und unter Datei, Wetterdaten konvertieren bzw. Wetterdaten importieren die Daten “manuell” übernehmen – dabei ist es eventuell notwendig, eine bereits bestehende WsWin-Monatsdatei vorher zu löschen bzw. umzubenennen, damit alle Daten übernommen werden können!

Wenn beim Starten immer die ganze Datei zum Konvertieren durchlaufen wird:

Das Programm weiß den Startpunkt nicht! Lassen Sie deshalb mindestens 1 Datensatz im Modus „Aufzeichnen“ mit der Datei-Überwachung übernehmen. Damit weiß das Programm beim nächsten autom. Starten die Position und beginnt dann sofort dort.

Problem: Programm erkennt die Dateiänderung durch das Masterprogramm nicht:

•	Unter Windows95 scheint diese Funktion generell nicht zu funktionieren. Kann ich nicht überprüfen, da mir dieses Betriebsystem zum Testen nicht mehr vorliegt.

•	Wenn beim Starten der Dateiüberwachung (“Aufzeichnung starten”) die Systemauslastung bei 100% liegt und auch nicht nach max. 10sec auf einen normalen Wert zurückgeht, “Aufzeichnung stoppen” und erneut versuchen.
Meine Erfahrung: Bei diesem Verhalten wird eine Dateiänderung nicht erkannt!

Dieses Verhalten kann man in der Regel vermeiden,  wenn man die Datei-Überwachung startet, wenn das Master-Programm gerade keine Datei-Änderung durchführt.

Alternative Datei-Überwachung:

Klicken Sie auf Dateinamen – „Dateiname“ wird dann Kursiv dargestellt, Sie müssen das Programm danach unbedingt beenden/neustarten. In manchen Fällen funktioniert damit dann die Datei-Überwachung.

Wenn bei Weatherlink die Dateiänderung nur beim Beenden von der Weatherlink Software erkannt wird, versuchen Sie folgendes:

Lassen Sie die Weatherlink Software entsprechend des Speicherintervalls in der Wetterstation plus eine Minute (z.B. Speicherintervall=5 min) mit einem Schedule-Programm (z.B. „geplante Tasks“ unter Windows) mit Zeitplan  00:01, 00:06, 00:11, 00:16 usw. mit folgendem Programm-Aufruf starten:

start /B /MIN /d“C:\Weatherlink“ C:\WeatherLink\WeatherLink54V.exe Home -d

Dabei natürlich den Pfad C:\Weatherlink, den Programmnamen Weatherlink54V.exe und den Stationsnamen Home an die eigenen Gegebenheiten anpassen.

Ab V2.85.0.0 gibt es auch die Möglichkeit, die Dateiüberwachung über den sogenannten Pausebetrieb abzuwickeln: Hier wird nach den eingestellten Zeiten (5Minuten .. 24Stunden) vom Programm nachgesehen, ob sich eine Datei-Änderung ergeben hat.

Da diese Funktion Windows-Unabhängig ist, sollten Sie damit auf jeden Fall zum Erfolg kommen.

(ws_merge.csv)

Mit Aktivieren dieser Option wird bei jedem Speichern eines neuen Datensatzes nach einer Datei “ws_merge.csv” im Datenverzeichnis gesucht. Wird so eine Datei gefunden, wird diese ausgewertet und vorhandene Werte eventuell “übersteuert” oder neue “Werte” hinzugefügt.

Werden die ID‘s=135(Wind),136(Windrichtung),238(Helligkeit),141(UV),142(Solarstrahlung,145(Windböen) verwendet- werden die Merge-Daten nur übernommen, wenn keine Online Daten dafür vorhanden sind

Das Format dieser Datei muss dem Format einer überwachten CSV-Datei entsprechen

(X-CSV wird hier nicht unterstützt).

Wenn Dateiüberwachung und zusätzlich ws_merge.csv aktiv ist und das Speicherintervall in der zu überwachenden Datei kleiner ist - also müssen immer mehre Datensätze übernommen werden - kann man mit der Option „old Data“ Lücken für Wind, Windrichtung, Windböen, UV, Solarstrahlung „überbrücken“, da dann der letzte Datenwert weiter geführt wird.

Funktionen

Inhalt


Wetterlage

Beachten Sie Bitte die Voraussetzung für die volle Nutzung dieser Funktion!

Beim Aufruf wird immer auf die aktuellen Zeit-/Datum-Werte gestellt.

Bei Wetterlageart können Sie verschiedene Einstellungen wählen.

Es wird die Zeitzone vom Betriebssystem  (in Deutschland auf +01:00 CET Central European Time) verwendet.

Achtung!

Wurde die Option “Messwerte übernehmen von Wetterstation” gewählt, ist die Wahl
anderer Zeiten/Datum deaktiviert.

-> Änderung (ab V2.83.0): wenn Sie den „Cursor“ auf eine bestimmte Position (=Zeit) setzen, werden „diese“ Daten verwendet (früher immer der letzte Datensatz).

Die Funktion kann auch ohne vorhandene Wetterstation genutzt werden zum Aufzeichnen und Verwalten der eigenen Wetterbeobachtungen.

Sie sollten dann diese Option abwählen.

Beim „Internet-Update“ werden keine Daten für Wolkenart, Wolkenhöhe usw.  – also alle Daten, die vom Benutzer vorzugeben sind, übermittelt.

Beim autom. Internet Update werden die Daten nicht in die „wsarchiv.mdb-Datenbank“ eingetragen!

                                                                                                Ein „violetter“ Balken signalisiert Ihre letzte Wahl.

Sie die Gesamtbedeckung, die Wolken und die Wolkenuntergrenze vorgegeben.

Wollen Sie schnell die ausgewählten “Buttons” abwählen, klicken Sie einfach neben die vorhanden Buttons, die “gedrückten” Schalter werden dann zurückgestellt.

Beachten Sie!

Der Seegang wird automatisch aus der Windgeschwindigkeit ermittelt.

Für Sonnenstrahlung wird der „vorhandene“ Sensor verwendet

– kann Helligkeit (lux) oder Solarstrahlung (W/m²) sein.

Für die Regenmenge kann man beim Internet Update wählen, ob Text (unbedeutend, leichter, mäßiger, starker Niederschlag) oder der Wert für die Regenmenge der letzten Stunde „geschickt“ wird.

Ist ein Regendauer-Sensor vorhanden und die stündliche Regenmenge ist Null aber die Dauer ist ungleich Null, so wird immer „unbedeutend“ als Regenmenge übertragen.

Anmerkung zur Schneehöhe:

Die Schneehöhe wird auch beim Senden an wetterarchiv.de übertragen, wenn die Änderung bzw. Bestätigung der Schneehöhe nicht älter als 2 Tage ist.

Die Bestätigung/Änderung kann erfolgen durch:

•	hier mit OK verlassen

•	unter Melden mit Speichern oder S+M oder Melden

•	oder Zuführen der Schneehöhe über ws_controll.cfg

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit Ihre Eingaben in einer MS-Access-Datenbank zu sichern, bzw. nur an http://www.wetterarchiv.de  und/oder http://www.awekas.at oder aber Sichern und gleichzeitig senden.

Wenn Sie bereits Daten an “Wetterarchiv” geschickt haben, erhalten einen zusätzlichen Schalter, der Ihnen erlaubt, direkt auf Ihre persönlichen Daten bei “Wetterarchiv” zu zugreifen.

Zum Senden von Daten für wetterarchviv.de müssen Sie unter Standort Ihre persönlichen Stationsdaten eingegeben haben und hier Ihre Anmeldedaten ausfüllen.

Die Nutzung dieses Dienstes ist vollkommen kostenlos. Mit den Daten, die Sie hier eingeben, wird beim ersten Senden für Sie ein Account eingerichtet.

Wenn Ihre Daten erfolgreich verarbeitet wurden, erhalten Sie die Rückmeldung “SUCCESS” bzw. „OK“

Wenn Sie nicht die Option “ext. Browser” wählen, werden die Daten mit dem integrierten HTML-Browser übertragen (Ressourcen- und Speicher sparender?!).

Die Zugangsdaten zu Awekas erhalten Sie unter http://www.awekas.at oder über den entsprechenden Button. Tragen Sie diese Datenn dann bitte hier entsprechend ein. Ohne dem können Sie keine Daten zu AWEKAS schicken.

Achtung! Sie müssen ab V2.90.0 Ihren Login „aktiv“ schalten, sonst werden über die Zeitsteuerung die Daten nicht mehr automatisch gesendet.

Hier können Sie Ihre Wetterlage-Archiv-Daten (bei Nutzung Datenbank) oder nur die letzten gesendeten/gespeicherten Daten ansehen und auch ausdrucken.

Beachten Sie:

Wenn trotz vorhandener Datenbank "wsarchiv.mdb" die Datenbankfunktionalität nicht vorhanden ist, überprüfen Sie, ob bei der Verknüpfung zu WsWin32.exe auch der "Start-Ordner" eingetragen bzw. richtig gesetzt ist -> ist unbedingt notwendig.

Die mitgelieferte Datenbank-Datei “wsarchiv0.mdb” muss unter “wsarchiv.mdb” im Programm-Verzeichnis abgespeichert sein. (umbenennen!)

Wer die volle Funktionalität der Wetterlagemeldungen nutzen möchte, d.h. auch die Daten in eine MS-Access-Datenbank speichern will, muss ADO (ActiveX Data Objects) installiert haben bzw. die dazugehörige JET-Engine 4.0.

Unter https://www.pc-weatherstation.com/adotest.exe finden Sie dazu ein Testprogramm, welches überprüft, ob bei Ihnen diese Datenbank-Engine installiert ist.

Verwender von Windows ME und Windows 2000 können sich diesen Test sparen, bei diesen Betriebsystemen gehört ADO zum System. Wer MS-Access installiert hat, bei dem sollte diese Engine ebenfalls vorhanden sein.

Eine fehlende ADO (Jet-Engine 4.0 SP3) können Sie hier laden:

https://www.pc-weatherstation.com/jet40sp3_comp_de.exe

oder direkt bei Microsoft: http://www.microsoft.com/data/download_JetSP3.htm

Wird die Datenbank im Programm-Verzeichnis nicht gefunden bzw. ist ADO nicht vorhanden sind die Datenbank-Funktionen deaktiviert.

Wenn diese Datenbank (ws_archiv.mdb) nicht vorhanden ist, können Sie trotzdem die Wetterlage zum Melden an www.wetterarchiv.de nutzen - es besteht nur nicht die Möglichkeit zum Speichern.

Die Funktion "Wetterlage" ist beim Aufruf ein absoluter Ressourcenfresser, wenn hier also einmal überhaupt nichts geschieht bzw. Buttons oder sonstige Einträge fehlen, sind Sie sehr knapp damit und sollten andere laufende Programme schliessen.

Beim Beenden dieser Funktion werden jedoch alle belegten Ressourcen wieder freigegeben!

Hinweis!

Wenn Sie in der Datenbank plötzlich Ihre eingetragenen Werte nicht mehr „finden“ sollte man die Datenbank unter Access97 (nur!!!)  „komprimieren“

Schneehöhe

Die Grafik zeigt nur vorhandene Daten aus der wsarchiv.mdb Datenbank an.

D.h. ohne Verwendung dieser Datenbank kann keine Darstellung erfolgen!

Beim Sichern wird zum Dateinamen das gewählte Jahr hinzugefügt.

Beispiel für Jahr 2004: -> snow_y2004.gif .

Vorhandene Schneehöhen-Grafiken können auch im Wetterdaten-Auswahl-Menü ausgewählt werden.

Mit „S“ (neben Jahr) können Sie zwischen Jahres- und Saisondarstellung umschalten

Sie können auch in die Grafik „hineinzoomen“:

Positionieren Sie die Maus auf den gewünschten linken Begin, halten die linke Maustaste gedrückt und ziehen mit gedrückter Maustaste den Zoombereich auf. Danach lassen Sie die Maustaste los.

Der „gezeigte“ Bereich wird dann der neue Ansichts-Zeitraum.

Zurückstellen auf gesamten vorhandenen Jahreszeitraum:

Positionieren Sie die Maus im rechten Grafikbereich, mit gedrückter linker Maustaste bewegen Sie die Maus etwas nach links und lassen dann die linke Maustaste los.

Mit Hintergrundfarbe, xx Transp.(arents) und Gradient können Sie die Grafikdarstellung an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Wenn die gespeicherte Grafik nicht i.O. ist (siehe unten), wählen Sie bitte „GIF-Reduction“ und/oder wählen Gradient ab.

 Mit Betätigen dieses Buttons wird die Schneehöhengrafik als PDF-Datei gespeichert.

Funktionen

Inhalt


Wettervorhersage

Die Wettervorhersage basiert unter anderem auf den Luftdruckänderungen der letzen  24 Stunden.

Bei der angegebenen Wolkenuntergrenze handelt es sich um die Höhe bezogen auf die Standorthöhe, d.h. für die absolute Höhe muss die Standorthöhe addiert werden!

Die Schneefallgrenze wird nur in der Winterzeit (Nov.-März=nördliche Halbkugel bzw. Mai-Sept=südliche Halbkugel) „schwarz“ ausgegeben oder wenn die Schneefallgrenze nur noch 300m vom Standort entfernt ist.

Wenn Sie eine Wetterstation WMR-918/VantagePro nutzen, können Sie wählen, ob die berechnete Wettervorhersage oder die Wettervorhersage, die diese Stationen übermitteln, verwendet werden sollen.

Die Option “Zeige Wettervorhersage” betrifft sowohl die Internet-Dateien (current.html) als auch die Darstellung in der Min./Max-Leiste beim Luftdruck.

Wenn Sie bei den “schwarzen Felder” (unter Grafik) klicken, können Sie eigene Wettervorhsage-ICONs vorgeben. – hier im Bild sind bereits alle “eigen”.

Wenn für ein Wettervorhersage-Ereignis keine eigene Auswahl vorhanden ist, hier z.B. bei “leicht bewölkt”, so ist bei der “gewählten” Vorhersage (Berechnet/aus Wetterstation) dieses “Ereignis” nicht spezifiziert

Beispiel: bei “aus Wetterstation” gibt es “stürmisch” nicht!

Die tatsächlich wählbaren “ICON” sind von der vorhandenen Wetterstation abhängig

- hier Darstellung für VantagePro

Statistik Daten

Letzter Regen: wenn Sie die Regenmenge korrigieren mussten, können Sie hier den „letzten Regen“ zurücksetzen. Sie müssen danach den Tag anzeigen lassen, wo der letzte Regen auftrat.

Letzter Frost: wenn der letzte aktuelle Frost falsch ist, können Sie hier „zurücksetzen“.

Ein Frost wird erst dann wieder registriert/angezeigt, wenn Sie durch die Tage „blättern“ und dort eine Außentemperatur unter  0°C vorkommt.

Letzter Frost Jahr: es wird der letzte Forst des angezeigten Jahres im 1. Halbjahr (nördliche Halbkugel) aufgeführt – wenn keine Daten vorliegen wird „---„ angezeigt.

1. Frost Jahr: es wird der 1. Frost des angezeigten Jahres im 2. Halbjahr (nördliche Halbkugel) aufgeführt.

Für das aktuelle Jahr wird deshalb bei uns in Europa im ersten Halbjahr (Januar-Juni) immer „---„ angezeigt werden.(bis der erste Frost im Spätherbst auftritt).

Text

Dieses Fenster ist für eigene Vorhersagetext für die Variablen vorgesehen.

%forecast_txt1%	%forecast_txt2%

%forecast_txt3%	%ws_own_txt4%

%forecast_txt5%	%ws_own_txt6%

Season_var

Hier haben Sie die Möglichkeit Season-Werte direkt im Programm zu ermitteln und als Variable zu sichern.

Damit entlasten Sie das System vor dem eigentlichen unnötigen Abarbeiten solcher Variablen.

Sie können dazu feste Zeiträume (Monat, Jahr, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Aufzeichnungsbeginn) direkt wählen.

Bei der Wahl „Tag“ wird der eingestellte Zeitraumbereich verwendet

Sie können die ermittelten Daten mit WriteVarXXX in der Variablen-Datei ws_store.cfg sichern und mit Hilfe der Variablen %varstore_read[xxx]% - XXX kann dabei 1 ... 999 sein – wieder weiterverwenden.

Welche VariablenNummer (1...999) Sie nehmen wollen, geben hier entsprechend vor – voreingestellt ist hier

101 – 106 bzw. 201.

Wenn Sie hier „C“ aktivieren, wird gleichzeitig die entsprechende Kommentar-Variable mit dem Variablen Namen befüllt. Beispiele:

VarREM9=season_min[0~21122007~20032008]

Var9=-12,2 °C

Var101=25 Tage

VarREM101=^season_frostgrowdays[01012009~07032009]^

Var201=30 Tage

VarREM201=^season_icedays[01012009~07032009]^

%varstore_write…

Hier können die in der Variablen-Datei hinterlegten Variablen

lesen, ändern und neu schreiben.

Mit WriteVarXXX (XXX=1 ... 999) können Sie die Variable sichern.

Mit dem Ziffernauswahl-Feld (hier 201) lesen Sie die Daten aus der Variablen-Datei aus und wenn

dafür Daten hinterlegt sind, werden sie entsprechend dargestellt und können dann eventuell geändert werden

und neu gesichert werden.

Funktionen

Inhalt


Windrichtung
Windrichtung/Windstärke

Beachten Sie! Windböen stehen nur bei den Wetterstationen zur Verfügung, die diese Daten zur Verfügung stellen.

Hier können Sie die Verteilung der Windrichtung im angezeigten Darstellungszeitraum

(Zeit, Tag, Woche, Monat, Jahr) darstellen lassen.

Sind zwei Windrichtungen absolut identisch (gleiche Anzahl an Vorkommnissen) haben die niederwertigen Richtungen (N-NO=22,5Grad, NO=45Grad ... N=360Grad) höhere Priorität.

Die hier als “erste” Windrichtung dargestellte Windrichtung (NO) ist die sogenannte “dominierende Windrichtung” – sie wird bei Darstellung der durchschnittlichen Windgeschwindigkeit ausgegeben.

Windrichtungen bei einer Windgeschwindigkeit von <0,3 m/s (1,07 km/h) werden nicht berücksichtigt

-> werden als Windstille aufgeführt.

Liegen keine Daten (=0 Werte) vor, wird eine DEMO-Grafik ausgegeben.

Unter Ansicht haben Sie die Möglichkeit die Darstellung umzustellen.

Die eingestellte Ansicht wird gemerkt und ist dann für alle Grafik-Erstellungen (ddis_current.gif usw.) voreingestellt (bis zur Änderung)

Wenn Sie die Option “berechne Wind Verlauf” aktiviert haben, wird dessen Wert (ohne Zurückrechnung auf 24 Stunden) bei den Werten ebenfalls ausgegeben!

Wenn Sie für das Minidisplay eine Kopf- bzw. Fußzeile eingegeben und aktiviert haben, so werden diese Eingaben hier auch in der Fußzeile wiedergegeben.

Die Werte für Windrichtungen und Windstille ergeben zusammen 100%.

z.B.  211 / 75 Werte -> 26.2 % Windstille  -  286 Werte = 100 %

Tortengrafik, Windrose -> ddis*.gif

Windstärke -> windbft*.gif

Windrichtung/Windgeschwindigkeit -> ddis_f_*.gif

Funktionen

Inhalt


Statistik Daten

Hier können Sie Ihre gesammelten Statistik-Daten ansehen und auch ausdrucken lassen.

Die Statistik-Daten werden bei der “Jahres”-Darstellung jedesmal neu berechnet bzw. für aktuelle Daten muss die Jahres-Darstellung gewählt werden.

Beachten Sie!

Die vorgegeben Grenzwerte für Regen (>0mm, >2mm, >20mm) können an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

Wenn Sie eigene Änderungen machen wollen, können Sie mit der Option “schreibgeschützt” das Überschreiben Ihrer Änderungen verhindern.

Die Option “schreibgeschützt” wird für das aktuelle Jahr ignoriert.

Schreibgeschützt aktiviert ist notwendig, wenn Sie Änderungen durchführen wollen!

Die Statistik Daten sind in der Datei “ws_hist.txt” abgelegt. Mit „A“ wird das Aktuelle Jahr gewählt!

Änderungen der Werte unter Temperatur, Regen/ET/Wind/Sonne:

•	Ändern ist nur möglich, wenn das Jahr "schreibgeschützt" ist (sonst würde diese Änderung bei Ansichtwahl dieses Jahres wieder verloren gehen)

•	nur wohin Sie den "Cursor" stellen können, sind Änderungen vorgesehen/möglich (z.B. bei berechneten/abhängigen Werten nicht)

•	bei der Eingabe von Zeitwerten (Sonnenzeit/Regenzeit) wird der Doppelpunkt ":" durch ein Minus "-" ersetzt,

•	der Zeitwert muss immer mit 2 Minuten-Zahlen und mindestens einer Stundenzahl angegeben werden.

•	An dem "Minus" (und nur hier) erkennt das Programm die Zeitwerteänderung!

•	den "Änderungswunsch" müssen Sie mit dem Button "Ändern" aktivieren, ein erneutes Betätigen dieses "Knopfes" sichert die Änderungen ohne  Rückfrage

•	nach einer Änderung, kann es notwendig sein, dass Sie den  Button „Ändern“ zweimal drücken müssen, damit der erneute "Änderungswunsch" aktiv wird!

Diese Daten können Sie mit dem Button „Jahres-Datei“ in die Jahres-Datei z.B. zur Auswertung für die Langzeit-Grafiken übernehmen

•	auch wenn keine anderen Wetterdaten vorliegen!

Daten eines Jahres

Hier werden alle erfassten Daten eines wählbaren Jahres wiedergegeben. Wenn die Daten nicht angezeigt werden oder falsch sind, arbeiten Sie ohne Jahres-Datei und/oder die entsprechende Jahres-Datei ist nicht aktuell. Aktualisieren können Sie unter Grafiken/Tabellen aktualisieren

Statistik Daten bezogen auf Monatsbasis

Der Berücksichtigungs-Zeitraum wird von den Einstellungen unter Internet, Startseite und hier den Optionen:

Zeitraum für Startseite von / bis (hier 1998-2003)
genommen.

Mit dem Knopf „Sichern“ wird diese Tabelle in der Datei  „monthlongtime.gif“ gesichert.

Dieser Knopf steht nur zur Verfügung, wenn auch die ganze Tablelle sichtbar ist!

Diese Tabelle kann in der dargestellten Form (bei Farbdrucker farbig) ausgedruckt werden.

Berechnete Langzeitwerte:

Das Programm berechnet aus Ihren Daten die durchschnittlichen Langzeitwerte für die Temperatur und Regenmenge und vergleicht Sie mit Ihren Daten, die Sie unter „Langzeit Werte“ eingetragen haben.

Diese Tabelle können Sie als Grafik „longtimecalculated.gif“ sichern, in dem Sie mit der Maus im Tabellen-Bereich einen Doppelclick ausführen.

STDV = Standard Derivation = Standard Abweichung = Abweichung vom Standard

Diese Tabelle kann in der dargestellten Form (bei Farbdrucker farbig) ausgedruckt werden.

Langzeit Werte

Wenn Sie mit diesem Programm auch die Langzeitwerte verwalten möchten, so haben Sie hier die Möglichkeit dazu.

Einen zusätzlichen Temperatursensor (z.B. für Bodenmessung) können Sie unter “Einstellung” wählen.

Alle diese Werte werden als “benutzerdef. Variablen” zur Verfügung gestellt!

Langzeitwerte automatisch nachführen

Wenn Sie diese Option wählen, werden die Daten vom Programm übernommen/weitergeführt – mit der Option “Aufzeichnungs Beginn” können/sollten Sie den Zeitbereich einschränken (z.B. wenn vor diesem Zeitpunkt keine richtigen Daten vorliegen). Daten werden dann erst ab diesem Datum berücksichtigt.

Wenn Sie einen Wert zurücksetzen wollen/müssen, geben Sie für den Wert “00.0” ein – d.h. alle möglichen Stellen mit Null füllen, .das Programm ermittelt die Werte dann NEU,

oder tragen den richtigen Wert ein..

Bei der Übernahme der Daten ist eine Plausibilität eingebaut (um zu Verhindern, dass Messwert-Ausreißer übernommen werden).

Maximale Änderungen für automatische Übernahme:

Temperatur	  <15 °C

Luftdruck	  <15 hPa

Wind/WindBöen   	  <30 km/h

Regen/Tag	<150 mm

Regen/Stunde	  <30 mm

Die Regendaten können systembedingt nur beim “Aufzeichnen” automatisch übernommen werden.

Ohne diese Option müssen Sie die Daten per Hand nachführen!

Die Änderungen hier, werden erst wirksam, wenn Sie dieses Fenster mit “OK” schließen.

Für die Nachführung dieser Werte muss in der Regel die Jahresansicht für vorhandene Daten einmalig gewählt werden.

Wenn Sie auf einen Wert mit der “Maus zeigen” wird Ihnen zusätzlich der zuletzt gespeicherte Wert angezeigt (sofern einer verfügbar – sonst wird der schon dargestellte Wert wiederholt)

Sie können die Darstellung zwischen langjährigen und Daten des aktuellen Jahres umschalten.

Wenn Sie „aktuelles Jahr“ gewählt haben und das Erzeugen der Langzeit-Grafik gewählt haben,

wird beim Erzeugen der History-Grafiken  zusätzlich zur longtime.gif auch eine longtimeyear2018.gif (für Heuer) erzeugt.

Achtung!

hier gemachte Änderungen in der Jahrdarstellungen (hier Jahr 2018) werden nicht berücksichtigt bzw. übernommen.

Für einen gültigen Wert bei Regen/h müssen alle Tage seit Jahresbeginn in Tagesdarstellung durchgeblättert werden!

Die Daten dafür kommen aus der Jahr-Datei, bei zu übernehmenden Änderungen ist die Jahr-Datei zu aktualisieren!

Einstellungen

Unter Einstellungen sind die langjährigen Durchschnittstemperatur-Werte für die Berechnung der Temperatur Standard Abweichung  und der Darstellung der Monats-/Jahres Temperatur Mittelwert-Linie einzugeben.

Ebenso die langjährigen Werte der Regenmenge je Monat und Jahressumme sowie Sonnenzeiten.

Die Default-Einstellungen für die Regentage sind: >0 mm; >2 mm; >20 mm

Wer diese Einstellungen ändern möchte, kann dies direkt über die Änderung der WsWin.cfg machen:

Abschnitt:

[Rain]

Rain02=0.000        	-> Wert  0 -> erlaubte Werte      0 - 5 	inch: 0.000 -> 0.000-0.197 in

Rain2=2.00              	-> Wert  2 -> erlaubte Werte    1 – 20	inch: 0.087 -> 0.393-0.787 in

Rain20=20.000        	-> Wert 20 -> erlaubte Werte 5 – 100	inch: 0.787 -> 0.197-3.937 in

Die Werte müssen immer in "mm" vorgegeben werden.

Nach einer Änderung und vorhandener History-Daten muss die Jahresdarstellung zur Berechnung der neuen Werte neu angewählt werden - vorher "Read-Only" abschalten (sofern eingeschaltet)

Der Rain02-Wert wird auch für die Berechnung der Regentage bei den Variablen

%raindaysmonth[x]%

%raindaysmonthly[x]%

verwendet.

Ebenso können Sie hier Ihre eigenen Grenzwerte für Kälte bzw. Wärme-Tage definieren

Außerdem ist hier die Wahl eines weiteren Langzeit-Temperatur-Sensors möglich – meistens für Bodentemperaturmessung.

Hier müssen/können Sie die Berechnung für

Wind Verlauf

Evapotranspiration (ET) (diese Berechnung ist unabhängig vom Weatherlink ET-Wert!)
aktivieren.

Die Änderungen hier, werden erst wirksam, wenn Sie dieses Fenster mit “OK” schließen.

Für die Berechnung der hier geänderten/eingestellten Werte muss in der Regel die Jahresansicht für vorhandene Daten neu gewählt werden.

Grafiken

Windverlauf

Sonnenenergie

Klimadiagramm

Regen/Sonne

Temperatur

Anmerkungen zu den Grafiken:

Die dargestellte Hintergrund-Farbe ist immer gleich der Hintergrundfarbe des Haupt-Diagrammes.

Die verwendete Farbe für die einzelnen Wertedarstellung ist die Farbe für den gewählten Sensor.

Ausnahme: 	Die maximal Kennlinie ist immer GRÜN

              	Die minimal Kennlinie ist immer  BLAU

Die angezeigten Werte des Windverlaufes beziehen sich immer auf 24 Stunden – andere Programme  (z.B. Weatherlink von DAVIS) zeigen die direkten Werte.

Sie können die direkten Werte erhalten, in dem Sie den angezeigten Wert mit 24 multiplizieren.

Bei der History-Grafik haben Sie die Möglichkeit auch die Mittelwerte der Minimal- und Maximal-Werte einzublenden (wie in der dargestellten Grafik). Die Angaben in der Legende unter den Monaten sind die Durchschnittlichen Werte des Jahres für

•	Temperaturwert

•	Temperatur-Minimalwert

•	Temperatur-Maximalwert

Die Grafiken haben feste Namen:

Windverlauf	wind_y????.gif

Sonnenenergie	solarenergy_y????.gif

Temperatur	his_y????.gif

Regen/Sonne	rainsun_y????.gif

Klimadiagramm	clima_y????.gif

Langjähriges Klimadiagramm	clima_y.gif

Für ???? ist die Jahreszahl einzusetzen.

Die Sonnenenergie-Grafik steht nur bei Wetterstation VantageProPlus und vorhandenem Solarsensor zur Verfügung!

Langzeit-Grafiken (Grafik2)

Jahres-Vergleich Jahres-Mitteltemperatur

Jahres-Vergleich Niederschlag

Jahres-Vergleich Sonnenscheinzeit

Jahres-Vergleich Warme Tage

Jahres-Vergleich Kalte Tage

Jahres-Vergleich Grünland-Temperatur

Jahres-Vergleich Wärmesumme

Jahres-Vergleich Kältesumme

Für die Langzeitgrafiken (Grafik2) kann man wählen, für welchen Jahresbereich die Darstellung erfolgen soll.

Wobei das Programm hier die Beginn-Jahre ignoriert, wenn dafür keine Daten (=Jahres-Datei) vorliegen, mit

der Ausnahme beim  Jahres-Mitteltemperatur-Vergleich – hier wird immer der gewählte Bereich dargestellt!

Wer bei der Temperatur-Anzeige auch für das aktuelle Jahr eine Balkendarstellung möchte, kann dies

ein- bzw. ausschalten durch einen Doppelklick mit  der Maus in der Grafik, wenn die Temperaturanzeige dargestellt wird.

Diese Grafiken werden in das Wetter-Daten-Auswahl-Menü eingebunden, wenn sie im “HTML”-Verzeichnis gefunden werden.

Wenn Werte in der Grafik verdeckt/überdeckt werden, können Sie die “Werte” mit der Maus (Handsymbol) in eine andere Position verschieben.  (z.B. vor dem Speichern der Grafiken).

Wenn die “Werte” danach “festhängen” kurz ein anderes Jahr wählen und danach zurück zum eigentlichen Jahr gehen.

... wenn Sie Probleme mit diesen Grafiken haben, sollten Sie Ihre verfügbaren Ressourcen kontrollieren.

Mit Gradient und GIF-Reduction können Sie eine fehlerhafte Grafikerzeugung beeinflussen.

Wichtig!

Wenn diese Grafiken nicht erzeugt werden oder die Erzeugung abgebrochen wird, müssen Sie GIF-Reduction abwählen!

Funktionen

Inhalt


Grad Tage

Hier können Sie Ihre Gradtage betrachten bzw. ausdrucken und Ihre Einstellungen vornehmen.

Beachten Sie!

Diese Werte werden nur in der “Jahres”-Darstellung berechnet und auch aktualisiert.

Deshalb bei nicht mehr aktuellen Daten, die Jahres-Anzeige einmalig wählen.

Heizgradtage

Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (18°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Heizgradtagen addiert.

-> Amerikanische Berechnung der Heizgradtage.

Kühlengradtage

Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages über dem einstellbaren Basiswert (18°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Kühlengradtagen addiert.

Wachstumsgradtage

Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages über dem einstellbaren Basiswert (5°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Basiswert zu den Wachstumsgradtagen addiert.

X-Heizgradtage

Berechnung: Liegt der Temperatur-Mittelwert des Tages unter dem einstellbaren Basiswert (12°C) wird die Differenz vom aktuellen Mittelwert zum Cutwert (20°C) zu den Gradtagen addiert.

-> Europäische Berechnung der Heizgradtage.

Grünlandtemperatur

Berechnung: Beginnend ab Januar werden die positiven Tagesmittel und einem entsprechenden Faktor (Januar 0,5 – Februar 0,75, ab März 1) aufsummiert bis 200 erreicht wird.

Im Feld November wird dabei die erreichte Summe  und im Feld Dezember wird dabei das entsprechende Datum eingetragen. In der südlichen Hemisphere ist der Berechnungsbeginn Juli.

Kältesumme

Berechnung: Beginnend im Monat November bis März (südliche Hemisphere Mai bis September)  werden Temperaturwerte kleiner Null aufsummiert.

Wärmesumme

Berechnung: Juni, Juli, August (südliche Hemisphere Dezember, Januar, Februar) werden die Tages-Durchschnitts-Temperaturwerte größer 20°C (einstellbar) aufsummiert.

Beachten Sie!

Defaultmäßig ist die Berechnung dieser Daten (Gradtage) ausgeschaltet (keine Berechnung).

Wenn Sie dafür Daten berechnen lassen wollen, müssen Sie einen Bezugssensor dafür wählen (normalerweise der Außensensor).

Grafiken dazu:

Funktionen

Inhalt


Sonne/Mond

Beim Aufruf werden standardmäßig die Zeiten online, d.h. mit der internen Uhr weiter verarbeited und auch dargestellt.

Mit der Option “Fast Mode” wird die Weiterschaltung pro Sekunde auf 1 Stunde erhöht.

Mit “Stop” wird der Weiterlauf der Uhr gestoppt.

Mit “Datum Wetterstation” wird ebenfalls der Weiterlauf der Uhr gestoppt und auf die Zeitdaten des letzten gespeicherten Wetterdatensatzes gestellt.

Mit “Datum auswählen” haben Sie die Möglichkeit für beliebige Zeiten/Datum die Mond und Sonnen-Daten darzustellen.

Achtung!

Zeit/Datum-Änderungen sind nur unter den Optionen “Datum Wetterstation” und “Datum auswählen” zugelassen und sonst deaktiviert.

Julianische  Datum

Das ist das aktuelle julianische Datum, mit der als ein Bruchteil von einem Tag dargestellten Zeit.  Beachten Sie! Wenn Sie den Tag Bruchteil interpretieren,  der julianische Taganfang beginnt Mittag, nicht Mitternacht.

Universal Zeit

Diese Anzeige spezifiziert, die aktuelle Koordinierte Standardzeit (UCT), auch als Greenwich Mean Time bekannt, (GMT).  Dies ist die Zeit am Äquator (Prime Meridian), ohne Berücksichtigung einer Sommerzeit. Diese Zeit wird von der Ortszeit berechnet, welche die Computeruhr zur Verfügung stellt, zusätzlich korrigiert um den entsprechenden Zeitzonen-Wert.

Alle Zeitwerte, die hier berechnet werden, basieren auf diese Standardzeit. Wenn Ihre Zeiten von den tatsächlichen abweichen, müssen Sie in der Windows Systemsteuerung unter Datum-/Zeit ihre tatsächliche Zeitzone entsprechend Ihres Standortes richtig stellen.

Lokale Zeit	Die gegenwärtige Ortszeit/Datum, wie von der Uhr Ihres Computers geliefert.

Alter des Mondes	Die Zeit, als Tage, Stunden, und Minuten, seit dem letzten Neumond, ausgedrückt.

Mond phase	Die Phase des Mondes (Prozent der lunaren Scheibe erleuchtet, wie von Erde gesehen)

Monddistanz

Entfernung des Zentrums des Mondes vom Zentrum der Erde, dargestellt in Kilometer und Erd-Umkreis (ungefähr 6378.14 Kilometer, vernachlässigend äquatoriales Abflachen des Globus).

Mond subtends

Vom Mond im Himmel gegenüber gelegener Winkel.  Eine solare Finsternis wird total sein, wenn der vom Mond gegenüber gelegene Winkel gleichkommt oder der Winkel von der gegenüberliegenden Sonne überschritten wird, sonst wird die Finsternis ringförmig sein.

Sonnendistanz

Die Entfernung der Erde von der Sonne in Kilometern und mittleren astronomischen Einheiten (149,597,870 km).

Sonnen subtends

Von der Sonne im Himmel gegenüber gelegener Winkel.  Eine solare Finsternis wird total sein, wenn der von der Sonne gegenüber gelegene Winkel weniger als das vom Mond gegenübergelegen ist; sonst wird die Finsternis ringförmig sein.

Letzter Neumond; Erstes Viertel; Vollmond; Letztes Viertel; Nächster Neumond

Zeit und Datum von Phasen des gegenwärtigen Lunation.

Diese Zeiten haben eine max. Ungenauigkeit von zwei Minuten.

Lunation

Zahl des gegenwärtigen und nächsten Lunation (Abstand zwischen zwei Neumonden) in E. W Browns durchnummerierte Serie von Lunations beginnend mit dem 1923 Januar 16.

Sonnen Position

Zeigt die Position der Sonne zum angegeben Standort (Longitude/Latitude) an.

Befindet sich die Sonne westlich vom “Standort” werden negative Werte für Azimuth ausgegeben.

In der Nacht werden für Elevation (Höhe über Horizont) negative Werte angezeigt.

Sonnen Zwielicht Zeiten

Anzeige der morgendlichen bzw. abendlicher Zwielicht – Zeit der Sonne für
Civil (-6° EL), Nautisch (-12° EL) bzw. Astronomisch (-18° EL).

Der normale Sonnenauf- bzw. untergang bezieht sich auf -0.83° EL.

Longitude/Latitude

Die Koordinaten (Längen-/Breiten-Grad) werden beim Aufruf dieser Funktion generell auf die Standortkoordinaten, die unter Standort eingegeben wurden, gestellt.

Beim Ändern werden damit nicht die Standort-Koordinaten geändert.

Für “West” bzw. “Süd” sind negative Werte zu wählen/einzugeben.

Sie haben somit hier die Möglichkeit, für beliebige Standorte auf der Erde die Sonnen-/Mond-Daten anzeigen zu lassen.

Nächste Mondfinsternis – Nächste Sonnenfinsternis

Es wird der Zeitpunkt der nächsten Mond eclipse bzw. Sonnen eclipse angegeben.

Wenn die nächste Sonnenfinsternis (oder auch Mondfinsternis) nach dem letztem Ereignis

–	noch keinen Abstand größer/gleich 28 Tage hat ,

wird solange noch die „vorherige“ Sonnenfinsternis bzw. Mondfinsternis angezeigt.

Erst nach diesen 28 Tagen, wird dann auch auf das nächste Datum umgestellt.

In der Astronomie spricht man von einer Finsternis, wenn ein Himmelskörper teilweise oder vollständig hinter einem nicht leuchtenden Körper oder in dessen Schatten verschwindet.

Es gibt (normalerweise) zweimal jährlich besonders günstige Bedingungen für eine Sonnenfinsternis.

Teilweise	Teilweise Finsternis, es wird gerade ein Segment der Sonne verdunkelt. Dies geschieht, wann das Zentrum von der Mondscheibe und der Sonnenscheibe nicht zusammentreffen.

Nicht zentral	Eine totale Finsternis, aber ohne, dass die Zentren, der sich überschattenden Erde zusammentreffen, so dass nur die polaren Regionen komplett im Schatten liegen.

Kreisförmig	Wegen der unterschiedlichen Größe der Scheiben, bleiben Überreste eines erleuchteten Ringes um den beschatteten Teil der Sonne

Kreisförmig	Eine Finsternis, die total auf der Hauptspur ist und ringförmig auf dem anderen Teil.

gesamt

Gesamt	Totale Finsternis.

Halbschatten	Bei Mondfinsternis nur. Der Mond wird nicht von dem vollen Schatten bedeckt. Wegen der großen Entfernung zur Erde wird er nur vom Halbschatten getroffen.

Apogäum (Apogee)

Erdfernster Bahnpunkt des Mondes zur Erde.

Perigäum (Perigee)

Erdnächster Bahnpunkt des Mondes zur Erde.

Perihel

Der sonnennächste Punkt einer Bahn eines Himmelskörpers (hier Erde) um die Sonne.

Aphel

Der sonnenfernste Punkt einer elliptischen Umlaufbahn von Planeten, Asteroiden oder Kometen (hier Erde) um die Sonne.

Mehr Informationen über die “Astronomie” können Sie z.B. unter

http://lexikon.astronomie.info/stichworte/  bzw. http://www.astronomie.info finden .

Darstellung der Neumond- /Vollmondzeiten eines wählbaren Jahres

Mondfinsternis – Sonnenfinsternis

Funktionen

Inhalt


Wetter Rechner

Ein rotes Ausrufezeichen (“!”) weist darauf hin, das sich einer der eingestellten Werte außerhalb der vorgegebenen Spezifikationen befindet: z.B. beim Hitzeindex muss die Temperatur >= 26.7°C sein!!!!

Funktionen

Inhalt


Standort

Für eine korrekte Ausgabe des Luftdrucks in der Bedien- und Auswertesoftware muss die Höhe des Standortes in Metern über Normalnull (NN) angegeben werden. Dieser Wert wird bei der Umrechnung des vom Sensor gelieferten Messwertes verwendet.

Einfach-Formel für die Berechnung des Luftdrucks bei ELV PC-Funk-Interface:

eingelesener Luftdruck-Wert vom Sensor + 199 + (Standorthöhe / 9 )

Einfach-Formel für die Berechnung des Luftdrucks bei Wetterstation WMR-918/WM-918:

eingelesener Luftdruck-Wert vom Sensor + 795 + (Standorthöhe / 8.5 )

Bei dieser Wetterstation kann man die verwendete Luftdruckkorrektur für die ”Sea Level-Anzeige” auch unter Status Funkinterface (Meereshöhe Referenz) nachsehen.

Einfach-Formel für die Berechnung des Luftdrucks bei Wetterstation WMR-968:

eingelesener Luftdruck-Wert vom Sensor + 650 + (Standorthöhe / 8.5)

Bei dieser Wetterstation kann man die verwendete Luftdruckkorrektur für die ”Sea Level-Anzeige” auch unter Status Funkinterface (Meereshöhe Referenz) nachsehen.

Achtung Änderung:  die früheren 9 m wurden umgestellt auf 8,5m

Pro 8,5 m Standorthöhe wird der Luftdruck um 1 hPa erhöht – die verwendeten 8,5 Meter sind dabei ebenso ein Mittelwert.

Beachten Sie!  Die alten ELV-Stationen verwenden für die Luftdruckkorrektor einen Faktor Stationshöhe/9

Sie erhalten hier auch den Wert, den Sie an diesen Stationen einstellen müssen.

Wenn Sie ganz genaue Luftdruckwerte benötigen, müssen Sie auf “temperaturkompensierte Korrektur” umstellen.

Allerdings ist mit dieser Einstellungen verbunden, dass an Ihrem Display (WS1000, WS2000, WS2200 usw.   bzw. Huger WM-918/WMR-918/WMR968) die Anzeige mit dem Wert von der Software nicht mehr unbedingt übereinstimmt.

Zu dieser Berechnung sind außerdem gültige Daten des “Haupt”-Außentemperatursensors notwendig.

Bei dieser Wahl wird die Ausgabe der Luftdruckwerte auf Darstellung mit “einer” Nachkommastelle umgestellt.

Abgleich der Luftdruckanzeige:

Zum Abgleichen der Luftdruckanzeige kann man die Daten der Wetterämter bzw. Daten aus dem Internet (z.B. http://deutsch.wunderground.com/global/DL.html oder http://www.dwd.de/forecasts/texte/deu.htm) heranziehen. Hier vergleicht man dessen Werte mit den Werten des PC-Funkinterface.

Ergibt sich dabei eine Differenz, so verändert man seine Standorthöhe entsprechend, dass die Werte übereinstimmen.

Tatsächliche Umrechnungsfaktoren für Luftdruck:

Bezug 1013 hPa bei 0 m

Berechnung für 800 m über NN:	->	800/(1013-921) = 8.695 m

Höhe	       m	       0	   200	   400	   600	   800	 1000	 1500	 2000

Druck      hPa	  1013	   989	   966	   943	   921	   899	   842	   795

Korrektur pro	   0.00	  8.33	  8.51	  8.57	  8.69	  8.77	  8.77 	  9.17	m um 1hPa

= tatsächliche Luftdruckkorrektur um 1hPa pro angegebenen Wert bei entsprechender Höhe über NN

-> bei 800 Höhe über NN muss der eingelesene Luftdruckwert um (800/8.69) = 92 hPa erhöht werden!

-> um eine ganz genaue Korrektur zu erhalten, muss man bei den vorgegebenen 9 m entsprechend 828 m Standorthöhe vorgeben!

Der Luftdruckwert unter der Meter-Angabe ist der Reduktionswert, der bei den WMx-9x8 Stationen zur korrekten Anzeige des Sealevel-Luftdruckes eingegeben wurde bzw. der bei den anderen Stationen aus der Standorthöhe resultiert

Dieser Wert (hier z.B. 96 hPa) wird auch verwendet beim Importieren der Skyviewlogger-Dateien bzw. beim Konvertieren der WS2300-Wetterdaten

•	Dieses Programm rechnet immer mit dem Stationsluftdruck  - also dem nicht reduzierten Luftdruck auf Meereshöhe bezogen

•	Korrekte Daten für die Standorthöhe bzw. dieser Wert  (beim Importieren Skyview /Konvertieren WS2300) sind Voraussetzung für korrekte Luftdruckdaten.

Da die VantagePro automatisch die temperaturkompensierte Korrektur zur Verfügung stellt, ist bei dieser Wetterstation keine Änderung vorgesehen!

Dieser Wert wird automatisch korrigiert, wenn er ausserhalb von “(Standorthöhe/8.5) ± 20%” liegt!

Beispiel:

bei 820 Meter: -> zulässiger Wert: 77 - 116

bei 300 Meter: -> zulässiger Wert: 42 -  28

bei   10 Meter: -> zulässiger Wert:   0 -  1

Bitte geben Sie hier Ihre Stationsdaten und Ihre persönlichen Daten ein. Sie werden für “Internet-Dateien” und das Wetterarchiv benötigt.

Funktionen

Inhalt


Plausibilitätsüberprüfung

Wird bei den Optionen die Plausibilitätsprüfung gewählt, werden die eingelesen Wetterdaten nach folgenden Kriterien überprüft bzw. gegebenenfalls korrigiert!

Als Korrekturwert dient der letzte gültig eingelesene Wert!

Unter Status Funkinterface und eingeschalteter Option ”Statusinformationen anzeigen” hat man zusätzliche Möglichkeit Einfluss zu nehmen! (gilt nicht für WM-918).

Für die Wetterstation WMR-918/WM-918 wird für die Berechnung das Messintervall mit dem Wert ”3” fest vorgegeben.

Temperatur
Abweichung des eingelesenen Wertes um  +/-   5+(Messintervall/3)
z.B. bei 3 min Intervallzeit: +/- 6 Grad C

Feuchte
Abweichung des eingelesenen Wertes um  +/-  6*Messintervall
z.B. bei 3 min Intervallzeit: +/- 18 %

Luftdruck
Abweichung des eingelesenen Wertes um  +/-  1*Messintervall
z.B. bei 3 min Intervallzeit: +/- 3 hPa

Regenmenge
Abweichung des eingelesenen Wertes um  +  8*Messintervall (wenn Regenkalibrierwert =1)
z.B. bei 3 min Intervallzeit: +/- 24 Zählimpulse (bei Regenkalibrierwert 1)

Abweichung des eingelesenen Wertes um  (+ 3*Messintervall)/Regenkalibrierwert (Kalibrierwert >0..<1)
z.B. bei 3 min Intervallzeit/ 0.360 Kalibrierwert: + 25 Zählimpulse

Windgeschwindigkeit
Abweichung des eingelesenen Wertes um  +/-  15*Messintervall
z.B. bei 3 min Intervallzeit: +/- 45 km/h

(bei WMx-918/968 fest auf 30 km/h)

Windrichtung
keine Überprüfung, keine Korrektur

Es werden maximal für vier Stunden Korrekturen durchgeführt.

-> nach folgender Formel:

bei Messintervall >= 30 min max. 8 Korrekturen

sonst Korrekturen: 240/Intervall

z.B. bei 3 min Intervallzeit: 80 Korrekturen

Bei den Grenzwerten der Sensoren von z.B. –30 Grad C oder +90 Grad C werden keine

Korrekturen vorgenommen.

Funktionen

Inhalt


Steuerung

Die Steuerung der Bedien- und Auswertesoftware kann mit der Maus und der Tastatur erfolgen. Bei der Eingabe und Auswahl haben die Tasten ”Enter” und ”Esc” eine besondere Bedeutung.

Taste	Funktion	Beschreibung

Enter	Ok	Eingabe speichern / Auswahl bestätigen

Esc   	Abbrechen	Eingabe verwerfen / Auswahl abbrechen

>        	Vor	Blättern Grafik vorwärts

<        	Zurück	Blättern Grafik zurück

         	Auf	Cursor für Displayleiste einen Wert zurück

          	Ab	Cursor für Displayleiste einen Wert vorwärts

PgUp  	Zurück	Cursor für Displayleiste 10 Werte zurück

PgDown	Vor	Cursor für Displayleiste 10 Werte vor

POS1	Anfang	Cursor für Displayleiste auf ersten Wert im Diagramm setzen

Ende	Ende	Cursor für Displayleiste auf letzten Wert im Diagramm setzen

Erfolgt nach Drücken der Links-/Rechts-Pfeiltasten keine Reaktion, ist zusätzlich einmalig

die ”ALT”-Taste zu drücken!

Für den schnellen Aufruf der wichtigsten Funktionen stehen im Hauptfenster eine Vielzahl an Funktionstasten und Tastenkombinationen zur Verfügung. Hierdurch kann in vielen Fällen der Wechsel von der Tastatur zur Maus und umgekehrt entfallen.

Taste	Funktion

F3	Zeitraum wählen

F4	Ansicht Zeitraum

F12	Ansicht Tag

Umschalt+F12	Ansicht Tag 24Stunden

Alt+Strg+J	Sprung zu aktuellem Tag

F6	Ansicht Woche

F7	Ansicht Monat

F8	Ansicht Jahr

F9	Messgrößen wählen

F5	Ausgabe aktualisieren

Wenn das Programmfenster nicht mehr vollständig angezeigt wird (z.B. nach Stand-By-Betrieb, Bildschirmschoner usw.), kann man damit die Anzeige wieder richtig stellen.

Strg+A	Alarmwerte definieren

Strg+C	Vergleichsverlauf wählen

Strg+D	Displayfenster ein-/ausschalten

Strg+E	Messwerte editieren

Strg+G	Wetterdaten auslesen

Strg+I	Wetterdaten importieren

Strg+M	Minimum- und Maximumwerte ausgeben

Strg+O	Aufzeichnung stoppen

Strg+S	Aufzeichnung starten

Strg+P	Grafik drucken

Strg+T	Wertetabelle ausgeben

Strg+X	Wetterdaten exportieren

Alt+Enter	Eigenschaften der Messgrößen verändern

Umschalt+Strg+F1	Wählen der Anzeige-Konfiguration 1	(sofern gespeichert)

Umschalt+Strg+F2	Wählen der Anzeige-Konfiguration 2	(sofern gespeichert)

Umschalt+Strg+F3	Wählen der Anzeige-Konfiguration 3	(sofern gespeichert)

Umschalt+F1	Einzelanzeige von Sensoren -> Innensensor

Umschalt+F2	Einzelanzeige von Sensoren -> Außensensor

Umschalt+F3	Einzelanzeige von Sensoren -> Sensor 1

Umschalt+F4	Einzelanzeige von Sensoren -> Regensensor

Umschalt+F5	Einzelanzeige von Sensoren -> Windsensor

Umschalt+F6	Einzelanzeige von Sensoren -> Sonnensensor

Funktionen

Inhalt


Wswin.cfg

Spezielle Einstellungen in der Wswin.cfg.

Beachten Sie! Änderungen in der wswin.cfg sollten nur durchgeführt werden, wenn das Programm nicht läuft – sonst werden diese Änderungen wieder „verworfen“!

[Export]

TextFileAktuell=1	-> default = 0 : die Daten in der aktuell.txt werden in der

umgekehrten Reihenfolge (wie aktuell.htm) abgelegt. D.h. die

neuesten Daten stehen immer in der 3. Zeile!

[html]

AlwaysDate=0	-> default = 0 : bei "1" werden bei den Mond/Sonnen-Zeiten immer

der Tag (z.B. 30. April 2001) auch beim aktuellen Tag mit ausgegeben.

CustomFiles=20  	max. Anzahl der abzuarbeitenden benutzerdef. Dateien

Erlaubter Bereich 1..255	-> default 20

TemplateCount=5  	max. Anzahl der abzuarbeitenden TemplateZeilen in einer Datei

Erlaubter Bereich 1..20	-> default 5

[Options]

ShowPassword=0	-> default = 0 : bei "1" ist die Möglichkeit der Anzeige der

Wörter im Klartext nicht anwählbar.

Beachten Sie: Passwörter <4 Zeichen werden nicht verschlüsselt!

ErrorLog=1           	Setzt man diesen Wert auf 1 (ErrorLogHead=1) und Fehlerprotokollierung ist

ErrorLogHead=0    	eingeschaltet (ErrorLog=1),werden zusätzlich zu den Fehlern die Start- und Stop-

Daten der Funkinterface-Kommunikation pro Wswin-Programmstart mitprotokolliert!

Ws_controll.cfg

ACHTUNG!!! 	NUR etwas für absolute PROFIS

Wer damit arbeiten möchte, muss sich bewußt sein, was er damit macht!

Benutzung nur auf eigene GEFAHR und Verantwortung!

Bei Schäden wird keine Verantwortung übernommen.

Mit Hilfe dieser “Steuer-Datei” im Programm-Verzeichnis können Sie WsWin “fernsteuern”.

Nur während des “Aufzeichnens” wird alle Minuten überprüft, ob eine solche Datei vorliegt, wenn Sie gefunden wird, werden dessen Einträge abgearbeitet und danach zu “ws_controll.old” umbenannt!

Damit haben Sie die Möglichkeit, da während des Aufzeichnens viele Funktion deaktiviert sind, trotzdem Änderungen durchzuführen oder z.B. auch für DEMO-Modus geeignet”

Beispiel ws_controll.cfg

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Settings]

AltKondNiveau=1

[MiniDisplay]

Show=1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Was passiert nach Abarbeitung dieser Datei:

Die Berechnung der Wolkengrenze wird auf den alternativen Berechnungsmodus umgestellt und die Darstellung des Minidisplay wird eingeschaltet.

Unterstützte Parameter:

Für die meisten Optionen ist nur “0”=aus bzw. “1”=ein möglich

[Options]

AutoStart=1

StatusInfo=1

Plausibel=1

ErrorLog=1

ErrorLogHead=0

StColor=1

ForceDCF=0

TimeKorr=1

AltAvgDayCalc=0

[Settings]

; erlaubte Werte für View 1,2,3 = Anzeige Profile 1..3 -> zum Umschalten der Darstellung z.B. zeitgesteuert

View=0

RegenAnzeigeS=0

RegenAnzeigeV=1

MoonTime=0

UpdateMoonSun=0

SunRiseSetShow=1

NoWindDirLine=1

MoonSetShow=1

DayTemplate=1

WeekTemplate=0

MonthTemplate=1

YearTemplate=1

ShowSunTime=1

WindDirDot=1

NoaaMonthTemplate=1

NoaaYearTemplate=1

AltKondNiveau=1

EmailReport:=1

EmailReportTime=600

EmailAConfig:=1	;Konfiguration für Alarm-Email senden.

EmailRConfig:=1	;Konfiguration für (Report-)Email senden.

;erlaubte Werte 1..3 für EmailAConfig und EmailRConfig

EmailReportTimeOffset=0

;erlaubte Werte für EmailReportTimeOffset 1..60 -> 0 nicht aktiv

;damit wird EmailReportTime automatisch auf die aktuelle Zeit + den Offsetminuten gesetzt.

;Beispiel: Aktuelle Uhrzeit 23:23, EmailReportTime=60

-> der Emailreport wird um 00:23 gesendet

die anderen EmailReportZeiten (4) sind nicht variabel und bleiben bei den vorgegebenen Zeiten.

;folgende Parameter der Gruppe [Settings] sind nur in der registrierten Version relevant  ;)

; PrgEndTime in Minuten nach Mitternacht

PrgEndTime=9

;erlaubte Werte für PrgEndTimeOffset 1..60, bei anderen Werten wird dieser Parameter ignoriert!

;damit wird PrgEndTime automatisch auf die aktuelle Zeit + den Offsetminuten gesetzt.

;Beispiel: Aktuelle Uhrzeit 15:03, PrgEndTimeOffset=5	-> das Programm endet um 15:08

PrgEndTimeOffset=0

; erlaubte Werte PrgEndOpt

;0= nicht aktiv

;1= Programm beenden

;2= Programm beenden + Restart Windows

;3= Programm beenden + Shutdown Windows + Power off

;4= Programm beenden + anderes Programm starten

PrgEndOpt=0

; wird zu den Werten 1..4 -> 10 addiert, also 11..14, gilt diese Option nur einmalig (1x) und danach wird Ausführung automatisch auf “0” = nicht aktiv zurückgesetzt

; bei den Werten 11..13  wird PrgEndDays ignoriert, so als wäre “0” gesetzt

;PrgEndDays  0=alle Tage, sonst Binäre ODER-Verknüpfung Montag=Bit 0 .. Sonntag=Bit 6

PrgEndDays=0

PrgEndPrg=C:\Programme\WinExit Pro\WinExit.exe

PrgEndParam=/neustart

; Werte für PrgRestart:

; 0=inaktiv

; 1=Montag; 2=Dienstag; 4=Mittwoch; 8=Donnerstag; 16=Freitag; 32=Samstag; 64=Sonntag;

; bei mehreren Tagen ist es eine Addition von den Tageswerten!

PrgRestart=0

; PrgRestartTime in Minuten nach Mitternacht

PrgRestartTime=360	-> hier 06:00 Uhr

;erlaubte Werte für PrgRestartTimeOffset 1..60, bei anderen Werten wird dieser Parameter ignoriert!

;damit wird PrgRestartTime automatisch auf die aktuelle Zeit + den Offsetminuten gesetzt.

;Beispiel: Aktuelle Uhrzeit 15:03, PrgRestartTimeOffset=5	-> das Programm startet neu um 15:08

;PrgRestart wird dabei automatisch auf den betreffenden Tag gestellt, sollten mehrere Tage eingestellt gewesen sein, so gehen die „anderen“ Tage verloren!

PrgRestartTimeOffset=5

[Colors]

Linie0GColorOn=1

Linie0GColorThick=0

[View]

ShowBaroLinie=1

Show1013BaroLinie=0

;MiniGraphWidth =Mini-Grafiken Breite in Pixel, erlaubt 170 ... 640

MiniGraphWidth=312

;MiniGraphHeight =Mini-Grafiken Höhe in Pixel, erlaubt 133 ... 640

MiniGraphHeight:=224

[MiniDisplay]

Show=0	; 0=Mini-Display wird nicht angezeigt!

;erlaubter Bereich – PlusPixel 10 ... 30

PlusPixel=0

;Gradient=0  	= None	einheitliche Hintergrundfarbe = kein Übergang

;Gradient=1  	= TopBottom

;Gradient=2  	= BottomTop

;Gradient=3  	= LeftRight

;Gradient=4  	= RightLeft

;Gradient=5  	= FromCenter

;Gradient=6  	= FromTopLeft

;Gradient=7  	= FromBottomLeft

Gradient=0

[Display]

Show=0	; 0=Display wird nicht angezeigt!

[Html]

Auto=0

FtpAutoStart=0

HtmlDateien=1

Anzahl=10

AutoAnzahl=0

ForceTop=1

GifColorNoR=1

JahrMinMax=1

GifWindR=0

FtpExtern=0

FtpZeitA=0

FtpZeit5=1

FtpZeit10=0

FtpZeit15=0

FtpZeit30=0

FtpZeit1=0

FtpZeit2=0

FtpZeit3=0

FtpZeit6=0

FtpZeit12=0

FtpZeit24=0

Aufwecken=0

Statistik=1

NoWocheHTM=0

AnzahlStd=1

CustomFile=0

AnzahlAlle=0

HtmlNoStart=0

Blank_Unit=1

FtpAktiv=1

FtpIntern=0

FtpAutoAkt=1

FtpCfgUpL=1

FtpNoDisCon=0

; FtpTimeStart/FtpTimeEnd Zeit in dem Zeitsteuerung erfolgen soll – in Minuten nach Mitternacht

; nur relevant wenn FtpTimeAllways=0

FtpTimeStart=480

FtpTimeEnd=1380

FtpTimeAllways=1

NoWocheGif=0

NoMonatGif=0

NoJahrGif=0

GifWDTxt=1

Seeforce=0

Moon=1

Sun=1

DateShort=0

AlwaysDate=0

DateTimeChange=1

MiniDisplay=1

Thermic=1

HtmlAltRelHum=1

HtmlMinMax=1

DayGif=0

DayTemplate=0

WeekTemplate=0

MonthTemplate=1

YearTemplate=1

YDayGif=1

WeekGif=1

IceDays=1

WindDirGraphic=1

AllDayGif=0

AktuellGif=0

MiniGraphic=1

TransAuto=1

TransCurrent=1

TransCustom=1

TransMiniDisp=1

TransMiniGraph=1

TransNoAktuellGif=0

TransWDirGraphic=1

MiniGraphicWeek=0

MiniGraphicMonth=1

MiniGraphicYear=1

SingleWeekGif=1

[1]

; als Sensor-Werte sind [1] ... [46] möglich - hier ist nur als Muster der Innensensor=1 als Beispiel vorhanden

Visible=1

AutoSkal=1

Html=1

MiniGraph=1

MinMaxYear=1

Speech=1

[Wunderground]

T1hour=0

WG_FTP=0

[Forecast]

; eigener Wettervorhersage-Text – siehe auch Wetterstation, Wettervorhersage, “Texte”

Text1=

Text2=

Text3=

[Own]

;eigener beliebiger Text, auch vorgesehen für Einblendung in MiniDisplay

Text1=

Text2=

Text3=

Text4=

Text5=

Text6=

[Weather]

; externe Zuführung der Schneehöhe in cm

Snow=0.000

Funktionen

Inhalt


Übergabeparameter

= Kommandozeilen-Optionen (command line options)

Achtung! Diese Funktionalität steht nur in der Vollversion zur Verfügung!

Das Programm unterstützt folgende Übergabeparameter:

/Language=x /Auto [/Down] [/Ftp] [/WG] [/WA] [/ER] [/All] [/PID]  | [/no] [/Txt] | [/config]

Übergabeparameter für die Programmsprache  /Language=x

x=0	deutsch

x=1	englisch

x=2	französisch

x=3	italienisch

x=4	tschechisch

x=5	niederländisch

x=6	spanisch

muss zwingend der 1. Parameter sein und muss ”=” enthalten

Startet man das Programm mit dem Übergabeparameter "/auto"

werden die Wetterdaten nach dem Start sofort ausgelesen und danach das Programm (mit einer automatisch beantworteten Abfrage) beendet.

Mit diesem Parameter werden jedoch die Programm-Optionen "Wetterdaten beim Start automatisch auslesen ..." und "Programm nach dem Auslesen automatisch schließen" unverändert belassen.

Sinn dieses Parameters ist, dass man damit automatisch mit einem Schedule-(Zeitsteuerungs-)Programm die Wetterdaten periodisch abholen kann, ohne den normalen Programmbetrieb ändern zu müssen!

Der Übergabeparameter  "/no"
setzt die Optionen ”bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen”  und /oder
”autom. Internet-Dateien aktualisieren” und ”automatisch Export-Datei erzeugen” vorübergehend außer Kraft.

Er hat Vorrang vor ”/Ftp”, ”/WG” bzw. ”/All” und benötigt ”/Auto” (”/Ftp”,”/WG”,”/All” wird mit diesem Parameter wirkungslos!).

Mit den entsprechenden Optionen unter "Internet-Einstellungen" bzw. zusätzlichen Parameter ”/ftp” kann man die Aktuell-Dateien erzeugen bzw. die Internet-Dateien (Tabellen/Grafiken) aktualisieren und dann per FTP zu einem WEB-Server übertragen lassen.

Gibt man zusätzlich zu dem 1. Parameter bzw. 2. Parameter noch den Parameter "/all"

dazu, so wird nach dem Auslesen der Wetterdaten die Funktion ”Internet-Dateien aktualisieren ...” aufgerufen – für diesen Übergabeparameter sind die entsprechenden Optionen unter "Internet-Einstellungen" – ”autom. Internet-Dateien aktualisieren” und  ”bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen” nicht notwendig. Das Aktualisieren der Internet-Dateien erfolgt dabei bei jedem Aufruf mit diesem Parameter – im Gegensatz zu der Option, wo die Aktualisierung nur einmal am Tag erfolgt.

Gibt man zusätzlich zu dem 1./2.  bzw. 3. Parameter noch den Parameter "/down"

dazu, so wird nach dem Auslesen der Wetterdaten und dem Beenden des Programmes danach auch noch Windows beendet.

Wer ein entsprechendes Motherboard hat (Unterstützung für Advanced Power Management) und diese Funktion in Windows auch aktiviert hat, kann damit den Computer abschalten.

Da mit dieser Option(en) das Programm automatisch nach 10 Sekunden beendet wird, und danach auch Windows beendet wird, aber möglicherweise der FTP-Transfer noch nicht abgeschlossen wurde, kann man diese 10 Sekunden - Wartezeit ändern:

In wswin.cfg:

[Options]

Timeout=10 	diesen Wert entsprechend erhöhen.

Gibt man zusätzlich zu dem 1. /2.  bzw. 3. Parameter noch den Parameter "/ftp"

dazu, so werden nach dem Auslesen der Wetterdaten die Aktuell-Dateien erzeugt und diese anschließend mit dem externen FTP-Programm übertragen

Wobei für diesen Parameter folgende Optionen nicht gesetzt sein müssen:

•	bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen

•	nach Autoauslesen Daten übertragen

•	Externes Ftp-Programm verwenden

Voraussetzung ist allerdings:

Unter ”Externes FTP-Programm verwenden” ist ein Eintrag und dieses Programm steht auch zur Verfügung.

Der Übergabeparameter  "/WG"

veranlasst das Programm  nach dem Auslesen der Wetterdaten, den letzten Datensatz an Wunderground.com zu übertragen. Die notwendigen Voraussetzung (ID, Kennwort) müssen natürlich erfüllt sein.

Der Übergabeparameter  "/WA"

für Datenübertragung zu wetterarchiv.de und/oder AWEKAS bei Autostart/Autoauslesen

Der Übergabeparameter  "/ER"

für Senden Email-Report bei Autostart/Autoauslesen

Der Übergabeparameter  "/PID"

Wswin trägt in die WSWINERR.TXT (nur wenn Fehlerlog aktiviert) die Prozess-ID vom laufenden Wswin ein.

Damit ein anderes Programm diese Information nutzen.

Der Übergabeparameter  "/txt"

veranlasst das Programm  nach dem Auslesen der Wetterdaten automatisch eine Export-Text-Datei zu

erzeugen  - mit den Daten der letzten 24 Stunden bzw. des aktuellen Tages.

Der Übergabeparameter  "/config"
veranlasst das Programm die alternative Konfigurations-Datei ”wswina.cfg” zu nutzen.

Zwischen den Parametern ist zwingend ein Leerzeichen erforderlich – die Reihenfolge ist beliebig!

Anwendungsbeispiele:

C:\WsWin\wswin32.exe /auto

C:\WsWin\wswin32.exe /auto /down

C:\WsWin\wswin32.exe /auto /ftp

C:\WsWin\wswin32.exe /auto /all /ftp

C:\WsWin\wswin32.exe /auto /all /ftp /down

C:\WsWin\wswin32.exe /auto /no

C:\WsWin\wswin32.exe /config

Funktionen

Inhalt


Dateien

Die nachfolgende Liste beschreibt alle Programmdateien der Bedien- und Auswertesoftware sowie die Datendateien, die während des Betriebes automatisch angelegt werden.

Verzeichnisse	Standardeinstellung (C:\Wswin = %Installationsverzeichnis%)

Unter Vista und Windows 7/8/10 wird C:\Wswin vorgeschlagen und sollte auch benutzt werden -> NICHT %ProgramFiles%!!!

Programm-Verzeichnis          	%Installationsverzeichnis%

Daten-Verzeichnis	%Installationsverzeichnis%

HTML-Verzeichnis	%Installationsverzeichnis%\Html

Usericons                   	%Installationsverzeichnis%\Html\usericons (für wswin-custom-x.txt)

Text-Verzeichnis       	%Installationsverzeichnis%\Text

WAP-Verzeichnis      	%Installationsverzeichnis%\Wap

Aprs-Verzeichnis       	%Installationsverzeichnis%\Aprs

Export-Verzeichnis	%Installationsverzeichnis%\Export	(nicht änderbar!)

Export-Verzeichnis extra      	%Installationsverzeichnis%\AllData	(nicht änderbar!)

PDF-Verzeichnis         	%Installationsverzeichnis%\PDF	(nicht änderbar!)

Synop/Metar-Verzeichnis    	%Installationsverzeichnis%\SynopMetar

Debug-Verzeichnis	%Installationsverzeichnis%\Debug 	(nicht änderbar)

Alle Verzeichnisse – bis auf Programm/Export/PDF/Debug-Verzeichnis – können nachträglich geändert werden.

Datei	Beschreibung

WSWIN32  .EXE      	32Bit-Programm

WSWIN32  .HLP      	32Bit -Online-Hilfe (mit Grafiken)

WSWin32en.HLP     	32Bit –Online-Hilfe in Englisch (sofern vorhanden)

WsWinAprs .exe      	HilfsProgramm zum Übertragen der APRS/CWOP Daten

Wswin_TE923usb.cmd	HilfsProgramm zur Korrektur der Registry für die TE923 Stationen

Winhlp.cmd	Hilfsprogramm damit die Programm-Hilfe wieder funktioniert

NetAtmoXML.exe	Hilfsprogramm für die Netatmo-Stationen

netatmostart10.cmd   	zeitgesteuertes Hilfsprogramm zum Steuern der netatmox.cmd

netatmox.cmd 	Hilfsprogramm welches die Daten bei NetAtmo abholt

Usb             .dll       	Hilfsprogramm für TE923

WSWIN      .CFG     	Konfigurationsdatei

WSWINa    .CFG      	Alternativ-Konfigurationsdatei

wswin_www.cfg   	Beinhaltet die Konfigurationen für die WWW Templates

WS_HIS     .TXT   	Datei mit den Statistik-Daten

Wswin_customfiles.cfg	Steuerungsdatei für alle benutzerdefinierte Dateien

Ws_controll.cfg	Steuerungsdatei im Online-Betrieb

watch          .txt   	Steuerdatei für CSV-Daten-Übernahme (Beispiel-Name)

wswin_x-csv_import.cfg	Konfigurationsdatei für X-CSV Datei-Überwachung

wswin_language.txt	Übersetzungsdatei mit Originalsprache<:>neue Sprache

WS_MM_JJ.DAT     	Monatsdatei für die Wetterdaten im Monat MM und Jahr JJ

WM_MM_JJ.DAT    	Monatsdatei für Wetterstation WM918/WMR-918/WMR968/WMR928

WD_MM_JJ.DAT    	Monatsdatei für Wetterstation Davis Weatherlink/VantagePro/TE923

WS2_JJJJ.DAT         	Jahresdatei für Wetterstation WS2000/WS2500

WM2_JJJJ.DAT   	Jahresdatei für Wetterstation WM918/WWR-918/WMR968/WMR928

WD2_JJJJ.DAT     	Jahresdatei für Wetterstation Davis Weatherlink/VantagePro/TE923

WS_JJJJ.DAT, WM_JJJJ.DAT, WD_JJJJ.DAT – alte Jahresdateien – können gelöscht werden!

WSARCHIV.MDB	MS-Access-Datenbank für Wetterlage-Meldungen

EXPMM_JJ.CSV       	Monats-Export-/Import-Datei für Monat MM und Jahr JJ

EXPMM_JJidxx.CSV	Einzelsensor xx Monats-Export-/Import-Datei für Monat MM und Jahr JJ

RainJJJJMM.CSV    	Monats-Export-/Import-Datei nur mit vorhandenen Regenwerten

WSWIN      .TRC      	Schnittstellen-Protokoll-Datei.

WSWINERR.TXT	Fehler-Protokoll-Datei

Ws_debug_email.txt	Email-Protokoll-Datei

Ws_debug_report.txt	Report-Protokoll-Datei

Ws_debug_speech.txt	Sprach-Protokoll-Datei

Ws_debug_wa.txt	Wetterarchiv-Protokoll-Datei

Ws_debug_wg.txt	Wunderground-Protokoll-Datei

Ws_debug_awekas.txt	Awekas-Protokoll-Datei

Ws_debug_www.txt	Wetterportale-Protokoll-Datei

WS_MM_JJ.ALT	gesicherte Monatsdatei für die Wetterdaten von alter Software-Version

WS_MM_JJ.WS3	- kann in der Regel gelöscht werden. Die alten Dateien werden automatisch auf

WM_MM_JJ.WS3 	das neue Format konvertiert.

Aufbau Datendatei:

 18 Byte	Header – Kennung im Header: WS4data file

 72 Byte	Daten je Wetter-Datensatz (bei 42 Sensorwerten)

Aufbau altes Datendatei-Format:

  18 Byte	Header – Kennung im Header: WS1data file

220 Byte	Daten je Wetter-Datensatz (bei 36 Sensorwerten)

Aufbau Datendatei Wetterstation WMR-918:

  18 Byte	Header – Kennung im Header: WM4data file

  30 Byte	Daten je Wetter-Datensatz (bei 15 Sensorwerten)

Aufbau Datendatei Weatherlink/VantagePro:

  18 Byte	Header – Kennung im Header: WD4data file

  76 Byte	Daten je Wetter-Datensatz

•	maximaler Speicherbedarf für eine Monatsdatei mit 31 Tagen und Messintervall von 3 min.

•	18 + ([24*60/3=]480*72) * 31 	-> 1.071.378 Bytes (1.1 MB)

•	18 +([24*60/3=]480*220) * 31	-> 3.273.618 Bytes (3.3 MB) = Alte Datendatei

•	maximaler Speicherbedarf für Wetterstation mit 31 Tagen und Speicherintervall von 1 min.

•	18 + ([24*60=]1440*30) * 31 	-> 1.339.218 Bytes (1.3 MB) für WMR-918

•	maximaler Speicherbedarf für Wetterstation mit 31 Tagen und Speicherintervall von 2 min.

•	18 + ([24*30=]720*30) * 31 	->    669.618 Bytes (0.7 MB) für WMR-918

•	maximaler Speicherbedarf für Wetterstation mit 31 Tagen und Speicherintervall von 1 min.

•	18 + ([24*60=]1440*76) * 31 	-> 3.395.014 Bytes (3.4 MB) für Weatherlink/VantagePro

•	maximaler Speicherbedarf für Wetterstation mit 31 Tagen und Speicherintervall von 2 min.

•	18 + ([24*30=]720*76) * 31 	-> 1.696.338 Bytes (1.7 MB) für Weatherlink/VantagePro

Internet-Dateien:

libSMBM    .js      	Notwendiges JavaScript für start.html – nicht notwendig auf WEB-Seite

start	      .html    	Menü-Hauptdatei (oder entsprechend des gewählten Namen).

start	      .txt	   	Individuelle Einstellungen für start.html

auf             .gif	Grafik für start.html

zu              .gif            	Grafik für start.html

6x6            .gif            	Grafik für start.html

kopf          .html	         	Datei mit den Standort-Daten

leer           .html	          	Hilfsdatei für die Ausgabe der Tabellen bzw. Grafiken.

info           .html	          	Anzeigen von Informationen für eigene Belange (in diese Datei wird aktuell.gif
                        	       	eingebunden)

instrumente.html      	Vorgesehen für die Darstellung der Intrumente-Grafiken

table_head.html      	Datei zum Einbinden für „Kopf“-Informationen in den Tabellen

table_foot.html        	Datei zum Einbinden für „Fuss“-Informationen in den Tabellen

wstation    .html	       	Anzeigen von Informationen z.B. über Wetterstation - für eigene Belange

current      .html	         	Wetterübersicht

minmaxJJJJ.htm     	Minimum/Maximum Werte Tabelle für Jahr JJJJ

minmaxJJJJMM.htm	Minimum/Maximum Werte Tabelle für Jahr JJJJ Monat MM

Aktuell-Dateien:

aktuell       .htm	automatisch erzeugte Tabelle mit den letzten 10 (5-40) Wetterdatenwerten

aktuell       .gif	             aktuelle Wetterdaten-Grafik

aktuell       .txt	             automatisch erzeugte Export-Datei (CSV-Format)

ws_report  .txt	Bericht - Datei

minidisplay.gif	automatisch erzeugbare Mini-Display-Darstellung

ddis_current.gif	aktuelle Windverteilung

ddis_f_current.gif	aktuelle Verteilung Windrichtung/Windgeschwindigkeit

windbft_current.gif	aktuelle Verteilung Windstärke

mini_currentx.gif    	Minigrafiken für die Einzelsensoren (x)  - siehe unten

mmini_currentx.gif	2.Set Minigrafiken für die Einzelsensoren (x)  - siehe unten

Benutzer Text/Html-Datei(en):

wswin-custom-x.sec	Steuerdatei für besondere informative WEB-Seite

wap-smartweather-x1.txt 1.Steuerdatei für eine SmartPhone WEB-Seite

wswin-analyse.txt	Steuerdatei für Überblick der Konfiguration der Station

custom    .txt	      	erste Steuerdatei für benutzerdefinierte WEB-Seiten

wap         .txt	      	erste Steuerdatei für z.B. benutzerdefinierte WAP-WEB-Seiten

wswin_nrt.txt	      	erste Steuerdatei für z.B. benutzerdefinierte NearRealTime-Seiten

ws_secure.txt      	erste Steuerdatei zum Codieren von Benutzer-Dateien

ws_speech.txt   	Steuerdatei für die Sprachausgabe

ws_speech1h.txt   	Steuerdatei für die Sprachausgabe jede Stunde

custom_r.txt	   	Steuerdatei für Report (Datei und/oder Email)

custom_rw.txt	   	Steuerdatei für Email-Wochen-Report

custom_rm.txt	   	Steuerdatei für Email-Monat-Report

custom_sms.txt   	Steuerdatei für Email nur in der Betreffzeile

import     .csv	Importdatei für CSV-Daten-Übernahme. (Beispiel-Name, da frei wählbar!)

ws_newdata.csv   	Exportdatei für andere Programme (z.B. SQL)

ws_merge.csv      	Importdatei für “Zuführen” bzw. “Übersteuern” von Daten während Aufzeichnung

Template Dateien

template_test~.txt    	erste besondere Test-Template-Steuer-Datei

template_t.txt	erste Test-Template-Steuer-Datei (zum Austesten von Templates)

template_time.txt    	erste Zeit-Template-Steuer-Datei

template_d.txt	erste Tages-Template-Steuer-Datei

template_day.txt    	erste Tages-Template-Steuer-Datei (nur bei Tabellen/Grafiken aktualisieren)

template_yest.txt   	erste Vortages-Template-Steuer-Datei

template_w.txt	erste Wochen-Template-Steuer-Datei

template_m.txt	erste Monats-Template-Steuer-Datei

template_y.txt	erste Jahres-Template-Steuer-Datei

template_noaa_m.txt	Monats-NOAA-Template-Steuer-Datei

template_noaa_y.txt	Jahres-NOAA-Template-Steuer-Datei

template_season.txt	Season-Template-Steuer-Datei

wswin_xml.txt	Ausgangsdatei zum Ergänzen Variablen  Variabel %var% Text mit XML-Code

wswin_xml_mod.txt	Ergebnisdatei mit ergänztem XML-Code <var>%var%</var>

Bericht-Dateien:

Ws_report0.txt	Dateianhang bei Email-Report	(optional)

Ws_report?.txt	Dateianhang bei Alarm-Email - ? = 1..46 für Sensornummer. (optional)

Wetterübersicht-Dateien:

current      .html	             	Hauptdatei für die aktuellen Wetterwerte

thermic.gif,thermic0.gif,thermic1.gif	PMV: warm, normal, kalt

asun.gif, asuncl.gif, acloud.gif, arain.gif	Dateien für Wettervorhersage

acloud0.gif,astorm.gif,asnow.gif,awind.gif   	Dateien für Wettervorhersage

apart_sun_rain.gif, apart_sun_rain_snow.gif, apart_sun_snow.gif, arainandsnow.gif 	nur für VantagePro

p_do.gif, p_up.gif, p_s.gif	Dateien für Luftdrucktendenz

cal.gif, clock.gif, day.gif	 	Dateien für Zeiten

barom.gif, dewp.gif, hum.gif, temp.gif	Dateien für Sensorwerte

wind.gif, windb.gif, windc.gif, windr.gif	Dateien für Wind

hour.gif, month.gif, week.gif, year.gif	Dateien für Regen

rain.gif, rainday.gif	Dateien für Regen

frost.gif	Datei für letzter Frost

sea0.gif, sea1.gif, sea2.gif         	Dateien für Seegang

sdark.gif, shazy.gif, sstcloudy.gif            	Dateien für Bewölkung/Sonne

scloudy.gif, sslcloudy.gif, ssunny.gif

sunbr.gif, uv.gif, et.gif	Dateien für Sonne

winddir.gif,

n.gif, nne.gif, ne.gif, ene.gif

e.gif, ese.gif, se.gif, sse.gif

s.gif, ssw.gif, sw.gif, wsw.gif

w.gif, wnw.gif, nw.gif, nnw.gif	Windrichtungssymbole

moon.gif, sun.gif	       	         	animierte Mondgrafik, Sonne

moon14.gif,moon0.gif,moon7.gif,moon22.gif   	Vollmond,Neumond, abn.Mond, zun.Mond

moon0.. – moon30.gif	Mondphasen-Tage

forec1.gif,forec2 ... forec8.gif	zusätzliche Wettervorhersage - Icons

batterie.gif, bat.gif, bat0.gif, bat25.gif

bat50,gif, bat75.gif, bat100.gif

sound.gif, sound1.gif, co2.gif	Netatmo Graifken

jJJJJJ	      .htm      	Jahres-Htm-Tabelle 	- j2000.htm

mJJJJMM   .htm      	Monats-Htm-Tabelle	- m200003.htm

wJJJJ_WW.htm      	Wochen-Htm-Tabelle	- w2000_10.htm

jJJJMMTT  .htm       	Tages-Htm-Tabelle	- 20000331.htm

Grafikdateien: – Das Programm erzeugt GIF-Dateien, unterstützt werden auch JPG-Dateien

Tages Grafik-Dateien:

Day1.gif       	Tagesgrafik Montag

Day2.gif       	Tagesgrafik Dienstag

Day3.gif       	Tagesgrafik Mittwoch

Day4.gif       	Tagesgrafik Donnerstag

Day5.gif      	Tagesgrafik Freitag

Day6.gif      	Tagesgrafik Samstag

Day7.gif       	Tagesgrafik Sonntag

Yesterday.gif	Tagesgrafik von Gestern

Ddis_day1.gif	Windverteilungs-Tagesgrafik Montag

Ddis_day2.gif	Windverteilungs-Tagesgrafik Dienstag

Ddis_day3.gif	Windverteilungs-Tagesgrafik Mittwoch

Ddis_day4.gif	Windverteilungs-Tagesgrafik Donnerstag

Ddis_day5.gif	Windverteilungs-Tagesgrafik Freitag

Ddis_day6.gif	Windverteilungs-Tagesgrafik Samstag

Ddis_day7.gif	Windverteilungs-Tagesgrafik Sonntag

Ddis_f_day?.gif	Verteilung Windrichtung/Windgeschwindigkeit-Tagesgrafik von Tag x

windbft_day?.gif       	Verteilung Windstärke für Tag x

Ddis_yesterday.gif	Windverteilungs-Tagesgrafik von Gestern

Ddis_f_yesterday.gif	Verteilung Windrichtung/Windgeschwindigkeit-Tagesgrafik von Gestern

Wochen Grafik-Dateien:

Week.gif	Wochengrafik

Ddis_week.gif	Windverteilungs-Wochengrafik

Ddis_f_week.gif	Verteilung Windrichtung/Windgeschwindigkeit-Wochengrafik

windbft_week.gif        	Verteilung Windstärke Woche

snow_y????.gif 	Schneehöhe

greenland_????.gif 	Grünlandtemperatur

warmsum_????.gif 	Wärmesumme

frostsum_????.gif 	Kältesumme

History-Grafik-Dateien:

wind_y????.gif 	Windverlauf

his_y????.gif 	Temperatur

his_r_y????.gif	Temperatur und Niederschlag

rainsun_y????.gif 	Niederschlag/Sonne

solarenergy_y????.gif	Solar-Energie

clima_y????.gif 	Klimadiagramm

clima_y.gif 	Langjähriges Klimadiagramm

Für ???? ist die Jahreszahl einzusetzen.

Langzeitgrafiken:

long_temp.gif 	Temperatur-Vergleich

long_rain.gif 	Niederschlag-Vergleich

long_sun.gif 	Sonnenzeit-Vergleich

long_greenland.gif 	Grünland-Vergleich

long_warmday.gif 	Warme Tage Vergleich

long_coldday.gif 	Kalte Tage Vergleich

long_warmsum.gif 	Wärmesumme Vergleich

long_coldsum.gif 	Kältesumme Vergleich

Mini-Grafik-Dateien: (nur als Einzelsensor-Grafik vorgesehen)

Mini_currentx.gif	Aktuelle Mini-Grafiken und Einzelsensoren (x) - siehe unten

Mini_day?x.gif	Mini-Grafiken für Tag 1-7 (?) und Einzelsensoren (x) - siehe unten

Mini_wjjjj_wwx.gif	Mini-Grafiken für Jahr jjjj – Woche ww und Einzelsensoren (x) - siehe unten

Mini_mjjjjmmx.gif	Mini-Grafiken für Jahr jjjj – Monat mm und Einzelsensoren (x) - siehe unten

Mini_yjjjjx.gif       	Mini-Grafiken für Jahr jjjj und Einzelsensoren (x) - siehe unten

... möglich auch als Mmini_???????.gif (für 2. Set der Minigrafiken)

Abkürzungen der Grafik-Datennamen-Erweiterung für Einzelsensoren:

t,ti,t2-t15	Temperatur Außen, Temperatur Innen, Temperatur 2 - 15

f,fi,f2-f15	Feuchte Außen, Feuchte Innen, Feuchte 2 - 15

w,wb,wr,wc	Windgeschwindigkeit, Windböen, Windrichtung, Windchill

wdg      	Windböen Windrichtung (nur VantagePro und [m]mini_ )

w10      	10 Minuten Durchschnitt Windgeschwindigkeit

r       	Regen

tp       	Taupunkt

m1-m4	Bodenfeuchtigkeit 1 –4 (Soil Moisture)

l1-l4    	Blattfeuchte 1-4 (Leaf Wetness)

s          	Sonne/Solar

sl         	Helligkeit

st        	Sonnenzeit

uv       	UV

et    	Evapotranspiration

xt    	Zeitsensor

rx    	ISS Empfang

cl    	Wolkenuntergrenze – nur für Tagesansicht verfügbar

b?     	Netatmo Batterie: ? -> o=Außen, 1..3=Zusatzsensor 1..3, r=Regen, w=Wind

c?        	Netatmo Co2: ? -> i=Innen, 1..3=Zusatzsensor 1..3

n        	Netatmo Lautstärke

Instrumente Grafik-Dateien:

instr_x.gif	x:t (Außentemp.), f(Außenfeuchte), d(Luftdruck), r(Regen), tp(Taupunkt), wc(Windchill), w(Wind), wb(Windböen), wr(Windrichtung), uv(UV-Strahlung)

jJJJJt          .gif   	Temperatur-Jahres-Grafik	z.B.:  	j2000t.gif

jJJJJf          .gif   	Feuchte-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000f.gif

jJJJJd         .gif   	Luftdruck-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000d.gif

jJJJJw        .gif   	Wind-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000w.gif

jJJJJwr       .gif   	Windrichtung-Jahres-Grafik	z.B.:     j2000wr.gif

jJJJJr         .gif   	Regen-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000r.gif

jJJJJtp       .gif    	Taupunkt-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000tp.gif

jJJJJwc      .gif   	Windchill-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000wc.gif

jJJJJs         .gif   	Sonnen-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2000s.gif

jJJJJb?       .gif   	Batterie-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2018b1.gif

jJJJJc?       .gif   	Co2-Jahres-Grafik	     	z.B.:     j2018ci.gif

jJJJJn         .gif   	Lautstärke-Jahres-Grafik	z.B.:     j2018n.gif

ddis_yJJJJ .gif	Windverteilungs-Jahres-Grafik	z.B.:    ddis_y2002.gif

ddis_f_yJJJJ.gif	Verteilung Windrichtung/Windgeschwindigkeit 	z.B.: ddis_f_y2002.gif

windbft_yJJJJ .gif	Verteilung Windstärke-Jahres-Grafik	z.B.: windbft_y2002.gif

mJJJJMM  .gif      	Sammel-Monats-Grafik	  	z.B.:  	m200001.gif

mJJJJMMt .gif      	Temperatur-Monats-Grafik	z.B.:  	m200001t.gif

mJJJJMMf .gif      	Feuchte-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001f.gif

mJJJJMMd.gif      	Luftdruck-Monats-Grafik      	z.B.:     m200001d.gif

mJJJJMMw.gif      	Wind-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001w.gif

mJJJJMMwr.gif    	Windrichtung-Monats-Grafik	z.B.:     m200001wr.gif

mJJJJMMr .gif      	Regen-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001r.gif

mJJJJMMtp.gif 	    	Taupunkt-Monats-Grafik     	z.B.:     m200001tp.gif

mJJJJMMwc.gif    	Windchill-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001wc.gif

mJJJJMMs.gif    	Sonnen-Monats-Grafik	     	z.B.:     m200001s.gif

mJJJJMMb?.gif   	Batterie-Monats-Grafik	     	z.B.:     m201801b1.gif

mJJJJMMc?.gif   	Co2-Monats-Grafik	     	z.B.:     m201801ci.gif

mJJJJMMn.gif       	Lautstärke-Monats-Grafik	z.B.:     m201801n.gif

ddis_mJJJJMM.gif	Windverteilungs-Monats-Grafik	z.B.:    ddis_m200202.gif

ddis_f_mJJJJMM.gif	Verteilung Windrichtung/Windgeschwindigkeit 	z.B.: ddis_f_m200202.gif

windbft_mJJJJMM .gif	Verteilung Windstärke-Monats-Grafik	z.B.: windbft_m200202.gif

wJJJJ_WW.gif  	 	Sammel-Wochen-Grafik     	z.B.: w2000_05.gif

ddis_wJJJJ_WW.gif	Windverteilungs-Wochen-Grafik	z.B.: ddis_w2002_05.gif

ddis_f_wJJJJ_WW.gif	Verteilung Windrichtung/Windgeschwindigkeit 	z.B.: ddis_f_w2002_05.gif

windbft_wJJJJ_WW .gif	Verteilung Windstärke-Wochen-Grafik	z.B.: windbft_w2002_05.gif

Hardcopy-Grafiken:

forecast.gif	Wettervorhersage,Wettervorhersage: doppelclick auf "Prognose"

forecasticons.gif     	Wettervorhersage,Grafik: doppelclick auf Sonnen-Symbol oberhalb sonnig

conditions_jjjjmmtt.gif	Wetterlage,Wetterlage: doppelclick auf Zeit-/Datumanzeige oben

conditions1_jjjjmmtt.gif	Wetterlage,Messwerte1: doppelclick auf Zeit-/Datumanzeige oben

conditions2_jjjjmmtt.gif 	Wetterlage,Messwerte2: doppelclick auf Zeit-/Datumanzeige oben

minmaxjjjj_1.gif   	Statistik Daten,Temperatur: doppelclick in Tabelle

minmaxjjjj_2.gif   	Statistik Daten,Regen/ET/Wind/Sonne: doppelclick in Tabelle

monthlongtime.gif	... über Knopf Sichern!

longtime.gif	Statistik Daten,Langzeit Werte: doppelclick auf "Aufzeichnungs"

longtimeyearyyyy.gif	Statistik Daten für das aktuelle Jahr: doppelclick auf "Aufzeichnungs"

longtimecalculated.gif	Statistik Daten,berechnet: doppelclick in Tabelle

longtimesettings.gif	Statistik Daten,Einstellungen: doppelclick auf "Jahr"

degreedaysjjjj.gif	Grad Tage,Werte: doppelclick in Tabelle

sunmoon_1.gif    	Sonne/Mond,Daten: doppelclick auf Mond-Grafik

sunmoon_2.gif    	Sonne/Mond,mehr ...: doppelclick auf "Nächste Sonnenfinsternis"

location.gif	Standort: doppelclick auf "Einstellungen"

status*.gif	Hardcopy der Statusanzeigen, z.B. Status1_VantagePro plus.gif

Die dabei erzeugten Dateien werden im "Html"-Ordner abgelegt, außer wenn es sich hierbei um jahresbezogene Grafiken handelt und Jahre trennen wurde gewählt, so werden diese Dateien auch in den entsprechenden "Jahres-Ordner" abgelegt

jjjj=Jahr, mm=Monat, tt=Tag

Für die Platzhalter jjjj, mm, tt werden die entsprechenden aktuellen Datums-Daten

eingesetzt z.B. jjjj=2003.

Ab Version V2.98.6 verschiebt das Programm

-	ältere ws_newdata*.csv bzw. EXP*.CSV Dateien (32 Tage) in das Export-Verzeichnis

-	WSWINERR*.TXT bzw. ws_debug*.txt – Dateien in das Debug-Verzeichnis

beim Programm-Start.

Jahres-Daten-Dateien

Ab Version V2.85.1 führt das Programm Jahresdateien zum Zugriff auf die Tageswerte mit.

Da in dieser Datei auch berechnete Werte (Regenzeit, Sonnenzeit, Taupunkt, Windchill, AbsoluteFeuchte) enthalten sind, müssen Sie dafür Sorge tragen, dass bei Änderung der Berechnungsparameter (z.B anderer Sensor für Taupunkt, Änderung zurück in Relative Feuchte usw.), diese Datei entsprechend aktualisiert wird.

Für den aktuellen Monat berücksichtigt das Programm das automatisch.

Sie können die Verwendung der Jahres-Daten-Dateien unter Ansicht, Einstellungen deaktivieren!

Beim erstmaligen Aufruf (manuell oder automatisch) von Monats- oder Jahresansicht erzeugt das Programm die zusätzlichen Jahres-Daten-Dateien - entsprechend der vorhandenen Daten kann das schon etwas dauern.

Beim erstmaligen Erzeugen werden alle Werte des Tages zum Ermitteln des Durchschnittwertes herangezogen, nicht, obwohl eingestellt, nur die Werte von 7:30, 14:30 und 2x 21:00.

Wird eine Jahresdatei gelöscht und die Option „keine Jahres-Dateien“ verwenden ist nicht aktiviert, wird diese entsprechende Jahresdatei beim Ansicht von Monat bzw. Jahr erneut generiert.

Unter Internet, Grafiken/Tabellen aktualisieren ... haben Sie auch die Möglichkeit, den Inhalt der Jahres-Daten-Datei(en) auf aktuellem Stand zu halten.

Nutzen der Jahres-Daten-Dateien:

•	Die Darstellung der Jahresansicht und auch Monatsansicht (hier wenn die Daten aktuell sind) erfolgt genauso schnell.

•	Direkter Zugriff über Variablen auf die entsprechenden Tageswerte für alle Sensoren.

Achtung!

Solange Sie mit bestimmten Parametern experimentieren (z.B. Sonnenstandskorrekturfaktoren usw.) sollten Sie die Benutzung der Jahresdateien deaktivieren.

Datensichern /- zurückspielen

Wenn Sie Dateien sichern wollen und genügend Speicherplatz zur Verfügung haben, so ist es am einfachsten,

wenn Sie den Installationsordner von WsWin (normalerweise C:\Programme\Wswin) und dessen Unterordner mit allen Dateien sichern.

Die unbedingt notwendigen Daten sind die Wetterdaten-Monatsdateien (mm=Monat, jj=Jahr).

o	ws_mm_jj.dat	ELV-Systeme

o	wm_mm_jj.dat	Huger WMR-Wetterstationen

o	wd_mm_jj.dat	DAVIS Weatherlink/VantagePro

Die Jahresdateien (ws_jjjj.dat, wm_jjjj.dat, wd_jjjj.dat) können in der Regel vom Programm wieder generiert werden.

Zusätzlich sollten Sie aber auch noch die Einstellungsdateien sichern - allerdings nicht unbedingt notwendig, wegen der Datei-Größe empfehle ich trotzdem die Sicherung und man erspart sich bei der Wiederherstellung einiges an „Arbeit“.

•	Wswin.cfg, Wswina.cfg

•	Wsarchiv.mdb

•	Template*.txt

•	Alle eigenen Html-/WML-Dateien (ticker.txt, custom.txt, wap.txt, ws_speech*.txt,  ...)

•	Ws_hist.txt

•	Ws_ddays.txt

Aus diesen Dateien kann man alle Grafiken, Html-Dateien usw. wieder neu erzeugen.

Wenn Sie Daten auf einer CD-ROM gesichert haben und diese wieder “zurückspielen”, so entfernen Sie unbedingt das RO-Attribut (Schreibschutz) von diesen Dateien.

Das Programm akzeptiert nicht bzw. ignoriert “schreibgeschützte Dateien” ohne Hinweis!

Umstieg Wetterstation

Wenn Sie die Wetterstation wechseln und es wird damit ein anderes Monatsdatenformat verwendet, z.B. Umstieg von WS2500 (ws_mm_jj.dat) auf VantagePro (wd_mm_jj.dat) so können Sie unter Datei, Exportieren... , Alle Monatsdateien exportieren ..., Datendateien ihren gesamten Datenbestand exportieren und nach Umstellen auf die neue Station unter Datei, Wetterdaten importieren wieder alle Ihre Daten importieren.

Eine weitere Möglichkeit ist:

Exportieren... , Wetterdaten exportieren und hier bei Messgrößen die Option

„Alle Monatsdateien exportieren: 1 Datei“ wählen.

Wenn das Monatsdatenformat „w?_*.dat“ (gleiches Datendateiformat) gleich bleibt, brauchen Sie nur auf die neue Wetterstation umstellen.

Funktionen

Inhalt


WsWin Programm aktualisieren
WsWin aktualisieren – Programmupdate durchführen

... das Ganze ist nur für die registrierten Benutzer relevant.  ;)

Es gibt zwei Arten das Programm auf dem aktuellen Stand zu bringen:

1)	Sie laden aus dem geschützten User-Bereich (Zugangsdaten notwendig) die Komplettversion mit einer Größe von mindestens 7 MB herunter, und installieren das Programm im gleichen Verzeichnis, wo bereits die Vorversion installiert war.
Es werden dabei keine benutzerspezifischen Dateien überschrieben

2)	Sie laden aus dem PRG-Verzeichnis (ebenfalls geschützter User-Bereich) die einzelne Update Exe- (z.B. update_wswin32_29511.exe) – den Link dazu finden Sie auch unter „Hilfe“, „Info über ...“ (sofern Sie den Download-Link nicht mehr wissen).
Durch Starten dieser EXE-Datei wird das Update durchgeführt.
Sollte Sie das Update-Programm informieren, dass Ihre Vorversion zu ALT für ein Update ist, müssen Sie die Komplettversion zum Updaten verwenden!
Ein Grund dafür kann auch sein, dass Sie das Update in einem anderen Verzeichnis als der Vorversion durchführen wollen!

Die Update-Datei update_wswin32ns_????.exe müssen Sie immer nutzen (und nur dann!), wenn Sie die Version ohne Sprachausgabe verwenden wollen (Zusätzlich zur Komplettversion)!

Wenn Sie mehrere Instanzen von Wswin installiert haben, können Sie die Update-Datei nur für eine solche Instanz nutzen, bei den anderen immer die Komplettversion verwenden.

Methode 2) sollten sie generell in Betracht ziehen, insbesondere bei Download-Problemen.

Insbesondere nur hier können sie die immer allerneueste Version vorfinden.

Manchmal finden Sie auch im TEST-Verzeichnis (Unterverzeichnis von PRG) Updates. Hier liegen nur Beta-Versionen oder Versionen für die noch keine Beschreibung vorhanden ist, welche eigentlich notwendig wäre.

Die registrierten Benutzer sollten auch im Wswin-Programm-Verzeichnis eine INFO_R.TXT finden – wenn nicht, können Sie sie auch aus dem PRG-Verzeichnis downloaden – hier sind weiterführende Informationen vorhanden.

Benutzerdaten verloren/vergessen:

Wer seine Benutzerdaten verloren/vergessen hat, sollte bei der Anforderung unbedingt seine

Adresse im Email

mit angegeben.

Ohne der Adresse wird er als  Antwort erhalten: „für Verifizierung benötige ich Ihre Adresse“ oder anders ausgedrückt, wenn mir Ihre Adresse nicht vorliegt, erhalten Sie keinen Zugang mehr zu Updates.

Funktionen

Inhalt


Wswin_TE923usb.cmd

Normaler weise wird dieses Programm von Wswin gesteuert, mit zwei Ausnahmen:

1)	Starten mit Übergabeparameter test

•	 Damit zeigt das Programm an, was es machen würde bei einer TE923-Station, führt aber keine Änderung durch.

2)	Starten als Standanlone-Programm ohne Übergabeparameter und Datei wswin_usbsid.txt vorhanden und darin ist ein Eintrag welche USB_ID (Schlüssel) geändert werden soll - analog zu den Änderungen wie bei einer TE923-Station. USB-ID-Einträge wie bei einer TE923-Station werden nicht unterstützt!

Voraussetzung für die Verwendung:

>> Bestätigung der Benutzerkontensteuerung (Ausführen als Administrator) ist dafür unbedingt notwendig!

>>  Möglicherweise wird dieses Hilfprogramm als Virus und/oder Schadstoffprogramm ausgewiesen, dann

      müssen Sie dem Programm "vertrauen bzw. vor Überprüfung ausschließen.

>>  nach erfolgreicher Änderung in der Registry wird ein Reboot des Computers durchgeführt (nur TE923)!

Inhalt


Technische Daten

ELV WS2000-PC – WS2000 / WS2500 / Wetter-Sensor / WMR-918 / WM-918

WS2000-PC – WS2000

Die nachfolgende Aufstellung liefert einen Überblick über die technischen Daten der
Wetterstation / PC-Interface.

Meßintervall Außensensor	3 min

Meßintervall Innensensor	3 min

Sendefrequenz	433,92 MHz

Reichweite im Freifeld	max. 100 m

Temperaturbereich innen 	0 °C bis +70 °C

Temperaturbereich außen	-30,0 °C bis +70 °C

Auflösung	0,1 °C

Genauigkeit	±1 °C

Meßbereich relativer Luftfeuchte	5% - 95 %

Auflösung	1%

Genauigkeit	8%

Meßbereich Luftdruck	800 bis 1100 hPa

Auflösung	1 hPa

Genauigkeit 	±1 hPa

Luftdruckveränderung	Liniendiagramm, 2 hPa/1,5 mmHg je Teilstrich

Regenmenge	0 bis 3999 mm

Auflösung	< 0,5 mm

Genauigkeit	2% ±1 mm

Windgeschwindigkeit	0-200 km/h

Auflösung	0,1 km/h

Genauigkeit	3% ±1 km/h

Sendeintervall Windsensor genau	165,5 sec

Messung Windgeschwindigkeit und Richtung	alle 8 sec

Übermittelte Windgeschwindigkeit 	gem. Spitzenwert innerh. 165,5 sec

Windrichtung	grafische Auflösung 22,5 Grad, numerische Auflösung 5 Grad

Spannungsversorgung	4 Mignonzellen (Alkaline)

Abmessungen (B x H x T) 	217 x 160 x 30 mm

Spannungsversorgung PC-Interface	           2 Mignonzellen (Alkaline)

Abmessungen PC-Interface (B x H x T)	        100 x 70 x 24 mm

Länge Anschlußkabel (V24)	        ca. 1,4 m

Die Angabe mit “Übermittlung der Böen” bei der Windgeschwindigkeit trifft nur für die neueren Windsensoren ab V1.2 zu.

WS2500-PC – WS2500

Die nachfolgende Aufstellung liefert einen Überblick über die technischen Daten der
Wetterstation WS2500 / PC-Interface.

Meßintervall Außensensor	3 min

Meßintervall Innensensor	3 min

Sendefrequenz	433,92 MHz

Reichweite im Freifeld	max. 100 m

Temperaturbereich innen 	-30,0 °C bis +70 °C

Temperaturbereich außen	-30,0 °C bis +70 °C

Auflösung	0,1 °C

Genauigkeit	±1 °C

Meßbereich relativer Luftfeuchte	20% - 95 %

Auflösung	1%

Genauigkeit	8%

Meßbereich Luftdruck	800 bis 1100 hPa

Auflösung	1 hPa

Genauigkeit 	±1 hPa

Regenmenge	0 bis 3999 mm

Auflösung	< 0,5 mm

Genauigkeit	2% ±1 mm

Windgeschwindigkeit	0-160 km/h

Auflösung	0,1 km/h

Genauigkeit	2% ±1 km/h

Sendeintervall Windsensor genau	165,5 sec

Messung Windgeschwindigkeit und Richtung	alle 8 sec

Übermittelte Windgeschwindigkeit 	gem. Spitzenwert innerh. 165,5 sec

Windrichtung	grafische Auflösung 22,5 Grad, numerische Auflösung 5 Grad

Helligkeit	0 bis 200000 lux

Auflösung	bis 1klux: 1 lux, bis 10klux: 10 lux, bis/ab 100klux: 0,1 klux/1 klux

Genauigkeit	±10 % - 4 Digit

Sonnenscheindauer	0 bis 9999 h

Auflösung	bis 100h: 1 min, bis 999h: 1/10 h, ab 1000h: 1 h

Spannungsversorgung	4 Babyzellen (Alkaline) 1,5V ,C, R/4

Steckernetzteil 9V/500mA

Abmessungen Standgehäuse (B x H x T) 	255 x 210 x 35 mm

Spannungsversorgung PC-Interface	           2 Mignonzellen (Alkaline)

Abmessungen PC-Interface (B x H x T)	        100 x 70 x 24 mm

Länge Anschlußkabel (V24)	        ca. 1,4 m

PC-Wettersensor-Empfänger

Bausatz der Fa. ELV – Best.Nr. 68-390-61

Der kleine Empfänger für die Signale des ELV Wettersensorsystems (und OEM’s) und der Fernbedienung FS 10 (ELV Funk-Fernschaltsystem) dient der Empfangskontrolle der Datensender und als allgemeiner Empfänger für eigene Applikationen (z.B. Wswin). Die Empfangsdaten werden über eine serielle RS-232-Schnittstelle an den PC ausgegeben.

Technische Daten

Komplettbausatz

Spannungsversorgung	 5 V, stabilisiert

Stromaufnahme	 ca. 20 mA

Empfangsfrequenz	 433,92 MHz

Schnittstelle	 RS 232

Abmessungen	 79 x 48 x 15 mm

Inhalt


WMR-918H

Beachten Sie, dass die Sensoren des Nachfolgegerätes WMR-918N=WMR-968
nicht mit der alten WMR-918 funktionieren (ausser Zusatzsensoren THGR 228).
Die technischen Daten sind identisch – ausser Luftdruck Innensensor.

Die nachfolgende Aufstellung liefert einen Überblick über die technischen Daten der
Huger Wetterstation  WMR-918H (Funk-Version)

Sendefrequenz	433 MHz

Innen-Sensor: (BTHR918)

Messbereich Temperatur	-5 °C bis +50 °C

Auflösung Temperatur	0,1°C

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit	25 % bis 90 %

Auflösung relative Luftfeuchtigkeit	1 %

Messbereich barometrischer Luftdruck	795 bis 1050 mbar

Messbereich barometrischer Luftdruck BTHR918N	600 bis 1050 mbar

Auflösung barometrischer Luftdruck	1 mbar

Datenübertragungs-Zyklus	38 sec

Reichweite im Freifeld	max. 30 m

Außen-Sensor: (THGR918)

Messbereich Temperatur	-20 °C bis +60 °C

Auflösung Temperatur	0,1°C

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit	25 % bis 90 %

Auflösung relative Luftfeuchtigkeit	1 %

Datenübertragungs-Zyklus	37 sec

Reichweite im Freifeld	max. 100 m

Zusatz-Sensoren (THGR 228H):

Messbereich Temperatur	-20 °C bis +60 °C

Auflösung Temperatur	0,1°C

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit	25 % bis 90 %

Auflösung relative Luftfeuchtigkeit	1 %

Sendereichweite 	ca. 30 m

Datenübertragungs-Zyklus Kanal1	39 sec

Datenübertragungs-Zyklus Kanal2	41 sec

Datenübertragungs-Zyklus Kanal3 	43 sec

Reichweite im Freifeld	max. 30 m

Wind-Sensor (WGR918):

Messbereich Windgeschwindigkeit	4,3 km/h bis 200 km/h

Auflösung Windgeschwindigkeit	0,72 km/h

Messbereich Windrichtung	0 ° bis 359 °

Auflösung Windrichtung	1 °

Datenübertragungs-Zyklus 	14 sec

Reichweite im Freifeld	max. 100 m

Regen-Sensor (PCR918):

Messbereich Regensensor	0 bis 9999 mm

Messbereich Niederschlagrate	0 bis 999 mm/h

Auflösung Regenmenge	 1 mm

Auflösung Niederschlagrate	 1 mm/h

Datenübertragungs-Zyklus 	47 sec

Reichweite im Freifeld	max. 100 m

Spannungsversorgung	4 Mignonzellen (Alkaline) & Netzteil 12V

Abmessungen (L x B x H) 	204 x 139 x 39 mm

WM-918

Die nachfolgende Aufstellung liefert einen Überblick über die technischen Daten der
Huger Wetterstation  WM-918 (Kabelversion)

Innen-Sensor: (in Display eingebaut)

Messbereich Temperatur	0 °C bis +50 °C

Auflösung Temperatur	0,1°C

Messzyklus Temperatur	10 sec

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 97 %

Auflösung relative Luftfeuchtigkeit	1 %

Messzyklus relative Luftfeuchtigkeit	10 sec

Messbereich barometrischer Luftdruck	795 bis 1050 mbar

Auflösung barometrischer Luftdruck	1 mbar

Mess-Zyklus Druck	15 min

Mess-Zyklus Trend	60 min

Außen-Sensor: (Kabel)

Messbereich Temperatur	-40 °C bis +60 °C

Auflösung Temperatur	0,1°C

Messzyklus Temperatur	10 sec

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 97 %

Auflösung relative Luftfeuchtigkeit	1 %

Messzyklus relative Luftfeuchtigkeit	10 sec

Wind-Sensor (Kabel):

Messbereich Windgeschwindigkeit	(1,2-56 m/s) 4,3 km/h bis 200 km/h

Auflösung Windgeschwindigkeit	(0,2 m/s) 0,72 km/h

Messzyklus Windgeschwindigkeit (böig)	5 sec

Messzyklus Windgeschwindigkeit normal	60 sec

Messbereich Windrichtung	0 ° bis 359 °

Auflösung Windrichtung	1 °

Messzyklus Windrichtung	5 sec

Regen-Sensor (Kabel):

Messbereich Regensensor	0 bis 9999 mm

Messbereich Niederschlagrate	0 bis 998 mm/h

Auflösung Regenmenge	 1 mm

Auflösung Niederschlagrate	 1 mm/h

Messzyklus kumulativ	24 Stunden

Datenübertragungszyklus  (an PC):

Allgemein, Wind, Windchill	5 sec

Regen	10 sec

Luftdruck, Taupunkt	10 sec

Temperatur	10 sec

Luftfeuchtigkeit	10 sec

Spannungsversorgung	8 Microzellen (Alkaline) & Netzteil 12V

Abmessungen (L x B x H) 	178 x 108 x 43 mm

Inhalt


VantagePro/VantagePro2 (plus)

Wenn zusätzlich ein UV- und Solarstrahlungs-Sensor vorhanden sind wird von einer „plus“ gesprochen.

Die nachfolgende Aufstellung liefert einen Überblick über die technischen Daten der
DAVIS Wetterstation  VantagePro (Funk-Version) – europäische Version.

Die Reichweite der Funksensoren beträgt bei idealen Bedingungen 	max. 120 m (400 ft)

Sendefrequenz	868,35 MHz

Sensoren in Konsole

Messbereich Innen-Temperatur	0 °C bis +60 °C

Auflösung Temperatur	0,1°C

Mess-Zyklus Innentemperatur	60 sec

Messbereich relative Innen-Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %

Auflösung relative Luftfeuchtigkeit	1 %

Mess-Zyklus Innenluftfeuchtigkeit	60 sec

Messbereich barometrischer Luftdruck	880 bis 1080 mbar

Auflösung barometrischer Luftdruck	0,1 mbar

(erlaubte Standorthöhe von –305 bis 3810m)

Mess-Zyklus Luftdruck	15 min

Außen-Sensor: (ISS)

Messbereich Temperatur	-40 °C bis +65 °C

Auflösung Temperatur	0,1°C

Mess-Zyklus Temperatur	10-12 sec

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit	1 % bis 100 %

Auflösung relative Luftfeuchtigkeit	1 %

Mess-Zyklus Luftfeuchte	50-60 sec

Zusatz-Sensor (6380/6385/6470):

Messbereich Temperatur	-40 °C bis +65 °C

Auflösung Temperatur	(1°F) 0,555°C

Mess-Zyklus Temperatur	10-12 sec

Mess-Zyklus Temperatur in Leaf Wetness/Soil Moisture St.	40-48 sec

Messbereich relative Luftfeuchtigkeit	1 % bis 100 %

Auflösung relative Luftfeuchtigkeit	1 %

Mess-Zyklus Luftfeuchte	50-60 sec

Wind-Sensor (7911):

Messbereich Windgeschwindigkeit große Windschalen	1,6 km/h bis 193 km/h

Messbereich Windgeschwindigkeit kleine Windschalen	5 km/h bis 282 km/h

Auflösung Windgeschwindigkeit	0,5m/s 1,6 km/h

Messbereich Windrichtung	0 ° bis 360 °

Auflösung Windrichtung	1 °

Mess-Zyklus	2,5-3 sec

Regen-Sensor (7852):

Messbereich Regensensor	0 bis 19.999 mm

Messbereich Niederschlagrate	0 bis 2.540 mm/h

Auflösung Regenmenge (bei 0.01 in Sensor)	 0,254 mm

Mess-Zyklus	10-12 sec

Blattfeuchte-Sensor (6420):

Messbereich Leaf	0 bis 15

Auflösung	 1

Mess-Zyklus Blattfeuchte	60 sec

Bodenfeuchte-Sensor (6440):

Messbereich Soil Moisture	0 bis 200 cb

Auflösung	 1 cb

Mess-Zyklus Soil Moisture	62,5 - 75 sec

UV-Sensor (6490):

Messbereich UV 	0 bis 16

Auflösung	 0,1 UV-Index

Mess-Zyklus	50-60 sec (5 min wenn dunkel)

SolarStrahlungs-Sensor (6450):

Messbereich Solar	0 bis 1800 W/m²

Auflösung	 1 W/m²

Mess-Zyklus	50-60 sec (5 min wenn dunkel)

Spannungsversorgung	3 Babyzellen Gr.C

& Netzteil 4-12V(5V –200mA)

Abmessungen (L x B x T) 	264 x 156 x 48 mm

EmpfangsQualität – zur Berechnung wird der Windsensor herangezogen:

Bei 5 Minuten Speicherintervall sind 114 Messungen 	100 %

Bei 1 Minuten Speicherintervall sind   23 Messungen 	100 %

Unterschiede zwischen VantagePro und VantagePro2

Übertragungs-Intervall der Daten:

VantagePro mit ID1	2,500 sec

VantagePro2 mit ID1	2,625 sec

Vorteil:

Die VantagePro2 verwendet ein anderes Übertragungsverfahren (Frequenzsprung-Spreizverfahren [FHSS]) und erreicht damit eine Reichweite bis zu 300m

Nachteil:

Wer die Station als reine Station ohne Computeranbindung einsetzt,

kann nicht mehr auf die Daten von

Solar-Höchstwert, UV-Höchstwert, Leaf-Höchstwert, Soil-HöchstWert und Soil-Niedrigstwert

der letzen 24 Monate zugreifen.

Inhalt


TE923/TE923W

Sensoren (Supply=6.0V, Ta=23°C) und Sensor Hauptstation (Supply=3.0V, Ta=23°C)

RF Funkübertragungsfrequenz 	433 MHz

RF Funkübertragungsdistanz 	100 Meter maximal ( Sichtreichweite )

Betriebstemperatur 	0°C to 50°C ( 32°F to 122°F)

Außentemperaturbereich 	-20°C to 60°C( -4°F to 140°F)

Barometrischer Luftdruckmessbereich (Auf Meeresspiegel )	500 hpa bis 1100hpa

( 14.75 inHg bis 32.44 inHg ),

             	( 374.5 mmHg bis 823.8 mmHg )

Höhenmessbereich 	-200m to +5000 m ( -657 ft .. 16404 ft )

Barometrische Druckauflösung 	0.1 hpa ( 0.003 inHg, 0.08 mmHg )

Barometrische Luftdruckmessunggenauigkeit 	+/- 5 hpa ( 0.015 inHg, 0.38 mmHg )

Außentemperatur-Messbereich 	-40°C to 80°C ( -40°F to 176°F )

Innentemperatur-Messbereich 	-9.9°C to 60°C ( 14.2°F to 140°F)

Temperaturgenauigkeit 	+/- 1°C or +/- 2°F

Temperaturauflösung 	0.1°C or 0.2°F

Luftfeuchtigkeitsanzeige       	0% to 99%

Luftfeuchtigkeitsanzeigegenauigkeit 	+/-5%

Luftfeuchtigkeits-Auflösung 	1%

Übertragungszyklus Thermo-Hygro-Sensor 	47s

Innentemperaturübertragungszyklus 	10s

Raumlufttemperaturübertragungszyklus        	10s

Sonnenaufgang-Sonnenuntergang Anzeigegenauigkeit 	+/- 3min ( Innenbreite +/- 50° )

Messbereich UV-Meter 	0.0 UVI to 36UVI (15.4 MED/hour)

UV Auflösung   	0.1UVI ( 0.1 MED/h )

UV Messgenauigkeit 	+/-1UVI + 10%

Übertragungszyklus UV Sensor      	300s

Wind

Wind Richtungsanzeige        	16 Positionen

Wind Richtungsanzeigengenauikeit 	+/-11.25°

Wind Richtung Auflösung 	22.5°

Wind Richtung Ausgangspunkt 	3mph

Wind Geschwindigkeitsanzeige 	0 to 199.9mph

(199.9 Km/h, 173.7 Knoten, 89.3 m/s)

Wind Geschwindigkeit-Genauigkeit 	+/- ( 2mph + 5% )

Wind Geschwindigkeit-Ausgangspunkt 	3mph

Wind/Gust Speed Disply Update Interval       	33 Sekunden

Windböenintervalle 	11 Sekunden

Übertragungszyklus Windmesser 	33s

Niederschlag

1h/24h/Vortag Niederschlagsmessung 	0.0 to 1999.9 mm ( 78.73 inch )

Letzte Woche/Letzter Monat-Messung 	0 to 19999 mm ( 787.3 inch )

Übertragungszyklus Regenmesser 	183s

Stromversorgung:

Hauptstation : 	4 x UM-3 oder “ AA” 1.5V Alkaline Batterien

              	AC/DC Adapter 7.5V 200mA

Thermo-Hygro-Sensor :      	2 x UM-3 oder “AA” 1.5V Alkaline Batterien

UV-sensor : 	2 x UM-3 oder “AA” 1.5V Alkaline Batterien

Anemometer (Windmesser) : 	2 x UM-3 oder “AA” 1.5V Alkaline Batterien

Regenmesser : 	2 x UM-3 oder “AA” 1.5V Alkaline Batterien

Fernbedienung : 	2 x UM-4 oder “AAA” 1.5V Alkaline Batterien

Inhalt


Reichweite

Die Freifeldreichweite, d. h. die Reichweite bei Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger der Wetterstation, beträgt unter optimalen Bedingungen 100 m. Wände und selbst Stahlbetonkonstruktionen können dabei durchdrungen werden, wobei sich die Reichweite jedoch entsprechend reduziert.

Eine verminderte Reichweite kann folgende Ursachen haben:

•	Hochfrequenzstörungen aller Art

•	Bebauung jeder Art oder Vegetation

•	Beeinflussung der Strahlungscharakteristik und somit die Reichweite durch den Abstand des Senders oder des Empfängers zu leitenden Flächen oder Gegenständen (auch zum menschlichen Körper oder Erdboden)

•	Breitbandstörungen in Stadtgebieten, die den Signal-Rauschabstand im gesamten Frequenzband verkleinern

•	Geräte mit benachbarten Arbeitsfrequenzen, die den Empfänger beeinflussen

•	Schlecht abgeschirmte PCs, die in den Empfänger einstrahlen

Störungen

Inhalt


Beseitigung von Störungen

Werden von einem Sensor über einen Zeitraum von einer Stunde keine Daten mehr empfangen, dann wird die Anzeige im Display automatisch unterdrückt. Alle 12 Stunden überprüft das Basisgerät, welche Sensoren verfügbar sind, falls die Synchronisation durch eine zeitweilige Funkstreckenstörung zwischen Sensor und Basisgerät gestört wurde, denn die Übertragung der Daten erfolgt in einem sehr schmalen Zeitfenster. Spätestens nach dieser Zeit sollte ein so gestörter Empfang wieder aufgenommen werden.

Ein neu zugeschalteter Funksensor (z. B. nach Batteriewechsel) wird vom System automatisch erkannt. Die zugehörigen Daten werden daraufhin im Display des Empfängers angezeigt.

Häufig treten Störungen nur zeitlich begrenzt auf (z. B. Funksprechverkehr) oder können sehr einfach beseitigt werden. Wird in Ihrem Haus oder in der Nachbarschaft beispielsweise ein Funkkopfhörer, ein Funk-Babysitter oder ein ähnliches Gerät auf der Frequenz 433 MHz betrieben, ist deren Einschaltdauer meist zeitlich begrenzt. In der Regel ermöglichen diese Geräte einen Wechsel auf eine störungsfreie Frequenz. Hierdurch lassen sich die Störungen wirkungsvoll ausblenden.

Mögliche Störungen, die eine ordnungsgemäße Anzeige der gesendeten Messwerte behindern können, sind:

Undefinierte Werte nach der Inbetriebnahme

Beachten Sie, dass das Basisgerät erst nach den Funksensoren in Betrieb genommen werden darf, damit sofort definierte Daten empfangen werden können und eine Zuordnung der Sensoren zu den Anzeigestellen im Display möglich ist.

Kein Empfang

Der Abstand zwischen dem Sender und dem Empfänger sollte bei Störungen verringert werden.

Kein Empfang

Stark abschirmende Materialien befinden sich zwischen Sender und Empfänger (dicke Wände, Stahlbeton usw.). Andere Position für Sender oder Empfänger suchen.

Sender wird von Störquelle überlagert

Störquelle (Funkgerät, Funkkopfhörer, Funklautsprecher etc.) beseitigen oder andere Position für Sender und Empfänger suchen. Ist nach 30 Minuten keine Datenübertragung zustande gekommen, wird die zugehörige Messstelle abgeschaltet, also kein Messwert mehr angezeigt, da das System von einem nicht mehr vorhandenen Sensor ausgeht. Es erfolgen dann keine weiteren Empfangsversuche, um die Batterie zu schonen. Nach einer 12stündiger Empfangsstörung startet der Empfänger selbständig eine Neusynchronisation.

Funksensor stört andere Geräte im 433 MHz-Bereich

Die Außendungen des Funk-Außensensors können (alle 3 min für ca. 200 ms) andere auf dem gleichen Kanal arbeitende Geräte stören. Diese Störungen sind nur sehr kurzzeitig und können daher in der Regel vernachlässigt werden. Wenn möglich, sollte jedoch am gestörten Gerät ein anderer Kanal gewählt werden.

Sehr viele Empfangsstörungen

Werden beim Auslesen des Funk-Interface-Status sehr viele Empfangsstörung aufgezeigt, so kann eine fast leere Batterie im PC-Funk-Interface  die Ursache dafür sein.

Das vorhandene Flag ”Batterie LOW” ist  unbenutzt.

Reichweite

Inhalt


Sensoren-Anbringung

Empfohlene Meßhöhe und Lage:

-------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------
Sensor Typ	Anbringungs - Höhe oder Tiefe	Bemerkungen zur Lage
-------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------
Wind	3 m ± 0,1 m empfohlen (AASC) 2 m ± 0,1 m, 10 m ± 0,5 m, optional (AASC) 10 m (WMO & EPA)	Nicht näher als zehnfache Hindernis Höhe
-------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------
Lufttemperatur  & Relative Feuchtigkeit	1,5 m ± 1 m (AASC) 1,25-2,0 m (WMO) 2,0 m für nur Temperatur (EPA)  2,0 m & 10 m für Temperaturdifferenz (EPA)	Der Sensor muss in einem belüfteten Strahlungsschild eingebaut sein, das als Gehäuse dient, um den Sensor vor thermischer Strahlung zu schützen. EPA empfiehlt den Sensor nicht näher als viermal der Höhe der Behinderung und mindestens 30 m von großen gepflasterten Gebieten zu montieren.
-------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------
Solarstrahlung	Höhe sollte konsistent mit der Umgebung sein (AASC, WMO, EPA). Um Nivellierung/Reinigung zu erleichtern, empfiehlt CSI, in einer Höhe von 3 m oder weniger zu installieren.	Der Himmel sollte von keinem umgebenden Gegenstand verdeckt werden. Allerdings sind Gegenstände <10° über der horizontalen Ebene des Sensors erlaubt.
-------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------
Niederschlag	1,0 m ± 0,2 m (AASC) 30 cm minimum (WMO)	AASC & EPA schlagen für die Montage des Sensor vor, nicht näher als der vierfachen Höhe der Behinderung. Die Öffnung des Auffangbehälters muss in einer horizontalen Ebene, offen zum Himmel und in einer Höhe montiert, dass nichts hineinplatschen und oberhalb eventueller Schneeansammlung liegen.
-------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------
Bodentemperatur	10 cm ± 1,0 cm (AASC) 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm (WMO)	Messungs-Standort sollte  1 m² Fläche und typisch für die messende Oberfläche sein. Die Bodenoberfläche sollte eben in Bezug auf das unmittelbare Gebiet sein  (10 m Umkreis).
-------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------

Bezugsquellen

The State Climatologist (1985) Publication of the American Association of State Climatologists: Heights and Exposure Standards for Sensors on Automated Weather Stations, v. 9, No. 4 October, 1985.

EPA (1987). On-Site Meteorological Program Guidance for Regulatory Modeling Applications, EPA-450/4-87-013. Office of Air Quality Planning and Standards, Research Triangle Parks, North Carolina 27711.

WMO (1983). Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation. World Meteorological Organization Nr. 8, 5. Ausgabe, Genf Schweiz.

Tanner, Bertrand D. (1990). Automated Weather Stations, Remote Sensing Reviews, 1990, Vol. 5 (1), p.73-98.

Funktionen

Inhalt


Fachbegriffe

DCF-77

- DCF-77 ist ein Zeitzeichensender, der im Langwellenbereich arbeitet und über eine Reichweite von ca. 1500 km verfügt. Standort ist Mainflingen bei Frankfurt am Main. Der Sender sendet ein Zeitsignal aus, das von der Physikalisch-Technischen-Anstalt (PTA) in Braunschweig als sogenannte Atomzeit geliefert wird und eine Zeitabweichung von weniger als 1 s in 1 Mio. Jahren aufweist. Astronomisch bedingte Zeitkorrekturen, Schaltjahre und Datumsänderungen werden im Zeittelegramm automatisch berücksichtigt.

Empfundene Temperatur

- siehe Windchill

Luftdruckhistorie

- Speicherung und grafische Anzeige des Luftdruckverlaufs der letzten 24 Stunden. Hieraus können Rückschlüsse über die allgemeine Wetterentwicklung gezogen werden. Die grafische Anzeige erfolgt bei der Wetterstation durch einen Teilstrich bei einer Veränderung von  z.B. 2 hPa.

Luftdrucktendenz

- Errechnet aus der Entwicklung der Luftdruckwerte der letzten Stunden (normalerweise 3 Stunden).

Stark fallend oder steigend	Druckänderung > 3hPa

Fallend oder steigend	Druckänderung >=1hPa – 3hPa

Gleichbleibend	Druckänderung <1hPa

Taupunkt

- Temperaturpunkt, der vom Zusammentreffen eines bestimmten Luftdrucks, einer bestimmten Temperatur und einer bestimmten Luftfeuchte abhängig ist. An diesem Temperaturpunkt beginnt die Kondensation der Luftfeuchte, die sog. Betauung, die Luftfeuchtigkeit kondensiert aus und schlägt sich als Flüssigkeit nieder.

Oder anders: der Taupunkt ist jene Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist (100% relative Luftfeuchtigkeit).

So liegt der Taupunkt für Luft z. B. bei 20 °C und 17,4 g/m3 Wasserdampf. Liegt der Taupunkt für Wasserdampf unter 0 °C, so erfolgt die Kondensation als Schnee oder Reif.

Der Taupunkt ist ein wichtiger Indikator für die Vorhersage für Dunst, Nebel oder Wolkenbildung (Wolkenuntergrenze). Liegen z.B. Taupunkt und Lufttemperatur in den Abendstunden sehr nahe beieinander,  ist die Wahrscheinlichkeit von Nebelbildung während der Nacht sehr hoch. Ebenso ist es möglich, mit dem Taupunktwert die tiefsten Nachttemperaturen vorherzusagen. Vorausgesetzt es ziehen während der Nacht keine neuen Wetterfronten auf, gibt der Taupunkt-Wert am Abend, die tiefste Temperatur der Nacht an.

Taupunktanzeige bei Werten von 0 % r.F.:

obwohl praktisch eine Feuchte von 0 % in der Wirklichkeit nicht vorkommt, durch den Messbereich der verwendeten Fühler dieser Wert dennoch auftritt, wird bei 0 % r.F. der Taupunkt auf -60 Grad Celsius gesetzt.

Wettertendenz

- Vorhersageanzeige über Wettersymbole, errechnet aus der Steigungs- oder Fallgeschwindigkeit des Luftdrucks.

Windchill-Äquivalent-Temperatur (Empfundene Temperatur)

- Eine fiktive Temperatur, die vom Menschen unter bestimmten Bedingungen statt der gemessenen Temperatur empfunden und häufig für die Beschreibung niedriger Temperaturen herangezogen wird. Als Bedingungen hierfür sind eine Temperatur unter 33 °C und eine Windgeschwindigkeit über 6,4 km/h definiert. Windchill entspricht dem Abkühlungseffekt einer unbekleideten Haut bei angenommenen konstanten 33 °C Körpertemperatur.

Die ”Empfundene Temperatur” ist näherungsweise mit der sogenannten gefühlten Temperatur vergleichbar, die zusätzlich u. a. auch die Strahlungseinwirkung der Sonne, die Lichtreflexion der Wolken und die Lichtwellenlänge berücksichtigt.

Neue Windchill Berechnung:

Diese basierd auf den ”New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA und Meteorological Services of Canada (MSC)”. Als Bedingung hierfür sind eine Temperatur unter  51°F (11°C) und eine Windgeschwindigkeit von über  3 mph (4.5 km/h). definiert.

PMV – Predicted Mean Vote – Index für das persönliche Wohlbefinden

Hinter diesem Wert verbirgt sich unter < 5°C  die gefühlte Temperatur.

Ab 5°C wird dieser Wert mit einem empirischen Verfahren unter Einbezug der Windgeschwindigkeit, der Temperatur und dem Taupunkt als Maß der Luftfeuchte ermittelt. (Im Raum entfällt die Windkomponente).

Hier erfolgt keine Berücksichtigung des Bedeckungsgrades an Wolken

Bezug dazu: E. King (Medizin-Meteorologische Hefte Nr. 10, 1955) und R. Knepple (Zeitschrift für Meteorologie Nr. 2, 1948)

Die ermittelten Werte (in Klammer angezeigt) werden auf den PMV-Index umgesetzt:

PMV-Index	Gefühlte Temp.(°C) bzw. 	Physiologische Wirkung

empirischer Wert

<-3	<= -26	extremer Kältestreß

 -3	-25...-16	hoher Kältestreß

 -2	-15...-10	mäßiger Kältestreß

 -1	-10...+ 4 	leichter Kältestreß

  0	+ 5...+ 9 	keine Belastung

 +1	+10..+15	leichte Wärmebelastung

 +2	+16..+25	mäßige Wärmebelastung

 +3	+26..+35	hohe Wärmebelastung

>+3	>= +36   	extreme Wärmebelastung

Hitzeindex

Der Hitzeindex oder auch Temperatur/Feuchte Index (T-F Index) sagt aus, wie warm wir die Temperatur momentan empfinden. Die entscheidende Größe für diesen Messwert liefert dabei die Luftfeuchtigkeit. Der Hitzeindex kommt erst ab Temperaturen >= 26,7°C (bei anderen Berechnungsmethoden > +14°C  - z.B. VantagePro) zum Tragen.

Je höher die Luftfeuchtigkeit ist, umso weniger Wasserdampf kann die Luft zusätzlich aufnehmen. Unser Körper regelt seinen Temperaturhaushalt bei hohen Außentemperaturen durch Verdunstung von Wasser über die Hautoberfläche, dabei wird Energie verbraucht, was zur Abkühlung führt.

Je höher nun der Sättigungsgrad der Umgebungsluft mit Wasserdampf ist, desto weniger bzw. lansamer wird der Wasserdampf unserer Haut von ihr aufgenommen. D.h. die natürliche Kühlung unseres Körpers wird verlangsamt oder sogar gestoppt, was zu einer Überhitzung mit Hitze-Stress- oder erhöhtem Hitzschlag-Risiko führt.

Der Hitzeindex ist ein Indikator, wie wir unseren Körper bei der jeweiligen Wettersituation belasten können.

Der Hitzeindex dient hauptsächlich zur Feststellung der “Belastung”.bei nachmittäglichen hohen Temperaturen.

Summer Simmer Index

Der Summer Simmer Index ist eine andere Berechnungsmethode des “Hitzeindex” für während über Nacht niedrigeren Temperaturen (bei Temperaturen auf hohem Niveau)

Virtual Temperatur

Virtuelle Temperatur ist eine fiktive Temperatur, die Feuchtigkeit in der Luft berücksichtigt. Die formale Definition von virtueller Temperatur ist die Temperatur, die trockene Luft hätte, wenn sein Druck und bestimmtes Volumen gleich von jenen einer vorgegebenen Probe von feuchter Luft wären. Virtuelle Temperatur erlaubt Meteorologen, die Standard-Gleichung für trockene Luft zu benutzen, auch wenn Feuchtigkeit gegenwärtig ist.

Feucht-Kugel Temperatur (Wet Bulb)

Ist die niedrigste Temperatur, die man durch das Verdunsten von Wassers in der Luft bei konstantem Druck erhält.

Der Name kommt vom Verfahren: Ein nasses Tuch um einen Glaskugel-Quecksilberthermometers zu wickeln und dieses Tuch dann mit Luft anblasen, bis das Wasser verdampft. Die Verdampfung entzieht dabei Wärme, dabei wird das Thermometer zu einer niedrigeren Temperatur abkühlen, als ein Thermometer mit einer trockenen Glasoberfläche am gleichen Ort und zur gleichen Zeit.

Dampfgehalt

Ist die Masse von Wasserdunst in einem Behälter dividiert durch die Masse trockener Luft vom gleichen Behälter (ausschließlich des Wasserdunstes). Wird in g/kg angegeben.

- gesättigt: 	ist dabei der maximal mögliche Dampfgehalt bei der entsprechenden Temperatur
       	(100% relativer Luftfeuchtigkeit).

Dampfdruck

Aktuell:	Ist der Druck von einem gegenwärtigen Wasserdampf in einem Bereich. Wasser in einem
 	gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) übt einen Druck wie die atmosphärische Luft aus.
 	Dampfdruck wird auch in Millibar gemessen.

Gesättigt:	Der größtmögliche Partialdruck, den Wasserdampf-Moleküle ausüben, wenn die Luft bei
 	einer vorgegebenen Temperatur mit Dampf gefüllt ist. Der Sättigungs-Dampfdruck ist direkt
 	proportional zur Temperatur

Altimeter Druck

(= relativer Luftdruck = Luftdruck). Ist der auf Bezug zu Meereshöhe (NN/Sealevel) reduzierte Luftdruck. Notwendig zum Vergleich von Luftdruckdaten gemessen an verschieden Standorthöhen.

Stations Luftdruck + Korrekturwert = Luftdruck

Für Berechnung dieses Korrekturwertes gibt es verschieden genaue Verfahren.

Die einfachste Methode ist die Addition eine festen Wertes der aus der Stationshöhe gewonnen wird, z.B. Korrekturwert = Stationshöhe/8.5

Die genaueste Methode berücksichtigt auch den Einfluss der Temperatur!

Stations Druck

Auch als absoluter Druck bezeichneter Luftdruck, der am Stationsstandort gemessen wird. Auf 0 m über NN ist der Stations Luftdruck gleich dem Altimeter Luftdruck.

Luftdruck Altitude

Der Normalluftdruck auf 0 m Messhöhe ist mit 1013,25 hPa definiert.

Je höher die Messhöhe wird, umso niedriger wird der Luftdruck.

z.B. auf 110m beträgt der Luftdruck dann nur noch 1000 hPa

-> das Ganze betrachtet ohne jegliche Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit usw)

Windverlauf (Wind Run)

An einem bestimmten Ort ermittelt, stellt der Windverlauf die mögliche Leistungsausbeute für die Belange von Windkraftanlagen oder Windrädern dar.

Der Windverlauf gibt dabei die Menge an Luft an, welche über einen bestimmten Zeitraum am Meßort durchgesetzt wird. Dabei wird jede aufgetretene Windgeschwindigkeit zusammen mit der Zeitspanne ihres Auftretens über einen Zeitraum integriert.

Berechnungsbeispiel:

Nehmen wir an, der Wind weht mit einer konstanten Geschwindigkeit von 15 km/h und 20 Stunden lang,

so ergibt das einen Windverlauf von Geschwindigkeit (25 km/h) x Zeit/24h (20/24h) = 20,83 km

Und weiter in der Annahme: das in einem Monat mit 30 Tagen und an jedem Tag mit diesem Wert, so ergibt das einen Monats-Windverlauf von  625 km (20,83x30) – [bzw. tatsächlich 15 000 km]

Das Programm berechnet den Windverlauf bezogen auf 24 Stunden, wegen der besseren Vergleichbarkeit mit den Regenwerten und den Sonnenscheinzeiten! Wer den absoluten Wert haben möchte, kann den Wert mit 24 multiplizieren (um eventuell mit anderen Programmen zu vergleichen)

Solarenergie & Solarstrahlung

Der elektromagnetische Anteil des Strahlungs-Spektrums unserer Sonne, oder auch Globalstrahlung genannt und ist ein Wert für die Leistungsausbeute. Er wird gemessen  in Watt/qcm (W/m²). 1 W/m² entspricht umgerechnet 0.143 kcal/min.

Die Solar- oder Sonnenenergie wird in Langley (Ly) gemessen. 1 Langley entspricht einer Gramm-Kalorie/cm². Eine Gramm-Kalorie ist jene Energiemenge, welche benötigt wird, um 1 Gramm Wasser um 1°C zu erwärmen.

UV-Spektrum und UV-Dosis (MED)

Das UV-Spektrum ist der ultraviolette Bereich des Lichtes. Er beginnt an der Grenze des sichtbaren Lichtes und reicht bis in die Region langwelliger Röntgenstrahlung (4-400nm).

MED – oder Minimale-Erythemal-Dosis, ist ein Messwert der UV-Dosis. Erythema ist die Rötung der Haut durch Verengung der Kapillargefäße, bis zu deren Überlastung.

Sonnenbrand ist dabei die häufigste Erscheinungsform.

Klassifizierung nach Fitzpatrick

Index-Wert	Gefahren-Klasse

0 bis 2	Minimal

3 bis 4	Niedrig

5 bis 6	Mittel

7 bis 9	Hoch

> 10	Sehr hoch

EvapoTranspiration (ET)

ET ist die Wasserdampfmenge, welche in einem bestimmten Gebiet von der Luft aufgenommen wird. Die Evapotranspiration ist genau genommen eine kombinierte Messgröße, welche die abgegebene Wasserdampfmenge von feuchten Vegetationsoberflächen und Blättern (Evaporation)  und die abgegebene Wasserdampfmenge durch Ausdunstung der Pflanzenhaut (Transpiration) zu einem Gesamtwert vereint.

Im Endeffekt ist die EvapoTranspiration das Gegenteil von Regen - Wasser wird in die Atmosphäre zurückgegeben – sie wird in mm oder Zoll angegeben.

Die berechneten ET-Werte in diesem Programm werden nach dem Haude-Verfahren ermittelt.

Density Altitude  (– für Piloten)

Die Betrachtung der Density Altitude fängt mit der standardmäßigen Atmosphäre an, einer Tabelle von Lufttemperatur, Druck und Dichte in verschiedenen Höhen. Die Istwerte aller dieser Parameter ändern sich mit dem Wetter. Aber, die Standard Atmosphären Tabelle kann benutzt werden, um für verschiedene Höhen zu ermitteln, wieviel Auftrieb ein Flügel erzeugen sollte, wieviel Kraft vom Motor oder Motoren kommen soll und wieviel Längsdruck das Flugzeug hat und wieviel Schub erzeugt werden muss.

Piloten müssen diese theoretischen Werte von Auftrieb, Kraft und Längsdruck einstellen, um Unterschiede zwischen der standardmäßigen Atmosphäre und der wirklichen Atmosphäre zu einer bestimmten Zeit und Ort in Betracht zu ziehen. Sie benutzen Tabellen oder Luftfahrtrechner, um zu sagen, dass die wirkliche Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt die Dichte der standardmäßigen Atmosphäre bei einer gewissen Höhe hat, die wahrscheinlich anders ist, als bei der tatsächliche Höhe. Das Flugzeug reagiert so, als ob es sich an der Density Altitude befindet.

Um die Wirkungsweise zu erkennen, sehen Sie sich die Standard Atmosphären-Tabelle an. Nehmen wir an, dass es ein Gerät gibt, das direkt die Dichte der Luft mißt. Nehmen wir weiter an, dass dieses Gerät eine Dichte der Luft von 0,41 kg/m³  anzeigt. Man kann dann feststellen, indem man auf der Tabelle nachsieht, dass es die Dichte bei 10 000 m in der standardmäßigen Atmosphäre ist. Man kann sagen, dass das Flugzeug an einer Density Altitude von  10 000 m sich befindet, egal in welcher tatsächlichen Höhe es ist.

Standard Atmosphären Tabelle

Höhe  (m)	Temperatur (°C)	Luftdruck (hPa)	Dichte (kg/m³)
0000	15,0	1013	1,2
1000	8,5	900	1,1
2000	2,0	800	1,0
3000	-4,5	700	0,91
4000	-11,0	620	0,82
5000	-17,5	540	0,74
6000	-24,0	470	0,66
7000	-30,5	410	0,59
8000	-37,0	360	0,53
9000	-43,5	310	0,47
10000	-50.0	260	0,41
11000	-56,5	230	0,36
12000	-56,5	190	0,31
13000	-56,5	170	0,27
14000	-56,5	140	0,23
15000	-56,5	120	0,19
16000	-56,5	100	0,17
17000	-56,5	90	0,14
18000	-56,5	75	0,12
19000	-56,5	65	0,10
20000	-56,5	55	0,088
21000	-55,5	47	0,075
22000	-54,5	40	0,064
23000	-53,5	34	0,054
24000	-52,5	29	0,046
25000	-51,5	25	0,039
26000	-50,5	22	0,034
27000	-49,5	18	0,029
28000	-48,5	16	0,025
29000	-47,5	14	0,021
30000	-46,5	12	0,018
31000	-45,5	10	0,015
32000	-44,5	8,7	0,013
33000	-41,7	7,5	0,011
34000	-38,9	6,5	0,0096
35000	-36,1	5,6	0,0082

U.S. Einheiten – Standard Atmosphären Tabelle

Altitude (ft)	Temp.  (°F.)	Pressure (inHg)	Density- slugs/ft³t
0	59.0	29.92	0.002378
1,000	55.4	28.86	0.002309
2,000	51.9	27.82	0.002242
3,000	48.3	26.82	0.002176
4,000	44.7	25.84	0.002112
5,000	41.2	24.89	0.002049
6,000	37.6	23.98	0.001988
7,000	34.0	23.09	0.001928
8,000	30.5	22.22	0.001869
9,000	26.9	21.38	0.001812
10,000	23.3	20.57	0.001756
11,000	19.8	19.79	0.001701
12,000	16.2	19.02	0.001648
13,000	12.6	18.29	0.001596
14,000	9.1	17.57	0.001545
15,000	5.5	16.88	0.001496
16,000	1.9	16.21	0.001448
17,000	-1.6	15.56	0.001401
18,000	-5.2	14.94	0.001355
19,000	-8.8	14.33	0.001310
20,000	-12.3	13.74	0.001267
25,000	-30.15	11.10
30,000	-47.98	8.89
35,000	-68.72	7.04
40,000	-69.70	5.54
45,000	-69.70	4.35
50,000	-69.70	3.43
55,000	-69.70	2.69
60,000	-69.70	2.12
65,000	-69.70	1.67
70,000	-69.70	1.31
75,000	-69.70	1.03
80,000	-69.70	0.81
85,000	-64.80	0.64
90,000	-56.57	0.50
95,000	-48.34	0.40
100,000	-40.11	0.32

Allgmeines

Inhalt


Meteorologische Grundlagen

Durch das Zusammenwirken der verschiedenen klimatischen Elemente wie Lufttemperatur, Feuchte, Niederschläge, Sonnenstrahlung, Wind usw. entsteht das ”Wetter”. Über einen längeren Zeitraum betrachtet, nennt man es ”Klima”.

Die Luft umgibt die Erde in Form einer Hülle und übt dabei auf sie einen veränderlichen Druck aus (Barometerstand).  Die untere der Erdoberfläche anliegende Schicht nennt man Troposphäre, die in unseren Breiten bis etwa 11 km reicht. Darauf folgen die Stratosphäre (11 bis 75 km) und Ionosphäre (75 bis 600 km). Der durch das Gewicht der Luft verursachte Druck an der Erdoberfläche beträgt im Mittel 1013 mbar. Bei gleichmäßiger Dichte der Luft würde sich hieraus rechnerisch eine Höhe der Atmosphäre von 7990 m ergeben. In Wirklichkeit nimmt jedoch die Dichte und die Temperatur der Luft mit der Höhe ab.

Abnahme des Luftdrucks und der Temperatur mit der Höhe

(Norm-Atmosphäre, DIN ISO 2533 Dez. 79)

Höhe	     km	        0	    0,5	   1,0	  2,0	 3,0	 4,0	 6,0	 8,0	  10	  15	 20

Druck	  mbar	  1013	   955	  899	 795	701	616	472	356	264	120	 55

Temperatur °C	      15	  11,8	   8,5	2,04	-4,5	 -11	 -24	 -37	 -50	 -55	-55

Abnahme der Temperatur mit der Höhe: 6,5 K je km bis etwa 11 km Höhe. Von 11 km bis etwa 20 km Temperatur annähernd gleichbleibend bei etwa -55 °C. In 20 bis 47 km Höhe Temperaturanstieg durch Ozonbildung bis etwa 0 °C, dann wieder Temperaturabfall.

Die Größen, mit denen der Luftzustand beschrieben wird, nennt man Zustandsgrößen.

Reine trockene Luft

Luft ist ein Gemisch aus Gasen, Verunreinigungen und Dämpfen. Trockene reine Luft gibt es nur theoretisch. Diese besteht aus:

          	   	Vol.: %

Stickstoff	N2	78,060

Sauerstoff	O2	20,960

Argon	Ar	  0,930

Kohlendioxyd	CO2	  0,030

Wasserstoff	H2	  0,010

Neon	  	Ne	  0,002

Helium	   	He	  0,00007

Krypton	  	Kr	  0,0003

Xenon	  	Xe	  0,00004

Feuchte Luft

Absolut trockene Luft kommt in der freien Atmosphäre nicht vor. Ein gewisser Anteil an Wasserdampf ist stets in ihr enthalten. Feuchte Luft ist also eine Mischung von trockener Luft und Wasserdampf.

Zu geringe oder zu große Luftfeuchtigkeit Beeinträchtigen das Behaglichkeitsgefühl des Menschen, und in vielen Betrieben ist die Güte des Rohmaterials oder des Erzeugnisses von der Luftfeuchtigkeit in den Lager- und Fabrikationsräumen abhängig.

Zustandsgrößen der Luft

- Lufttemperatur

Sie kennzeichnet den Wärmezustand der Luft und kann u.a. mit dem Thermometer gemessen werden.
Die Angabe der Temperatur erfolgt in ° Celsius C oder absolut in Kelvin K.
Eine Temperaturdifferenz  wird immer in K angegeben.

•	Mittelwerte der Temperatur
Die an einem Ort herrschende Temperatur zeigt über der Zeit als Maßstab aufgetragen einen täglichen und jährlichen wellenförmigen Verlauf, der durch den wechselnden Sonnenstand verursacht ist. Um die Temperaturen miteinander zu vergleichen, bildet man Temperaturmittel:

Die mittlere Tagestemperatur, die aus stündlichen Ablesungen der Temperatur zu ermitteln ist. Bis 31. März 2001 ermittelte man in Deutschland allerdings das Mittel tm durch drei Ablesungen, um 7, 14 und 21 Uhr, nach der empirischen Formel.
          t7 + t14 + 2* t21
tm = -------------------
                     4

- Absolute Luftfeuchtigkeit

Unter absoluter Feuchtigkeit x versteht man diejenige Wassermenge in kg, die pro kg trockener Luft vorhanden ist. Um mit handlicheren Zahlen arbeiten zu können, wird die absolute Feuchtigkeit in Tabellen und Diagrammen allerdings in g angegeben (x = g/kg).

- Relative Luftfeuchtigkeit

Trockene Luft kann bei einer bestimmten Temperatur nur eine ganz bestimmte maximale Menge an Wasserdampf aufnehmen. Je höher die Temperatur, desto größer ist der mögliche Wassergehalt.

1 kg Luft von z.B. 25 ° C kann bei null Meter über Meer bis zur Sättigung ca. 20 g Wasser aufnehmen. Ist nun aber die absolute Feuchtigkeit dieser Luft nur 10 g/kg, so ist nur 50 % der maximal möglichen Wassermenge vorhanden, d.h. die relative Feuchtigkeit r.F der Luft beträgt 50 %.

Die relative Feuchtigkeit sagt also aus, wie groß bei der im Moment betrachteten Lufttemperatur die vorhandene Dampfmenge im Verhältnis zur maximal möglichen Menge (bei gleicher Temperatur) ist.

- Luftdruck

Druck ist die auf eine Fläche wirkende Kraft.

- Der durch das Gewicht der Luft verursachte Druck auf die Erdoberfläche ist der atmosphärische Druck.

  Dieser beträgt auf Meereshöhe im Mittel 1013 mbar = 760 mm Hg.

- Bei luft- und wärmetechnischen Rechnungen wurde früher der Druck oft durch die Druckhöhe von

  Flüssigkeitssäulen angegeben, z.B. mm Wassersäule (mm WS) oder mm Quecksilbersäule (mm Hg):

1 bar = 1000 mbar = 1000 hPa = 10200 mm WS = 750 mm Hg

- Dichte

- Spezifische Wärme

- Wärmeinhalt oder Enthalpie

- Stoffstrom

Einfluss der Höhenlage auf die Luftzustandsgrößen

- Eine Luftmenge mit der relativen Feuchte r.F = 100 % enthält bei 1000 Meter Höhe ca. 1,2 g/kg mehr
  Wasser als auf 0 m ü.M. (NN) - d.h. für eine Luftmenge (t und r.F konstant) steigt der Wassergehalt x
  (absolute Feuchte) mit zunehmender Höhe.

- Luft mit r.F = 100 % auf 0 m NN wird auf 1000 Meter Höhe zu Luft mit r.F = 88.7 %. Die Differenz beträgt
  also r.F =11.3 %  - es gilt: Die relative Feuchte r.F einer Luftmenge sinkt mit zunehmender Höhe (t und x
  konstant).

Berechnungen mit dem h-x-Diagramm:

Bei allen Berechnungen muss der atmosphärische Druck (Barometerstand) berücksichtigt werden.

Dieser ist vor allem von der Höhe über NN abhängig.

Die meisten h-x-Diagramme beziehen sich auf null Meter über Meer (NN) entsprechend

1013 mbar = 760 mm Hg.

Umrechnungsfaktoren (h-x-Diagramm):

Höhe	     m	       0	   200	   400	   600	   800	 1000	 1500	 2000

Druck	mbar	 1013	   989	   966	   943	   921	   899	   842	   795

Faktor	      k	1.000	0.976	0.953	0.931	0.909	0.887	0.831	0.785

Allgmeines

Inhalt


Änderungsgeschützte Dateien
Änderungsgeschützte Benutzer-Datei(en) „.sec“:

Erzeugung bzw. Wandlung von normalen Benutzer-Dateien:

Voraussetzung: zum Wandlungs-Beginn muss es die Datei wswin_sec.txt geben.

-	es werden nur Zeilen, die ein „%“ enthalten „änderungsgeschützt“

-	Zeilen mit %openfile bzw. %customfile werden nicht codiert

-	soll eine solche Zeile nicht codiert werden, muss in der Zeile %ws_nocoding% vorkommen

-	codierte Zeilen sind in der Codierten-Datei durch ein führendes „#“ gekennzeichnet

Starten der Codierung unter Steuerung, Template-Datei erstellen und dann „Secure“.

Kommt in der wswin_sec.txt und in den weiteren Dateien ein %openfile... vor, wird diese „Kette“ ebenso codiert.

Als Ergebnis-Datei wird immer der Custom-Datei-Name mit neuer Erweiterung „sec“ erzeugt.

Die dann erzeugte wswin_sec.txt umbenennen zum gewünschten Dateinamen (.sec beibehalten),

Die anderen Dateinamen sollten aus der „Abarbeitungs-Kette“ passen mit Dateierweiterung „.sec“.

Man kann solche Dateien (.sec) auch nachträglich ändern – aber nicht die codierten Zeilen (beginnen mit „#“)

Man muss nur dem Text-Editor beibringen, dass er auch „.sec“-Dateien öffnen kann/muss!

> Wie kann man jetzt eine andere/weitere Datei codieren?

Entweder die Open-Kette nutzen oder wieder zu  wswin_sec.txt kopieren und neu codieren lassen und

dann zurückbenennen zum gewünschten Dateinamen (.sec – nicht ändern!).

Rückgängigmachung einer „.sec“-Datei ist nicht vorgesehen, deshalb immer die „Ausgangsdateien (.txt)“ behalten/sichern!

Allgmeines

Inhalt


Benutzer Datei(en) ...

Voraussetzung für diese Funktion sind vorhandene Dateien ”custom.txt” bzw. “wap.txt” im Daten-Verzeichnis – für Templates die entsprechenden template-Dateien

Beachten Sie:

Wenn Sie in der ”wswin.cfg” keine Änderung für das Datenverzeichnis vorgenommen haben, ist das Programm-Verzeichnis gleich dem Daten-Verzeichnis.

Default Datei-Namen:

Custom.txt

Wap.txt

Custom_r.txt

Custom_rw.txt

Custom_rm.txt

Ws_speech.txt

Ws_speech1h.txt

Watch.csv

Custom_sms.txt

Wswin_nrt.txt

ws_secure.txt

wswin_sec.txt

wswin-custom-x.txt/sec

wswin-analyse.txt

Template-Steuer-Dateien:

Zeit:	template_time.txt

Tag:   	template_d.txt   bzw. template_day.txt

Vortag:	template_yest.txt

Woche:       	template_w.txt

Monat: 	template_m.txt

NOAA Monat:	template_noaa_m.txt

Jahr:  	template_y.txt

NOAA Jahr	template_noaa_y.txt

Season       	template_season.txt

Test:  	template_t.txt (Ausführung unter Tag, Woche, Monat, Jahr möglich)

Test:	template_test~.txt – wird abgearbeitet wenn sie gefunden wird!

Die "custom.txt" ist die erste Steuer-Datei für benutzerdefinierte Webseiten.

Die “wap.txt” ist die erste Steuer-Datei für benutzerdefinierte WAP-Webseiten und andere Seiten.

Beide Steuerdateien sind gleichberechtigt – wobei zuerst nach “custom.txt” gesucht wird.

Es wird nach beiden Steuerdateien gesucht und wenn gefunden, wird deren Inhalt abgearbeitet.

Unterschied zwischen beiden Dateien:

Ist in der “wap.txt” keine Variable customfile= angegeben, wird immer eine custom.wml erzeugt!

In die Zieldateien, die aus der wap.txt (mit Folgedateien) hervorgehen, werden die
Copyright und Generator – META-TAG’s nicht eingetragen.

Außerdem wird der Eintrag %openfile=xxxx.xxx% ebenso nicht in die Zieldatei übertragen.

Sehen Sie und testen Sie mit der Beispieldatei “wap_.txt” (für Nutzung umbenennen zu “wap.txt”).

Zum Kontrollieren des Ergebnisses der WAP-wml-Dateien benötigen Sie natürlich ein WAP-fähiges Handy bzw. mit dem WEB-Browser “Opera” (ab Version 4) ist es ebenfalls möglich.

Achtung!

Die max. Anzahl der benutzerdefinierten WEB-Seiten ist eine Addition aus beiden Steuerdateien und kann maximal 255 betragen! z.Zt. sind 60 Verschachtelungen vorgesehen (= 60 benutzerdef. Web/Text-Seiten)

In Wswin.cfg: Abschnitt [html] Eintrag Customfiles=60 kann man die Anzahl erhöhen.

Achtung "CustomFile"->boolean-Wert ist nicht gleich "Customfiles"->max. Anzahl eigener Html-Dateien

Bei den Template-Dateien sind max. 3 Verschachtelungen vorgesehen!

Wird in der 1. Zeile die Variable %customfile=eigenesweb.html% gefunden,

- muss auch in der 1. Zeile stehen -

so wird, die hier angegebene Datei, mit dieser Steuerdatei/Html-Datei erzeugt.

Ist keine Variable customfile= angegeben, wird immer eine custom.html erzeugt!

Diese Zeile wird nicht in die Zieldatei übergeben!!!!

Ist die Steuerdatei identisch (gleicher Name) mit der Zieldatei (openfile - siehe unten),

so wird an die Zieldatei der Vorsatz "ws_" vorgehängt! Aber so was macht man ja auch nicht?

Ab V2.80.5:

Wird im Namen für die Zieldatei ein “Pfad” mitgegeben, z.B. D:\Eigene Dateien\Wetter\Ergebnis\export.csv so wird die Datei im angegebenen Pfad abgelegt, wenn der Pfad nicht existiert, so wird versucht, diese Verzeichnisstruktur zu erzeugen.

Ab V2.98.5:

Werden Änderungsgeschützte Benutzer-Dateien, erkennbar an der Datei-Erweiterung „.sec“, unterstützt.

Wichtig: die ersten Custom-Startdateien dürfen keine .sec Erweiterung haben

Es darf dann auch eine custom.sec bzw. wap.sec geben (nur nicht als Startdatei).

Mit der Unterstützung der Variablen "%customfile= ..%" und "%openfile=..%" bzw. "%openfile&remove=..%"

sind Ihrer Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt.

Es werden nur Variablen/Sensorwerte berücksichtigt  bzw. die entsprechenden Werte dafür eingesetzt die auch im Programm unter "Verfügbare Sensoren" ausgewählt wurden.

Die eingesetzten Werte beziehen sich dabei immer auf den gewählten Darstellungszeitraum
 ”Tag” bzw. ”24 Stunden” (können deshalb auch in der Vergangenheit liegen)

In einer Zeile darf die gleiche Variable nur zweimal vorkommen! (manchmal sind aber auch viel mehr möglich – ausprobieren!)

Kommt in der Steuerdatei eine Variable (irgendwo)

<!-- %openfile=nexte.txt% -->	 vor,
wird nach dem Abarbeiten der laufenden Steuerdatei (kann eine beliebige Text-Datei sein - natürlich auch eine Html-Datei sein) versucht diese genannte Datei zu finden und wenn gefunden, wird sie wieder abgearbeitet.

Die Variable sollte in Kommentar Zeichen eingeschlossen sein
-> -> damit der Web-Browser auch damit zurecht kommt!!!

Achtung! Die Steuerdateien müssen sich im Daten-Verzeichnis befinden und die Ergebnisse werden nach der Abarbeitung im Html-Verzeichnis bzw. bei Pfadverwendung im vorgesehenen Verzeichnis abgelegt.

Folgende Variablen werden unterstützt:

Zu beachten - bei Variablen mit [id] sind hier

Werte von -1..46 möglich -> siehe dazu Indexe	(abhängig vom Wetterstationstyp)

HauptFeuchte	= -1

HauptA-Temp.	= 0	(der Sensor, welcher auch für die Taupunktberechnung verwendet wird)

Temperatur 	= 1..16

Feuchte    	= 17..32

Luftdruck  	= 33

Regen      	= 34

Windgeschw 	= 35

Windrichtung 	= 36

Luftdruck X	= 37..42 bzw. Sonder ...

Helligkeit 	= 38

ET             	= 40

UV            	= 41

Solarstrahlung	= 42

Taupunkt   	= 43

Windchill  	= 44

Windböen   	= 45

ISS Empfang   	= 46

VantagePro bzw. Weatherlink:

Min. Temp	= 6

Max Temp	= 7

Temper. Leaf	= 9..12

Temper. Soil	= 13..16

Leaf Wetness	= 25..28

Moisture       	= 29..32

WS2500:

Solar (lux)  	= 38

Solar(W/m²)   	= 42

Indexe         	10..16,26..32,39..41 hier nicht verfügbar

Netatmo:

Temperatur innen  	= 1

Temperatur out      	= 2

Temperatur M1..M3	= 3..5

Kohlendioxid i.  	    	= 13

Kohlendioxid M1   	= 14

Kohlendioxid M2   	= 15

Kohlendioxid M3  	= 16

Feuchte innen       	= 17

Feuchte aussen    	= 18

Feuchte M1..M3   	= 19..21

Lautstärke innen    	= 26

Batterie Wind        	= 27

Batterie Regen      	= 28

Batterie Aussenm 	= 29

Batterie M1      	    	= 30

Batterie M2      	   	= 31

Batterie M3      	    	= 32

Luftdruck        	   	= 33

Regen                      	= 34

Windgeschw.        	= 35

Windrichtung        	= 36

Taupunkt         	     	= 43

Windchill                	= 44

Windböen         	     	= 45

Zeitsensoren (die Werte sind immer in Minuten)

Sonnenzeit   	= 37

 Sensor Zeit 	= 39

Für jeden Sensor=Wert mit [id] (id=-1..46) stehen folgende Variablen zur Verfügung:

KurzName

Bezeichnung

Aktueller Wert Sensor

DurchschnittWert Sensor

MinWert Sensor

MinZeit Sensor

MaxWert Sensor

MaxZeit Sensor

Einheitenbezeichnung

Sensor Verfuegbar+Html

Sensor Installations-Datum

bei Luftdruck, Regen und Windrichtung stehen zusätzliche Variablen

zur Verfügung (siehe unten)!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liste aller unterstützten Variablen :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei den Variablen die mit einem führenden oder abschließenden "*" gekennzeichnet sind, z.B. %curval[id]%, kann man die Werte auch mit einer alternativen Einheit ausgeben:

Diese Variable ist "zeilenbezogen" und darf in einer Zeile für einen Sensortyp nur einmal vorkommen.

Sie muss je Zeile jedes mal neu gesetzt werden!

Umstellen Einheit              	%ws_newunit[id]=u%	id= -1 .. 46

                                         	Werte für u:

                                          	Temperatur: 0:°C	1:°F

                                          	Luftdruck:     0:hPa	1:mmHg  2:mbar  3:inHg

                                          	Regen:         0:l/m³	1:mm      2:ZS      3:inch

                                          	ET:               0:mm	1:inch

                                          	Wind            0:km/h	1:m/s      2:mph    3:Knoten   4:Beaufort

Bei den Variablen, die mit einem abschliesenden '#' gekennzeichnet sind,  z.B. %forecast_txt[1]% kann man den Text in verschiedenen Sprachen ausgegeben lassen:

%forecast_txt[x]%	x=0 deutsch

                             	x=1 englisch

                             	x=2 französisch

                             	x=3 italienisch

                             	x=4 tschechisch

                             	x=5 niederländisch

                             	x=6 spanisch

                             	für x>6 oder keine Zahl: eingestellte Programmsprache.

Zu erzeugende Seite            	<!-- %customfile=test.html%	-> oder andere TXT-Datei

                                         	Achtung! erster Dateiname aus NOAA-Template ist fest vorgegeben!

Nächste Steuerdatei 	       	<!-- %openfile=nexte.txt% -->
oder alternativ          	%openfile&remove=nexte.txt%

Ressourcen-Texte	%r[x~nnnn]%    	x:0..6 siehe oben, 9=eingestellte Sprache, nnnn=Nummer 1...4799

Ressourcen-Texte	%r[9~1]%	-> Deutsch

Ressourcen-Texte	%r[0~1]%	-> Deutsch

Ressourcen-Texte	%r[1~1]%	-> English

Ressourcen-Texte	%r[2~1]%	-> Francais

Ressourcen-Texte	%r[3~1]%	-> Italiano

Ressourcen-Texte	%r[4~1]%	-> Cesky

Ressourcen-Texte	%r[5~1]%	-> Nederlands

Ressourcen-Texte	%r[6~1]%	-> España

Ressourcen-Texte	%r[9~4615]% 	-> Jahres Template abarbeiten

Ressourcen-Texte	%r[1~4615]% 	-> work off year Template

Ressourcen-Texte	%r[1~4799]%	-> « «

Standort                     	      	%ws_location%

Standorthöhe	%ws_altitude%

Copyright	%ws_copyright%

Info zu Daten	%ws_data_info%

Info zu Daten	%ws_data_info[x]% #

Info zu STDVS Daten 	%ws_stdvdata_info%

Langes Datum	%longdate%

Kurzes Datum	%ws_date%

Monats Name	%monthtxt%

Monats Name variabel        	%monthtxt[x]%	x=-12..0..12 0:aktueller Monat, -12..-1:relativ zu aktuellem Monat

Ergebnis: Januar, Februar, März, April ...

Kurzer Monatsname var       	%monthtxts[x]%	x=-12..0..12 0:aktueller Monat, -12..-1:relativ zu aktuellem Monat

Ergebnis: Jan, Feb, Mär, Apr, ...

Kurzer Monatsname 	%monthtxts[%ws_month%]%

Tages Name	%daytxt%

Tages Name variabel	%daytxt[x]%	x=-7..0..7 0:aktueller Tag, -7..-1:relativ zu aktuellem Tag

Ergebnis: 1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch ...

Kurzer Tagesname var	%daytxts[x]%	x=-7..0..7 0:aktueller Tag, -7..-1:relativ zu aktuellem Tag

Ergebnis: 1=Mo, 2=Di, 3=Mi ...

Kurzer Tagesname	%daytxts[%ws_dayweek%]%

Aktuelles Jahr	%ws_year%

Aktueller Monat	%ws_month%

Aktuelle Woche          	%ws_week%

Aktueller Tag	%ws_day%

Aktuelle Stunde	%ws_hour%

Aktuelle Minute	%ws_minute%

Tag im Jahres            	%ws_dayyear%

Tag der Woche          	%ws_dayweek%	(1..7) 1=Montag

Wochenzeitraum  	%ws_weektxt%

Aktueller Monat 2st.    	%ws_month2%

Aktueller Tag   2st.    	%ws_day2%

Aktuelle Stunde 2st.    	%ws_hour2%

Aktuelle Minute 2st.    	%ws_minute2%

Akt. UTC-Jahr           	%ws_utc_year%

Akt. UTC-Monat 2st.            	%ws_utc_month%

Akt. UTC-Tag   2st.     	%ws_utc_day%

Akt. UTC-Stunde 2st.           	%ws_utc_hour%

Akt. UTC-Minute 2st.           	%ws_utc_minute%

UTC-Datum/Zeit          	%ws_utc_datetime%

RFC822 Datum/Zeit     	        	%ws_rfc822datetime%

Unix32Datum/Zeit                 	%ws_unix32datetime%

Sekunde Near Realtime        	%ws_nrt_sec%

Zeit Near Realtime     	%ws_nrttime%

Datum Near Realtime  	%ws_nrtdate%

Aktuelle Zeit	%ws_time%

UTC-Std.Zeit Differenz	%ws_utc%

SommerzeitKorr Minuten        	%ws_daylightminutes%

Aktuelle Bezugszeit 	%daylightname%

Tage im Monat         	%ws_daysmonth[mm~yyyy]%

Tag der Woche	%ws_weekday[dd~mm~yyyy]%	1..7 (1=Mo)

Tag der Woche	%ws_weekday[25~12~0000]%

bestimmtes rel. Datum	%ws_datex[xxx~dd~mm~yyyy]%

bestimmtes rel. Datum	%ws_datex[-2~25~12~0000]%

WsWinVersion	%ws_vers%

WsWinVersion      	%ws_vers0%

WsWinVersion.x      	%ws_vers1%

Wetterstationstyp	%ws_typ%

Wetterstationkennung	%ws_iftyp%	->10,20,21,22,23,40,50 or 60

Datenintervall       	%ws_intervall%

Datenintervall avg	%ws_intervallavg%

Langzeitdaten erfassen         	%ws_calclongtimedata=Ja~Nein%

Jahresdatei verwenden         	%ws_calcyearfile=Ja~Nein%

ET berechnen        	%ws_calc_et=Ja~Nein%

Windrun berechnen	%ws_calcwindrun=Ja~Nein%

SolarRad berechnen	%ws_calcsolarrad=Ja~Nein%

Zeitsensor <= berechn.	%ws_calctimec=Ja~Nein%

Ansicht 24 Stunden    	%ws_calc24h=Ja~Nein%

Def. Grafiken gewählt   	%ws_calcgrafics=Ja~Nein%

Thermische Belastung           	%ws_calctherm=Ja~Nein%

Schneefallgrenze          	%ws_calcsnowfall=Ja~Nein%

Wolkenuntergrenze	%ws_calcsclouds=Ja~Nein%

Seegang anzeigen	%ws_calcseastate=Ja~Nein%

Monddaten anzeigen	%ws_calcmoon=Ja~Nein%

Sonnendaten anzeigen	%ws_calcsun=Ja~Nein%

letzten Frost anzeigen	%ws_calcice=Ja~Nein%

Statistikdaten anz.	%ws_calcstatistics=Ja~Nein%

Bemerkung1	%ws_remark1%

Bemerkung2	%ws_remark2%

KurzName	%shortslabel[id]%	id = -1..46

Bezeichnung	%longslabel[id]%

Aktueller Wert	%curval[id]% *

DurchschnittsWert	%avgval[id]% *

Aktueller Wert Realtime         	%nrtval[id]% *

Min-Wert	%minval[id]% *

Min-Zeit   	%mintime[id]%

Min-Zeit aktueller Tag	%mintimecurday[id]%

Min-Tag/Monat	%mindaymonth[id]%

Max-Wert	%maxval[id]% *

Max-Zeit	%maxtime[id]%

Max-Zeit aktueller Tag	%maxtimecurday[id]%

Max-Tag/Monat	%maxdaymonth[id]%

Taupunkt Sensorpaare         	%dewpoint[x]% *         	x  = 0..16

Hitze Index	%heatindex[x]% *        	x  = 0..16

Absolute Feuchte        	%abshum[x]%             	x  = 0..16

Trend        	%ws_trend[id]%          	id  = -1..46   0=gleichbleibend, 1=steigt, -1=fällt

Temperaturänderung              	%tempchange[x]=mm% *	x  = 0..16, 43, 44

in den letzten          	         	mm = 1..60  -> wenn 'mm' kleiner als das Aufzeichnungsintervall ist, wird

Minuten (mm)          	         	für mm der Aufzeichnungsintervall-Wert verwendet

Bei ungültigen Werten (z.B. >60 oder Zeichen)

wird '?' als Ergebnis zurückgegeben!

Wertänderung        	%valuechange[id]=mm% *	id  = -1 .. 46

in den letzten         	          	mm = 1..60  -> wenn 'mm' kleiner als das Aufzeichnungsintervall ist, wird

Minuten (mm)         	          	für mm der Aufzeichnungsintervall-Wert verwendet

Bei ungültigen Werten (z.B. >60 oder Zeichen)

wird '?' als Ergebnis zurückgegeben!

Status-WS2xxx-Sensor	%ws_state_sens[x]%	x  = 0..16, 34,35

Rückgabe:

---	-> ungültige Abfrage oder Status nicht aktiviert

ok	-> Sensor ohne Empfangsausfall

0	-> Sensor nicht vorhanden

1 (..254)	-> Anzahl Empfangsausfälle

Status-WMRxxx-Sensor       	%ws_state_sens[x]%	x  = 0..5, 33,34,35

Rückgabe:

8x             -> nur ID=33 -> schwache Batterie Display (x=Minuten)

00 .. D0    -> Direkte Ausgabe des Statusbytes dieser Sensoren

                     wobei "0x" = Batterie 100% - "8x" = Batterie leer

                     siehe auch Programmhilfe dazu!

Status in Farbe                      	%ws_colorstate_sens[x]%
-> black=nicht vorhanden, red=>5, yellow=>1, green=ok  (für Ampel)

GesamtAnz Aktwerte            	%ws_stateakt_sens[00]%	nur bei WS2000,WS2500,TE923

AnzWerte mit Akt-Flag         	%ws_stateakt_sens[x]%	nur bei WS2000,WS2500,TE923 und  x  = 0 .. 16, 34,35, 38

Werte in Prozent           	           	%ws_state_0-100[wert]%	0-10->0, 11-25->25; 26-50->50; 51-75->75; 76-100->100%

Wert aktuell?           	%ws_akt_sens[x]%	nur bei WS2000,WS2500,TE923 und  x  = 0 .. 16, 34,35, 38

                                  	- = nicht vorhanden; 0 = nicht aktuell; 1 = aktuell

Empfangsgüte in %: 	%ws_calc1[*]=%ws_calc[/]=%ws_stateakt_sens[x]%~%ws_stateakt_sens[00]%~4%~100~2% %

Einheitenbezeichnung 	%unitname[id]% *

Einheitenbez. lang       	%unitnamelong[id]%

Sensor Installations-Datum  	%sensorinstalled[id]%

Sensor Verfuegbar+Html       	%ws_available[id]=Vorgabe_Ja~Vorgabe_Nein%  	id  = -1..46

Sensor Verfuegbar                	%ws_availableX[id]=Ja~Nein%

Sensor Verfuegbar +             	%ws_availabletyp[id~tt]=Ja~Nein%

Wetterstation gleich             	tt: 10=WMx, 20=WS2000-PC, 21=Wetterempfänger, 22=WS2500,

23=WS2500-PC, 40=VantagePro, 50=TE923, 60=Climalogger

Wenn als Stationstyp nicht 10,20,21,22,23,40,50 oder 60 gewählt z.B. 00,

                                        	ist diese Variable identisch mit %ws_availableX[id]=Ja~Nein%

                                        	-> Wetterstationstyp wird nicht berücksichtigt.

Stundenwerte                         	%curminmaxhour[a,h,id]% *
a: 0=aktuell,1=min,2=max,3=Durchschnitt, 4=Differenz

                                                	    3=Durchschnitt und Windrichtung = dominierende Richtung
a: 5=genaue Stunde aktueller Wert

h: 0,1..24 Stunden
     bei 0 = Taganfang = Berücksichtigung nur Daten aktueller Tag
id: (-1..46)

Min-Wert Monat/Jahr   	%ws_m_minval[%ws_month%,id]% *

Min-Zeit Monat/Jahr   	%ws_m_mintime[%ws_month%,id]%

Min-Tag  Monat/Jahr  	%ws_m_minday[%ws_month%,id]%

Max-Wert Monat/Jahr 	%ws_m_maxval[%ws_month%,id]% *

Max-Zeit Monat/Jahr   	%ws_m_maxtime[%ws_month%,id]%

Max-Tag  Monat/Jahr 	%ws_m_maxday[%ws_month%,id]%

Durchschnitt Monat/Jahr        	%ws_m_avg[%ws_month%,id]% *

Einstellungen für: ws_month=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat  id=-1..46

Wert MinimaleTagesTemp      	%ws_m_dayvalmintemp[%ws_month]% *

Tag Minim.TagesTemp           	%ws_m_daydaymintemp[%ws_month]%

Wert MaximaleTagesTemp     	%ws_m_dayvalmaxtemp[%ws_month]% *

Tag Maxim.TagTemp              	%ws_m_daydaymaxtemp[%ws_month]%

Einstellungen für: ws_month=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

Variablen nur bei Woche,Monat,Jahr gültig:

Min-Wert Tag           	          	%minvalday[id]% *	auch bei month_only

Min-Zeit Tag             	          	%mintimeday[id]%	auch bei month_only

Min-Tag  Tag            	          	%mindayday[id]%	auch bei month_only

Min-Tag  Tag kurz	%mindaydays[id]%	auch bei month_only

Max-Wert Tag          	          	%maxvalday[id]% *	auch bei month_only

Max-Zeit Tag           	          	%maxtimeday[id]%	auch bei month_only

Max-Tag  Tag          	          	%maxdayday[id]%	auch bei month_only

Max-Tag  Tag kurz	%maxdaydays[id]%	auch bei month_only

Durchschnitt Monat 	%avgmonth[id]% *      	nur mit month_only

---------------------- Variablen für Daten in der Vergangenheit --------------------------------------------------------

Sensorwerte zu beliebigen Zeitpunkten

%curvaldatetime[id~x~dd.mm.yyyy~~hh:nn]% -> bei Einstellung Datum Zeit

%curvaldatetime[id~x~hh:nn~~dd.mm.yyyy]% -> bei Einstellung Zeit Datum

            x=0 Daten für genau diese Zeit/Datum

            x=1 Daten für genau oder nächstgelegene Zeit/Datum wenn nicht genau gefunden

            x=2 Daten für genau oder nächstgelegene Zeit/Datum wenn nicht genau Zeit/Datum Ausgabe

            x=3 Daten für genau oder nächstgelegene Zeit/Datum - immer zusätzl. Zeit/Datum Ausgabe

            wird für dd = 00 verwendet (Monat/Jahr dann belanglos) - wird dafür der aktuelle Tag eingesetzt

            wird für yyyy ein negativer Wert z.B. -003 verwendet, geht das Programm entsprechend des Wertes

            zurück - dann darf dd nicht 00 sein - sonst wird dieser Eintrag ignoriert

            Datumtrennzeichen (.) Zeittrennzeichen (:) und Datum Zeit Trennung (~~) können beliebig sein – dürfen

            nur nicht fehlen!

            Sind für die vorgegebene Zeit/Datum keine Daten vorhanden und nicht x>0 wird als Ergebnis "--"

            ausgegeben.

            Achtung! Künstliche Sensoren bzw. Berechnungen daraus (z.B. Minimal-Auswahl) findet hier keine

            Berücksichtigung. Ausnahme: Taupunkt und Windchill.

Beispiele:

[0~0~00.00.0000~~maxti]	%curvaldatetime[0~3~00.00.0000~~%maxtime[0]%]%

Letzter Frosttag VorJ.      	%curvaldatetime[0~3~%lastcoldday_mpast[00~-001]%~~%lastcolddaytime_mpast[00~-001]%]%

Letzter Frosttag im Jahr   	%lastcoldday_mpast[00~-001]%

Letzter FrosttagZeit J.      	%lastcolddaytime_mpast[00~-001]%

Wert letzt.Frosttag Jahr    	%lastcolddayval_mpast[00~-001]%

[0~0~00.00.0000~~08:01]	%curvaldatetime[0~0~00.00.0000~~08:01]%

[0~0~24.12.2015~~08:01]	%curvaldatetime[0~0~24.12.2015~~08:01]%

[0~0~10.12.2015~~08:03]	%curvaldatetime[0~0~10.12.2015~~08:03]%

Ausgabe Datum    	%datepast[dd~mm~yyyy]%	Ausgabe immer im Format dd.mm.yyyy

       	        	Möglichkeiten wie bei %maxdatepast[id~dd~mm~yyyy]%

Beispiel Ausgabe Datum    	%datepast[-1461~0~00]%	am 23.12.2016 -> 23.12.2012

Zuweisung Datum         	%setdatepast[dd~mm~yyyy]%

Zuweisung Monat/Jahr           	%setmonthyear[mm~yyyy]%

Tages Variablen:

Durchschnitt x-Tag    	%avgvalpast[id~dd~mm~yyyy]% *

Durchschnitt x-Tag Sol 	%aavgvalpast[42~dd~mm~yyyy]%

Min-Wert x-Tag         	%minvalpast[id~dd~mm~yyyy]% *

Min-Zeit x-Tag          	%mintimepast[id~dd~mm~yyyy]%

Min-Date x-Tag         	%mindatepast[id~dd~mm~yyyy]%

Max-Wert x-Tag         	%maxvalpast[id~dd~mm~yyyy]% *

Max-Zeit x-Tag          	%maxtimepast[id~dd~mm~yyyy]%

Max-Date x-Tag         	%maxdatepast[id~dd~mm~yyyy]%

id:      -1..46

dd:    Tag     -31..00..31 muss immer zweistellig sein

mm:  Monat -12..00..12 muss immer zweistellig sein

yyyy: Jahr     muss immer vierstellig sein, -001 ist Vorjahr usw.

für 00 bzw. 0000 wird aktuelles Jahr verwendet

kommt ein negativer Wert vor: Prioritätsfolge Tag, Monat, Jahr

d.h. wenn bei Tag negativer Wert wird Monat und Jahr automatisch

auf aktuelles Monat/Jahr gesetzt.(zweiter negativer Wert wird ignoriert)

Achtung! Datumlänge dd~mm~yyyy muss immer 10 stellig sein!!

wird für dd -31 verwendet (3 stellig), dann muss für mm 0 verwendet werden.

wird für mm -12 verwendet (3 stellig), dann muss für dd 0 verwendet werden

Beispiel:	maxdatepast[0~-31~0~0000]

          oder  	maxdatepast[0~0~-12~0000]

 auch erlaubt:  	maxdatepast[0~-1461~0~00]

Besonderheit:

Wird für yyyy: 9999 als Jahr verwendet, verwendet das Programm die vorher zugewiesenen Tag,Monat,Jahr-Werte.

Beispiel:      	%avgvalpast[0~%ws_day2%~00~-001]%     %avgvalpast[0~00~00~9999]%

Um die Abarbeitung dieser Variablen zu beschleunigen, sollten Sie vom zeitlichen Ablauf die gleichen Zeitdaten zusammenfassen.

Monats-/Jahres-Variablen:

id:       -1..46

mm:    Monat -12..00..12 muss mindestens zweistellig sein, 00=Jahresdaten

yyy:    Jahr muss dreistellig sein bei aktuellem Jahr, wenn Monat -10, -11, -12 !!!

yyyy:  Jahr muss immer vierstellig sein, dabei: 2005 fester Bezug,

0000(000)=aktuelles Jahr, -001 ist Vorjahr usw.

Besonderheit: Wird für yyyy: 9999 als Jahr verwendet, verwendet das Programm die vorher zugewiesenen Monat,Jahr-Werte.

Durchschnitt x-Monat/Jahr  	%avgval_mpast[id~mm~yyyy]% *

Durchschnitt x-M/J Sol         	%aavgval_mpast[42~mm~yyyy]%

Min-Durchschnitt M/J            	%avgmin_mpast[id~mm~yyyy]% *

Min-Durchs Datum M/J         	%avgmindate_mpast[id~mm~yyyy]%

Max-Durchschnitt M/J          	%avgmax_mpast[id~mm~yyyy]% *

Max-Durchs Datum M/J        	%avgmaxdate_mpast[id~mm~yyyy]%

Min-Wert x-Monat/Jahr         	%minval_mpast[id~mm~yyyy]% *

Min-Zeit x-Monat/Jahr          	%mintime_mpast[id~mm~yyyy]%

Min-Date x-Monat/Jahr         	%mindate_mpast[id~mm~yyyy]%

Max-Wert x-Monat/Jahr        	%maxval_mpast[id~mm~yyyy]% *

Max-Zeit x-Monat/Jahr          	%maxtime_mpast[id~mm~yyyy]%

Max-Date x-Monat/Jahr         	%maxdate_mpast[id~mm~yyyy]%

Avg.MinTemp. x-Monat/J. 	%avgmintemp_mpast[mm~yyyy]% *

Avg.MaxTemp. x-Monat/J. 	%avgmaxtemp_mpast[mm~yyyy]% *

Eistage x-Monat/Jahr             	%icedays_mpast[mm~yyyy]%

Frosttage x-Monat/Jahr         	%colddays_mpast[mm~yyyy]%

Kalte Tage x-Monat/Jahr       	%cooldays_mpast[mm~yyyy]%

Sommertage x-Monat/Jahr    	%warmdays_mpast[mm~yyyy]%

heiße Tage x-Monat/Jahr    	%hotdays_mpast[mm~yyyy]%

Tage <= x-Monat/Jahr           	%uldays_mpast[mm~yyyy]%

Tage >= x-Monat/Jahr           	%uhdays_mpast[mm~yyyy]%

Tage User3 x-Monat/Jahr      	%u3days_mpast[mm~yyyy]%

Tage User4 x-Monat/Jahr      	%u4days_mpast[mm~yyyy]%

Tage User5 x-Monat/Jahr      	%u5days_mpast[mm~yyyy]%

BodenFrosttage x-M/Jahr       	%frostgrowdays_mpast[mm~yyyy]%

Tropennächte J	ahr	%tropnightdays_mpast[mm~yyyy]%

Heiz-GradTage x-M/J             	%heatdegreedays_mpast[mm~yyyy]%

Kuehl-GradTage x-M/J          	%cooldegreedays_mpast[mm~yyyy]%

Wachstum-GradTage x-M/J 	%growdegreedays_mpast[mm~yyyy]%

XHeiz-GradTage x-M/J          	%xheatdegreedays_mpast[mm~yyyy]%

GrünlandTemperatur            	%growingtemp_mpast[00~yyyy]%

GrünlandTemperaturDatum 	%growingtempdate_mpast[00~yyyy]%

Erster Frosttag im Jahr           	%firstcoldday_mpast[00~yyyy]%         	Nördliche Halbkugel = 2.Halbjahr

Erster FrosttagZeit J.  	%firstcolddaytime_mpast[00~yyyy]%

Wert 1.Frosttag Jahr    	%firstcolddayval_mpast[00~yyyy]%

Letzter Frosttag im Jahr         	%lastcoldday_mpast[00~yyyy]% 	Nördliche Halbkugel = 1.Halbjahr

Letzter FrosttagZeit Jahr        	%lastcolddaytime_mpast[00~yyyy]%

Wert letzt.Frosttag Jahr          	%lastcolddayval_mpast[00~yyyy]%

Erster BodenFrosttag im Jahr 	%firstgrowfrostday_mpast[00~yyyy]%         	Nördliche Halbkugel = 2.Halbjahr

Erster BodenFrosttagZeit J.  	%firstgrowfrostdaytime_mpast[00~yyyy]%

Wert 1. BodenFrosttag Jahr    	%firstgrowfrostdayval_mpast[00~yyyy]%

Letzter BodenFrosttag im Jahr  	%lastgrowfrostday_mpast[00~yyyy]% 	Nördliche Halbkugel = 1.Halbjahr

Letzter BodenFrosttagZeit Jahr 	%lastgrowfrostdaytime_mpast[00~yyyy]%

Wert letzt. BodenFrosttag Jahr  	%lastgrowfrostdayval_mpast[00~yyyy]%

Wind Anzahl Werte     	     	%wind_values_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  0Bft in %  	    	%windbftproz_0_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  1Bft in %  	   	%windbftproz_1_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  2Bft in %  	   	%windbftproz_2_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  3Bft in %   	  	%windbftproz_3_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  4Bft in %  	   	%windbftproz_4_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  5Bft in %  	   	%windbftproz_5_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  6Bft in %  	   	%windbftproz_6_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  7Bft in %  	   	%windbftproz_7_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  8Bft in %  	   	%windbftproz_8_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  9Bft in %  	   	%windbftproz_9_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke 10Bft in % 	    	%windbftproz_10_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke 11Bft in %  	   	%windbftproz_11_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke>=12Bft in %     	%windbftproz_12_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke Böen (nur gültig für WM-918, WMR-9x8, VantagePro)

Wind Anzahl Werte     	   	%windg_values_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  0Bft in %  	   	%windgbftproz_0_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  1Bft in %  	   	%windgbftproz_1_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  2Bft in %  	   	%windgbftproz_2_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  3Bft in %  	   	%windgbftproz_3_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  4Bft in %  	   	%windgbftproz_4_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  5Bft in %  	   	%windgbftproz_5_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  6Bft in %  	   	%windgbftproz_6_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  7Bft in %  	   	%windgbftproz_7_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  8Bft in %  	   	%windgbftproz_8_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke  9Bft in %   	  	%windgbftproz_9_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke 10Bft in %  	   	%windgbftproz_10_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke 11Bft in % 	    	%windgbftproz_11_mpast[mm~yyyy]%

Windstärke>=12Bft in %     	%windgbftproz_12_mpast[mm~yyyy]%

Dom. Windrichtung      	   	%domwind_txt_mpast[mm~yyyy]%

Dom. Windrichtung Böen    	%domwindg_txt_mpast[mm~yyyy]%

Windstille %           	%wind_calmproz_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% N-NO  	   	%winddirproz_NNE_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% NO      	   	%winddirproz_NE_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% NO-O  	   	%winddirproz_NEE_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% O        	   	%winddirproz_E_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% O-SO  	   	%winddirproz_ESE_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% SO      	   	%winddirproz_SE_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% SO-S  	   	%winddirproz_SES_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% S         	 	%winddirproz_S_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% S-SW  	    	%winddirproz_SSW_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% SW     	    	%winddirproz_SW_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% SW-W 	      	%winddirproz_SWW_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% W        	  	%winddirproz_W_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% W-NW 	      	%winddirproz_WNW_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% NW     	    	%winddirproz_NW_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% NW-N 	      	%winddirproz_NWN_mpast[mm~yyyy]%

VerteilungWR% N        	  	%winddirproz_N_mpast[mm~yyyy]%

Regen x-Monat/Jahr    	    	*%rain_mpast[mm~yyyy]%

RegenTage Jahr/Monat      	%raindays_mpast[mm~yyyy]%

RegenTage >0mm x-M/J        	%rain0days_mpast[mm~yyyy]%

RegenTage 2 mm x-M/J          	%rain2days_mpast[mm~yyyy]%

RegenTage 5 mm x-M/J          	%rain5days_mpast[mm~yyyy]%

RegenTage 10mm x-M/J      	%rain10days_mpast[mm~yyyy]%

RegenTage 20mm x-M/J      	%rain20days_mpast[mm~yyyy]%

WindVerlauf x-M./J.                	%windrun_mpast[mm~yyyy]%

Evapotransp. x-M./J.               	*%ws_evapotrans_mpast[mm~yyyy]%

ET VantagePro x-M./J.            	*%ws_evapotransvt_mpast[mm~yyyy]%

Zeitsensor X-Monat/Jahr   	%t_sens_mpast[mm~yyyy]%

Sonnenzeit x-Monat/Jahr       	%sun_mpast[mm~yyyy]%

Zeitsensor dezimal                 	%t_sens_d_mpast[mm~yyyy]%

Sonnenzeit dezimal               	%sun_d_mpast[mm~yyyy]%

Beispiele:

Durchschnitt x-Monat/Jahr  	%avgval_mpast[2~00 ~-001]%

Avg.MinTemp. x-Monat/J. 	%avgmintemp_mpast[01~2003]%

Avg.MaxTemp. x-Monat/J. 	%avgmaxtemp_mpast[%ws_month2%~-001]%

-----------------------Variablen für Daten für beliebige Zeiträume  -----------------------------------

id = -1 .. 46 (-1=Hauptaussenfeuchte, 0=Hauptaussentemperatur)

yyyy muss immer 4 stellig sein, mm muss immer 2 stellig sein, dd muss immer 2 stellig sein

Wird für yyyy ein negativer Wert (z.B. -001) benutzt, verwendet das Programm das aktuelle Kalenderjahr minus dieser Zahl z.B. 2009 -> 2008

wird für yyyy "0000" benutzt, verwendet das Programm das eingestellte "dargestellte Jahr" des Ansichtzeitraumes.

Besonderheiten:

Liegt das Anfangsdatum in der Zukunft so geht das Programm ein Jahr zurück

Liegt das Enddatum in der Zukunft werden die Daten bis zum aktuellen Tag ermittelt!

Bei den Frühling/Sommer/Herbst/Winter Variablen, wenn der Zeitraum noch nicht begonnen hat!

Ab Version V2.97.0 werden für Ende(-Datum) auch unterstützt:

   Anfang ~  Ende

"[ddmmyyyy~ddmmyyyy]"

dd   = 00 = Aktueller Tag

dd   < 0  z.B. -1 (.. -9) Tage rückwärts vom aktuellen Tag

mm   = 00 = Aktueller Monat

yyyy = 0000 = Aktuelles Jahr

Beispiele:

[2~01090000~30100000] ist das aktuelle ComputerDatum 10.01.2009 dann gibt das Programm

die Daten von 01.09.2008 bis 30.10.2008 aus.

[2~01090000~30100000] wäre das aktuelle ComputerDatum 01.11.2009 dann gibt das Programm

die Daten von 01.09.2009 bis 30.10.2009 aus.

[2~0101-003~00000000]   wäre das aktuelle ComputerDatum 03.01.2013 dann gibt das Programm

die Daten von 01.01.2010 bis 03.01.2013 aus.

[2~0101-003~-1000000]   wäre das aktuelle ComputerDatum 03.01.2013 dann gibt das Programm

die Daten von 01.01.2010 bis 02.01.2013 aus.

Bei ungültigen Daten (z.B. Jahr nur 3stellig) gibt das Programm "- -" zurück

Frühlingszeitraum       	%ws_seasontxt_spring[yyyy]%

Sommerzeitraum         	%ws_seasontxt_summer[yyyy]%

Herbstzeitraum           	%ws_seasontxt_autumn[yyyy]%  	->22.09.2009~20.12.2009

Winterzeitraum           	%ws_seasontxt_winter[yyyy]%    	->21.12.2009~19.03.2010

Frühlingszeitraum     	%ws_season_spring[yyyy]%

Sommerzeitraum        	%ws_season_summer[yyyy]%

Herbstzeitraum            	%ws_season_autumn[yyyy]%

Winterzeitraum         	%ws_season_winter[yyyy]%

Frühlingszeitraum meteo        	%ws_seasontxt_springmeteo[yyyy]%

Sommerzeitraum meteol.       	%ws_seasontxt_summermeteo[yyyy]%

Herbstzeitraum meteol.          	%ws_seasontxt_autumnmeteo[yyyy]%

Winterzeitraum meteol.           	%ws_seasontxt_wintermeteo[yyyy]%

Frühlingszeitraum meteo      	%ws_season_springmeteo[yyyy]%

Sommerzeitraum meteol.      	%ws_season_summermeteo[yyyy]%

Herbstzeitraum meteol.         	%ws_season_autumnmeteo[yyyy]%

Winterzeitraum meteol.          	%ws_season_wintermeteo[yyyy]%

Es ist 07.04.2010 dann ergibt

Frühlingszeitraum      	%ws_season_spring[0000]%	->20032010~20062010

Sommerzeitraum      	%ws_season_summer[0000]%	->21062009~21092009

Herbstzeitraum         	%ws_season_autumn[0000]%	->22092009~20122009

Winterzeitraum         	%ws_season_winter[0000]%	->21122009~19032010

seit V2.96.4 sind auch -901, -902 usw

als relativer Bezug möglich: hier wird bei nicht

begonnenem Zeitraum ein weiteres Jahr zurückgegangen

Beispiel aktueller Tag 27.03.2011

Frühlingszeitraum     	[0000]=21032011~20062011

Sommerzeitraum      	[0000]=21062010~22092010

Herbstzeitraum	[0000]=23092010~21122010

Winterzeitraum	[0000]=22122010~20032011

Frühlingszeitraum     	[-001]=20032010~20062010

Sommerzeitraum      	[-001]=21062010~22092010

Herbstzeitraum	[-001]=23092010~21122010

Winterzeitraum	[-001]=22122010~20032011

Frühlingszeitraum    	[-901]=20032010~20062010

Sommerzeitraum     	[-901]=21062009~21092009

Herbstzeitraum	[-901]=22092009~20122009

Winterzeitraum	[-901]=21122009~19032010

Frühlingszeitraum     	[-902]=20032009~20062009

Sommerzeitraum      	[-902]=21062008~21092008

Herbstzeitraum	[-902]=22092008~20122008

Winterzeitraum	[-902]=21122008~19032009

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_seasontxt_monthyear[mm~yyyy]%

Beispiele für aktuell 25.12.2010:

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_seasontxt_monthyear[00~-002]%    	->01.01.2008~31.12.2008

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_seasontxt_monthyear[00~0000]%    	->01.01.2010~31.12.2010

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_seasontxt_monthyear[-1~-001]%    	->01.11.2009~30.11.2009

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_seasontxt_monthyear[-12~-01]%    	->01.12.2008~31.12.2008

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_seasontxt_monthyear[-12~000]%    	->01.12.2009~31.12.2009

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_season_monthyear[mm~yyyy]%

                               	mm: Monat -12..00..12 muss mindestens zweistellig sein, 00=Jahresdaten

                               	yyy:  Jahr muss dreistellig sein, wenn Monat -10, -11, -12 !!!

                               	yyyy: Jahr muss vierstellig sein, dabei: 2005(Beispiel!) fester Bezug,

                               	0000(000)=aktuelles Jahr, -001 ist Vorjahr usw.

                               	ist mm~yyyy -> 99~0000 wird der Zeitraum vom

                               	Aufzeichnungsbeginn bis Aktuellen Tag verwendet!

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_season_monthyear[00~-002]%	->01012008~31122008

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_season_monthyear[00~0000]%	->01012010~31122010

Zeitraum Monat/Jahr	%ws_season_monthyear[-1~-001]%

Season Kalte Tage   	%season_cooldays[%ws_season_monthyear[-1~-001]%]%

Vergleich M/J min	%season_monthmin[id~mm~bbbb~eeeeN]%	 -> Ergebnis nur Wert

Vergleich M/J max	%season_monthmax[id~mm~bbbb~eeeeN]%	 -> Ergebnis nur Wert

Jahr des Vergleiches	%season_year% -> Abfrage in neuer Zeile

Vergleich M/J min	%season_monthminr[id~mm~bbbb~eeeeN]% -> Ergebnis Jahr und Wert

Vergleich M/J max	%season_monthmaxr[id~mm~bbbb~eeeeN]% -> Ergebnis Jahr und Wert

Jahr des Vergleiches    	%season_yearr% -> in gleicher Zeile, wie Variable - funktioniert nicht mit _mpast!

Vergleich M/J min	%season_monthmind[id~mm~bbbb~eeeeN]% -> Ergebnis Datum und Wert

Vergleich M/J max	%season_monthmaxd[id~mm~bbbb~eeeeN]% -> Ergebnis Datum und Wert

-> wenn Datum nicht verfügbar (bei A,B,C = Durchschnitt) Ergebnis Jahr und Wert

-> Bei min und A und ID34=Regen oder ID37=Sonnenscheinzeit oder ID39=RegenZeit

   	    muss der minimal Wert größer 0 (z.B. 0.001) sein um berücksichtigt zu werden!

-> Bei min und D und ID34=Regen oder ID37=Sonnenscheinzeit oder ID39=RegenZeit

    wird auch ein "0"-Wert berücksichtigt

id = -1 .. 46 (-1=Hauptaussenfeuchte, 0=Hauptaussentemperatur)

mm: Monat 01..12 muss mindestens zweistellig sein, 00=Jahr, 99=Aktueller Monat

bbbb: Anfangsjahr - muss vierstellig sein, 0000=Jahr Aufzeichnungsbeginn/vorhanden seit

eeee: Endjahr -  muss vierstellig sein, 0000=Aktuellesjahr

N = VergleichsArt:

A=Monats(Jahres)-Durchschnittswert

B=Monats(Jahres)-Durchschnitt-Minimalwert - nur bei id=0 bzw. Hauptaussentemp.sensor

C=Monats(Jahres)-Durchschnitt-Maximalwert - nur bei id=0 bzw. Hauptaussentemp.sensor

D=Monats(Jahres)-Durchschnittwert -> berücksichtigt "0"-Werte

L=Monats(Jahres)-Minimalwert

H=Monats(Jahres)-Maximalwert

S=Monats(Jahres)-Summenmittelwert: nur für ID = 34,37,38,39,40 (Regen ... ET)

R= wie S nur für Jahr und ID = 34,37,38,39,40 mit Protokollierung in der wswinerr.txt - Datei

T= wie S nur für Jahr für ID = 34,37,38,39,40 mit Berücksichtigung von 0 Werten (ausser bei Jahr!)

S=Monats(Jahres)-Durchschnittsmittelwert aus den Mittelwerten: für alle ID's ausser 34,37,39,40

X=Monats-TagesMaximalwert: nur für ID = 35,45,38,41,42  (Wind,Windböen,Helligkeit,UV,Solarstrahlung)

Ergebnis YYYY VVVV  (Jahr Wert) bei season_monthminr bzw. season_monthmaxr

bei 0000 für Jahr bzw. 99 für Monat berücksichtigt das Programm für Durchschnitt-Werte die Daten

des aktuellen Jahres bzw. aktuellen Monats nicht.

Für id = 35,45,38,41,42 (Wind,Windböen,Helligkeit,UV,Solarstrahlung) und VergleichsArt

X=Monats-TagesMaximalwert

wird das Minimum aller Tagesmaxima für das gewählte Monat über Jahre hinweg ausgegeben!

Vergleich Monat min	%season_monthmin[id~mm~bbbb~eeeeX]% -> Ergebnis nur Wert

Vergleich Monat min	%season_monthminr[id~mm~bbbb~eeeeX]% -> Ergebnis Jahr Monat und Wert

Vergleich Monat min	%season_monthmind[id~mm~bbbb~eeeeX]% -> Ergebnis Datum und Wert

Für id = 34,37,39,40 (Regen, Sonnenscheinzeit, Regendauerzeit,ET) und VergleichsArt

S=Monats/Jahres-Summenmittelwert

Mittelwert Monat/Jahr	%season_monthmin[id~mm~bbbb~eeeeS]% -> mit Berücksichtigung von 0 Werten

Mittelwert Monat/Jahr	%season_monthmax[id~mm~bbbb~eeeeS]% -> ohne Berücksichtigung von 0 Werten

Season Durchschnitt    	*%season_avg[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Summe           	*%season_sum[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MinWert         	*%season_min[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MinZeit          	%season_mintime[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MinDatum      	%season_mindate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MinZeit+Datum         	%season_mindt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MaxWert         	*%season_max[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MaxZeit          	%season_maxtime[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MaxDatum               	%season_maxdate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MaxZeit+Datum        	%season_maxdt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MinAvgWert               	*%season_minavg[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MinAvgDatum            	%season_minavgdate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MaxAvgWert             	*%season_maxavg[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MaxAvgDatum          	%season_maxavgdate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season MaxSummenWert   	*%season_maxs[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%         (id=34 Regen id=40 ET)

Season MaxSummenDatum   	%season_maxsdate[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%     (id=34 Regen id=40 ET)

Tagesvergleich über Jahre hinweg

Season TagMinWert            	*%season_daymin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMinWertDatum  	%season_daymind[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMaxWert            	*%season_daymax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMaxWertDatum  	%season_daymaxd[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagAvgMinWert   	*%season_dayavgmin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagAvgMinDatum   	%season_dayavgmind[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagAvgMaxWert   	*%season_dayavgmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagAvgMaxDatum   	%season_dayavgmaxd[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMinMaxWert   	*%season_dayminmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMinMaxWDatum  	%season_dayminmaxd[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMinMaxWZeit   	%season_dayminmaxt[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMaxMinWert   	*%season_daymaxmin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMaxMinWDatum  	%season_daymaxmind[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMaxMinWZeit   	%season_daymaxmint[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Bei Beginn-Datum und yyyy=0000 verwendet das Programm den Jahres-Eintrag

- Sensor vorhanden seit oder

- Aufzeichnungsbeginn oder

- das Jahr 1980 (wenn kein vorheriger Eintrag vorhanden ist!)

dd=00 - es wird dafür automatisch der aktuelle Tag eingesetzt

mm=00 - es wird dafür das aktuelle Monat eingesetzt

-> damit sehr leicht auch mit templatebeginn (Templatezeile) zu nutzen

Bei TagMinMax bzw. TagMaxMin und der Start-Tag und End-Tag sind unterschiedlich

vergleicht das Programm alle Tage vom Zeitraum = Tag-Step, sonst Jahr-Step

Besonderheit %season_dayminmax und %season_dayminmaxd ab V2.97.13

Season TagMinMaxWert   	*%season_dayminmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% für ID=35,45,38,41,42

Season TagMinMaxWDatum  	%season_dayminmaxd[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]% für ID=35,45,38,41,42

Für Wind, Windböen, Helligkeit, UV und Solarstrahlung wird dafür jetzt der minimale Max-Wert ausgegeben.

ab V2.98.5 auch möglich

                       	*%season_daymin[0~00000000~00000000]%

                       anstatt

Season TagMinWert      	*%season_daymin[0~%ws_day2%%ws_month2%0000~%ws_day2%%ws_month2%0000]%

Season TagMinMaxWert         	*%season_dayminmax[42~%ws_day2%%ws_month2%2003~%ws_day2%%ws_month2%0000]%

Season TagMinMaxWDatum  	%season_dayminmaxd[42~%ws_day2%%ws_month2%2003~%ws_day2%%ws_month2%0000]%

Season Tage             	%season_days%

diese Variable gibt die berücksichtigten Tage bei der Season-Variable zurück

Nur sinnvoll, wenn nur eine Season-Variable in der Zeile vorkommt

oder nur gleiche Zeiträume in einer Zeile verwendet werden!!

Season Frostdauer    	%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%

Season Frostdauer    	%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~-001]%]%

Season Frostdauer    	%season_frostduration[01092007~31082010]%

Season Frostdauer  	%ws_setmem[20]=%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%

Frostdauer Beginn       	%ws_instr=1~17~%ws_getmem[20]%%

Frostdauer Ende           	%ws_instr=23~17~%ws_getmem[20]%%

Frostdauer Zeit            	%ws_instr=41~20~%ws_getmem[20]%%

Season Trockenheitdauer      	%season_drynessduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%

Season Trockenheitdauer      	%season_drynessduration[%ws_season_monthyear[00~-001]%]%

Season Trockenheitdauer      	%season_drynessduration[01092007~31082010]%

Season Frostdauer    	%season_frostduration[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Trockenheitdauer      	%season_drynessduration[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

------------------ Monats-/Jahres-Auswertung über Jahre bzw. eingestellter Zeitraum hinweg -------------------------

Bedingung: dd=32..35 = nur gleiche Monate bzw. Jahre werden ausgewertet

dd=32=avg; dd=33=max; dd=34=min; dd=35=avg mit aktuellem Monat/Jahr # mm = 00=Jahr 01..12 Monat

Bei End-Zeitraum (DDMMyyyy) wird hier der Tag bzw. das Monat ignoriert.

Bei dieser Monats- bzw. Jahresauswertung ist auch erlaubt:

Season Eistage    	%season_icedays[32000000~00000000]% = Jahresdurchschnittsauswertung

hier wird der Durchschnittswert der vorhanden Daten seit Aufzeichnungsbeginn bis ohne aktuelles Jahr verwendet

Season Eistage    	%season_icedays[32010000~00000000]% = Durchschnitt aller Januare

hier wird der Durchschnittswert der vorhanden Daten seit Aufzeichnungsbeginn bis aktuelles Jahr verwendet,

wenn gerade der aktuelle Monat Januar ist, wird dieser Januar nicht berücksichtigt!

Bei dd=33 bzw. dd=34 wird in der Variable %season_days% das entsprechende Jahr ausgegeben!

Bei dd=32 bzw. dd=35 wird in der Variable %season_days% die Anzahl der berücksichtigten Jahre ausgegeben!

Bei dd=32=avg und dd=34=min wird das aktuelle Jahr bzw. der aktuelle Monat nicht berücksichtigt!

Season Eistage          	%season_icedays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Frosttage   	%season_colddays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Kalte Tage  	%season_cooldays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Sommertage  	%season_warmdays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season heiße Tage  	%season_hotdays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Tage <=     	%season_uldays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Tage >=     	%season_uhdays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Tage User3     	%season_u3days[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Tage User4     	%season_u4days[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Tage User5     	%season_u5days[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Tropennächte	%season_tropndays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Beachten Sie: hier werden immer nur ganze Monate berücksichtig!

Season BodenFrosttage       	%season_frostgrowdays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Regentage	%season_raindays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Heiz-GradTage         	%season_heatddays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Kuehl-GradTage       	%season_coolddays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season WachstumGradTage 	%season_growddays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season XHeiz-GradTage       	%season_xheatddays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season Frost+Sommertage 	%season_coldwarmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Season Tage <0 + >=20          	%season_cold20warmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Season Tage <0 + >=15          	%season_cold15warmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Season Tage <0 + >=10         	%season_cold10warmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Season Regentage       	     	%season_raindaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvv]%

Season WachstumGradTage 	%season_growddaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvv]%

Season Tage <=          	       	%season_uldaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvN]%

Season Tage >=          	      	%season_uhdaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvN]%

Season Tage <=     	%season_idldaysx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%

Season Tage >=     	%season_idhdaysx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%

Season Zeitraum <=     	%season_idldaypx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%

Season Zeitraum >=     	 	%season_idhdaypx[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvvN]%

                               	         	N=VergleichsArt:

A=Tages-Durchschnittswert, L=Tages-Minimalwert, H=Tages-Maximalwert

der Vergleichswert vvvvv muss immer 5stellig angegeben werden (z.B. 00002; 003,5; -01,5 ) !!!

vvvvv ist entweder in °C oder mm !!! - andere Einheiten werden nicht unterstützt

Bei season_idhdaysx bzw. season_idldaysx werden die eingestellten Einheiten verwendet! und

der Vergleichswert vvvvvv muss immer 6stellig angegeben werden z.B. 000002; 0003,5; -001,5

Bei idhdaypx bzw. idldaypx und Vergleichsart "T" wird der

früheste Tag und der späteste Tag des Vorkommens dieses Werte ausgegeben

Aber Achtung!

wer für erster/letzter Frosttag diese Variablenart verwenden will,

hier wird nur genau diese Variable unterstützt

season_idldaypx[0~ddmmyyyy~00000000~0000,0T]

- für das Enddatum muss "00000000" verwendet werden!

Erster/letzter Frosttag            	%season_idldaypx[0~00000000~00000000~0000,0T]%

Beispiele:

Season Regentage	%season_raindaysx[01012009~31122010~002,5]%

Season WachstumGradTage 	%season_growddaysx[01012009~31122010~012,5]%

Season Tage <=     	%season_uldaysx[01012009~31122010~-05,5A]%

Season Tage >=     	%season_uhdaysx[01012009~31122010~015,5A]%

Season Tage >=     	%season_idhdaysx[43~01012009~31122010~0016,5H]%

Season Tage >=     	%season_idhdaysx[33~01012009~31122010~1035,0H]%

erstes bzw. letztes Vorkommen Sommertag:

Season Vorkommen >=H       	%season_idhdaypx[0~00000000~00000000~0025,0T]%

erstes bzw. letztes Vorkommen -10°C

Season Vorkommen <=L       	%season_idldaypx[0~00000000~00000000~-010,0T]%

Grünlandtemperatur täglich

Sonderfall hier muss der Vergleichswert unbedingt 00000 sein, sonst werden die Wachstumstage berechnet!

%templatebegin%%ws_day2%.%ws_month2% %season_growddaysx[01012012~%ws_day2%%ws_month2%%ws_year%~00000]%

Grünlandtemperatur m.Heute	%season_growddaysx[01010000~00000000~00000]%	... in der Regel nicht richtig!

Grünlandtemperatur o.Heute	%season_growddaysx[01010000~-1000000~00000]%

Die Season-Variablen können Sie auch direkt im Programm abarbeiten lassen

-> Wetter, Wettervorhersage, Season_var

und auch sichern lassen in der ws_store.cfg (Variablen-Sicherungsdatei)

Sie entlasten damit Ihr System bei der Abarbeitung Ihrer benutzerdefinierten Dateien

Außerdem ist template_season.txt speziell dafür vorgesehen!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listenausgabe der einzelnen Tage - Variable sollte nur einzige in der Zeile sein!

Liste Eistage            	%season_l_icedays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Frosttage         	%season_l_colddays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Kalte Tage      	%season_l_cooldays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Sommertage  	%season_l_warmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste heiße Tage     	%season_l_hotdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage <=          	%season_l_uldays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage >=          	%season_l_uhdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste BodenFrosttage	%season_l_frostgrowdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage <0 + >=25°C       	%season_l_coldwarmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage <0 + >=20°C       	%season_l_cold20warmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage <0 + >=15°C       	%season_l_cold15warmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage <0 + >=10°C       	%season_l_cold10warmdays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Differenz xx°C    	%season_l_diffxxdays[xx~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%	xx: 15-30°C

Liste Regentage        	%season_l_raindays[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Regentage >2mm	%season_l_rain2days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Regentage >5mm	%season_l_rain5days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Regentage >10mm        	%season_l_rain10days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Regentage >20mm        	%season_l_rain20days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage User3       	%season_l_u3days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage User4       	%season_l_u4days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tage User5       	%season_l_u5days[ddmmyyyy~DDMMyyyy]%

Liste Tropennächte 	%season_l_tropndays[ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMinWert             	%season_l_daymin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMaxWert            	%season_l_daymax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMinMaxWert    	%season_l_dayminmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagMaxMinWert    	%season_l_daymaxmin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagAvgMinWert    	%season_l_dayavgmin[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Season TagAvgMaxWert    	%season_l_dayavgmax[id~ddmmyyyy~ddmmyyyy]%

Liste Tage <=           	%season_l_uldaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvN]%

Liste Tage >=           	%season_l_uhdaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvvN]%

Liste Regentage        	%season_l_raindaysx[ddmmyyyy~ddmmyyyy~vvvvv]%

----------------------- Variablen in Datei speichern bzw. von dort holen  ------------------------------

                                   	xxx = 1 ... 999

Kommentar zur Var xxx	%varstore_writer[xxx~remark]%

Sichern in Datei	%varstore_write[xxx~text]%

Lesen aus Datei       	%varstore_read[xxx]%

Lesen Kommentar    	%varstore_readc[xxx]%

Lesen Kommentar Datei         	%varstore_readr[xxx]%

Bemerkung zu Var 9	%varstore_writer[9~^season_min[0~21122007~20032008]^]%

Sichern Season Daten	%varstore_write[9~%season_min[0~21122007~20032008]%]%

Lesen Text	%varstore_read[9]%

Wenn Sie bei %varstore_writer[...]%  eine Variable speichern wollen, ersetzen Sie das

Prozent durch "^" bzw. das Programm macht das automatisch für Sie.

Wenn Sie diese Variable dann wieder lesen mit %varstore_readr[...]% ersetzt Wswin die "^" durch Prozent und ersetzt beim Abarbeiten eben diese "zurückgeholte" Variable mit den ermittelten Daten.

Sie können das für eine dynamische Aktualisierung nutzen.

-----------------------Temperatur / Feuchte -------------------------------------------------------------------------------

outstemp + outshum:

Besonderheit dieser Variable: Bezugs-Sensor ist hier immer der Sensor,

der auch für Taupunkt gewählt wurde.

Außensensor-Temp 	%curval[0]% *

DurchschnittsWert AS 	%avgval[0]% *	auch bei month_only

Min-Wert AußenTemp 	%minval[0]% *

Min-Zeit Außentemp  	%mintime[0]%

Min-Tag/Monat Außent.     	%mindaymonth[0]%

Max-Wert Außentemp 	%maxval[0]% *

Max-Zeit Außentemp  	%maxtime[0]%

Max-Tag/Monat Außent.        	%maxdaymonth[0]%

Taupunkt extra          	      	%ws_dewpoint[temp~hum]%

Taupunkt extra           	     	%ws_dewpoint[16,0~60]%

Windchill extra           	     	%ws_windchill[temp~wind]%

ApparentTemperatur 	%apparenttemp% *

Hitze Index  Außens.	%heatindextemp% *

Virtual Temperatur	%virtualtemp% *

FeuchtTemperatur	%wetbulbtemp% *

SummerSimmerIndex	%ws_ssi% *

ApparentTemperatur             	%ws_apparenttemp[temp~hum~wind]%

Hitze Index             	   	%ws_heatindextemp[temp~hum]%

Virtual Temperatur      	   	%ws_virtualtemp[temp~dewpoint~baro]%

FeuchtTemperatur        	    	%ws_wetbulbtemp[temp~hum~baro]%

SummerSimmerIndex            	%ws_ssix[temp~hum]%

bezogen auf Tag (nicht 24 Stunden)

Max-Außentemp.Tag             	%maxtempday% *

Zeit Max-AußentempTag       	%maxtempdaytime%

Min-Außentemp.Tag              	%mintempday% *

Zeit Min-AußentempTag        	%mintempdaytime%

Außensensor-Feuchte 	%curval[-1]%

DurchschnittsWert AF  	%avgval[-1]%	auch bei month_only

Min-Wert AußenFeuchte       	%minval[-1]%

Min-Zeit AußenFeuchte         	%mintime[-1]%

Max-Wert AußenFeuchte       	%maxval[-1]%

Max-Zeit AußenFeuchte         	%maxtime[-1]%

Absolute AußenFeuchte        	%abshumout%

BodensensorID -5cm             	%ws_growsensor-5cm_id%

BodensensorID           	%ws_growsensor_id%

Bodentemp. 14 Uhr                	%growtemp14%

Luftfeuchte 14 Uhr                  	%relhum14%

Stunden Feuchte >=90%        	%hum90hour%

Bodentemp. 14 Uhr                	%growtemp14[dd~mm~yyyy]%

Luftfeuchte 14 Uhr                  	%relhum14[dd~mm~yyyy]%

Stunden Feuchte >=90%        	%hum90hour[dd~mm~yyyy]%

Variablen nur bei Woche,Monat,Jahr gültig:

Min-Wert Tag AS-Temp         	%minvalday[0]% *	auch bei month_only	nur in template sinnvoll

Min-Zeit Tag AS-Temp           	%mintimeday[0]%	auch bei month_only 	nur in template sinnvoll

Min-Tag Tag AS-Temp          	%mindayday[0]%     	auch bei month_only

Min-Tag Tag AS-Tempkurz	%mindaydays[0]% 	auch bei month_only

Max-Wert Tag AS-Temp    	%maxvalday[0]% *    	auch bei month_only 	nur in template sinnvoll

Max-Zeit Tag AS-Temp          	%maxtimeday[0]%	auch bei month_only 	nur in template sinnvoll

Max-Tag Tag AS-Temp         	%maxdayday[0]%   	auch bei month_only

Max-Tag Tag AS-Tempkurz	%maxdaydays[0]%  	auch bei month_only

Min-Wert Tag AS-Feuchte 	%minvalday[-1]%	auch bei month_only 	nur in template sinnvoll

Min-Zeit Tag AS-Feuchte      	%maxtimeday[-1]%   	auch bei month_only 	nur in template sinnvoll

Min-Tag Tag AS-Feuchte  	%maxdayday[-1]%     	auch bei month_only

Max-Wert Tag AS-Feuchte 	%maxvalday[-1]%	auch bei month_only 	nur in template sinnvoll

Max-Zeit Tag AS-Feuchte      	%maxtimeday[-1]%	auch bei month_only 	nur in template sinnvoll

Max-Tag Tag AS-Feuchte  	%maxdayday[-1]%     	auch bei month_only

Durchschn. MinTemp.	%ws_avgmintemp%	nur bei Woche,Monat,Jahr

Durchschn. MaxTemp.	%ws_avgmaxtemp%	nur bei Woche,Monat,Jahr

Durchschn. MinTemp Jahr     	%ws_avgmintempyear%

Durchschn. MaxTemp Jahr    	%ws_avgmaxtempyear%

Durchschn.MinTemp Monat	%ws_avgmintempmonth%	auch bei month_only

Durchschn.MaxTemp Monat	%ws_avgmaxtempmonth%	auch bei month_only

Temperaturänderung (Beispiele)

der letzten 60 Minuten      	%tempchange[2]=60%

der letzten 30 Minuten     	%tempchange[2]=30%

der letzten  5 Minuten       	%tempchange[2]=5%

StandardTempAbweichung  	%ws_STDV%	auch bei month_only 	bezogen Aktuellansicht/Monat

StandardTempAbweichung  	%ws_STDVmonth%	bezogen auf Monat/Monat

NormalTemperatur        	%ws_normaltemp%	auch bei month_only

Durchschnitt-Temp Monat   	%ws_avgtempmonth%

Durchschn.Temp Monat x     	%ws_avgtempmonth[x]%	x=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

Beispiel:

Durchschn.Temp Monat x  	%ws_avgtempmonth[%ws_month%]%

Durchschn.Temp Monat 01 	%ws_avgtempmonth[1]%	Durchschnitt-Temp für Januar

Durchschn.Temp Monat 06 	%ws_avgtempmonth[6]%	Durchschnitt-Temp für Juni

Std.TempAbweichung Jahr 	%ws_STDV_year%	bezogen Aktuellansicht/Jahr

Std.TempAbweichung Jahr 	%ws_STDVyear%	bezogen auf Jahr/Jahr

Std.TempAbweichung J/M  	%ws_STDV_year[mm~yyyy]%    	bezogen auf Jahr/Monat

Std.TempAbweichung M    	%ws_STDV_yearmonth[mm~yyyy]%  	bezogen bis Monat

Std.TempAbweichung M    	%ws_STDV_yearmonth[%ws_month%~0000]%

NormalTemperatur Jahr   	%ws_normaltempyear%

Durchschnitt-Temp Jahr   	%ws_avgtempyear%

Durchschnitt-Temp Jahr   	%ws_avgtempmonth[0]%	Alternative -> siehe auch oben

Eistage Monat         	%ws_icedays_m%	auch bei month_only

Eistage Monat Vorjahr 	%ws_ly_icedays_m%

Frosttage Monat         	%ws_colddays_m%	auch bei month_only

Frosttage Monat Vorjahr        	%ws_ly_colddays_m%

Kalte Tage Monat        	%ws_cooldays_m%         	auch bei month_only

Kalte Tage MonatVorjahr       	%ws_ly_cooldays_m%

Sommertage Monat               	%ws_warmdays_m%	auch bei month_only

Sommertage Monat Vorjahr 	%ws_ly_warmdays_m%

heiße Tage Monat        	%ws_hotdays_m%	auch bei month_only

heiße Tage Monat Vorjahr      	%ws_ly_hotdays_m%

Eistage Jahr            	%ws_icedays_y%

Eistage Vorjahr         	%ws_ly_icedays_y%

Frosttage Jahr          	%ws_colddays_y%

Frosttage Vorjahr       	%ws_ly_colddays_y%

Kalte Tage Jahr        	%ws_cooldays_y%

Kalte Tage Vorjahr      	%ws_ly_cooldays_y%

Sommertage Jahr       	%ws_warmdays_y%

Sommertage Vorjahr   	%ws_ly_warmdays_y%

heiße Tage Jahr         	%ws_hotdays_y%

heiße Tage Vorjahr      	%ws_ly_hotdays_y%

Tropennächte akt. Jahr          	%ws_tropndays_y%

Tropennächte Vorjahr             	%ws_ly_tropndays_y%

Erster Frosttag im Jahr           	%firstcoldday%         	Nördliche Halbkugel = 2.Halbjahr

Erster Frosttag Zeit J.            	%firstcolddaytime%

Wert 1.Frosttag Jahr              	%firstcolddayval%

Letzter Frosttag im Jahr         	%lastcoldday%         	Nördliche Halbkugel = 1.Halbjahr

Letzter Frosttag Zeit J.           	%lastcolddaytime%

Wert letzt.Frosttag Jahr         	%lastcolddayval%

1.Bodenfrosttag im Jahr         	%firstgrowfrostday%         	Nördliche Halbkugel = 2.Halbjahr

1.BodenFrosttagZeit J.           	%firstgrowfrostdaytime%

Wert 1.Bodenfrosttag J          	%firstgrowfrostdayval%

L. BodenFrosttag im Jahr        	%lastgrowfrostday%	Nördliche Halbkugel = 1.Halbjahr

L. BodenFrosttagZeit J.           	%lastgrowfrostdaytime%

Wert l. Bodenfrosttag J           	%lastgrowfrostdayval%

Beginn letzt. Frosttag            	%ws_lasticedaystart%

Beginn letzt. Frosttag:Zeit     	%ws_lasticedaystartt%

Beginn letzt. Frosttag:Datum 	%ws_lasticedaystartd%

Datum letzter Frosttag           	%ws_lasticeday%

Datum l. Frosttag: Zeit           	%ws_lasticedayt%

Datum l. Frosttag: Datum       	%ws_lasticedayd%

Dauer Frostzeit            	%ws_iceday_duration%

Dauer Frostzeit(kurz)             	%ws_iceday_durations%

Dauer Frostzeit            	%ws_iceday_duration[x]% #

Dauer Frostzeit(kurz)             	%ws_iceday_durations[x]% #

Benutzerdefinierter Grenzwert <=

Grenz-Wert <=           	%ws_uldaysvalue%

Text <=                       	%ws_uldaystext%

Tage Monat <=           	%ws_uldays_m%           	auch bei month_only

Tage Jahr <=            	%ws_uldays_y%

UserLow Monat Vorjahr       	%ws_ly_uldays_m%        	auch bei month_only

UserLow Vorjahr         	%ws_ly_uldays_y%

Benutzerdefinierter Grenzwert >=

Grenz-Wert >=           	%ws_uhdaysvalue%

Text >=                        	%ws_uhdaystext%

Tage Monat >=           	%ws_uhdays_m%           	auch bei month_only

Tage Jahr >=            	%ws_uhdays_y%

UserHigh Monat Vorjahr       	%ws_ly_uhdays_m%        	auch bei month_only

UserHigh Vorjahr         	%ws_ly_uhdays_y%

Benutzer definierter Grenzwert3

Grenz-Wert U3           	%ws_u3daysvalue%

Text U3                       	%ws_u3daystext%

Tage Monat U3           	%ws_u3days_m%           	auch bei month_only

Tage Jahr U3            	%ws_u3days_y%

Benutzer definierter Grenzwert4

Grenz-Wert U4           	%ws_u4daysvalue%

Text U4                       	%ws_u4daystext%

Tage Monat U4           	%ws_u4days_m%           	auch bei month_only

Tage Jahr U4            	%ws_u4days_y%

Benutzer definierter Grenzwert5

Grenz-Wert U5           	%ws_u5daysvalue%

Text U5                       	%ws_u5daystext%

Tage Monat U5           	%ws_u5days_m%           	auch bei month_only

Tage Jahr U5            	%ws_u5days_y%

Mod SolarSensor Temp         	%ws_msolars%

Mod SolarSensor Prozent     	%ws_msolarsproz%

Heiz-GradTage Basis            	%heatdegreedaysbase%

Heiz-GradTage Monat           	%heatdegreedaysmonth%   	auch bei month_only

Heiz-GradTage Jahr              	%heatdegreedaysyear%

Heiz-GradTage Tag               	%heatdegreedaysday%

Kuehl-GradTage Basis           	%cooldegreedaysbase%

Kuehl-GradTage Monat          	%cooldegreedaysmonth%	auch bei month_only

Kuehl-GradTage Jahr            	%cooldegreedaysyear%

Kuehl-GradTage Tag              	%cooldegreedaysday%

Wachstum-GradTage Basis 	%growdegreedaysbase%

Wachstum-GradTage Monat 	%growdegreedaysmonth%	auch bei month_only

Wachstum-GradTage Jahr  	%growdegreedaysyear%

Wachstum-GradTage Tag   	%growdegreedaysday%

XHeiz-GradTage Basis          	%xheatdegreedaysbase%

XHeiz-GradTage Monat         	%xheatdegreedaysmonth%	auch bei month_only

XHeiz-GradTage Jahr            	%xheatdegreedaysyear%

XHeiz-GradTage Tag             	%xheatdegreedaysday%

GrünlandTemperatur               	%growingtemp%

GrünlandTemperaturDatum   	%growingtempdate%

Wärmesumme              	%warmsum%

Bezugswert Wärmesumme   	%warmsumvalue%

Kältesumme              	%icesum%

PMV	         	%thermicstress%

Grafik PMV	         	%thermicstressgif%

Wärmebelastung (o.Wert)      	%thermicstress_nv%

Wärmebelastung (o.Wert)      	%thermicstress_nv[x]% #

Wärmebelastung nur Wert     	%thermicstress_value%

----------------------- Luftdruck -----------------------------------------------------------------------------------------

Luftdrucktendenz 1h              	%ws_baro1h%

Luftdrucktendenz 2h              	%ws_baro2h%

Luftdrucktendenz 3h              	%ws_baro3h%

Luftdrucktendenz 6h              	%ws_baro6h%

Luftdrucktendenz 12h            	%ws_baro12h%

Luftdrucktendenz 24h            	%ws_baro24h%

Standort-Luftdruck      	%baro_station% *

bezogen auf Tag (nicht 24 Stunden)

Max-Lufdruck Tag                  	%maxbaroday%

Zeit Max-Luftdruck Tag          	%maxbarodaytime%

Min-Luftdruck Tag                 	%minbaroday%

Zeit Min-Luftdruck Tag          	%minbarodaytime%

bezogen auf Ansichtszeitraum - nur bei Tag bzw. 24h Anzeige relevant:

max. Luftdruckänd 1h	%ws_maxbaro1h%

max. Luftdruckänd 24h	%ws_maxbaro24h%

Luftdrucktendenz-Icon6h        	%ws_baro_icon%

Luftdrucktendenz-Icon3h        	%ws_baro3h_icon%

Luftdrucktendenz-Text            	%ws_barotendencytxt%

Dampfdruck aktuell	%vaporpressurcur%

Dampfdruck gesättigt	%vaporpressurmax%

Dampfgehalt aktuell	%mixratiocur%

Dampfgehalt gesättigt	%mixratiomax%

Luftdichte                   	%airdensity%

----------------------- Wind -----------------------------------------------------------------------------------------------

Windrichtungsgrafik	        	%windd_gra%

Windr.grafik m. Schwank       	%winddrange_gra%

Windrichtungsgrafik10°         	%windd10_gra%	-> wind_00.gif, wind_01.gif ... wind_36.gif

Windricht.grafik 22,5°  	%windd22_gra%	-> wind00.gif, wind01.gif ... wind16.gif 00=N,01=N-NE

Dom. Windrichtung 	%domwind_txt%

Dom. Windrichtung 	%domwind_txt[x]% #

Windrichtungstext	%wind_txt% 	auch bei month_only

Windr.text o. z.B.22.5°           	%wind_txtonly%	auch bei month_only

Windr.text o. z.B.22.5°           	%wind_txtonly[x]% #%	auch bei month_only

Windschwankung                  	%wind_range%   	0=0°, 1=22.5°, 2=45°, 3=67.5°

Windrichtungstext lang         	%wind_txtlong%

Windrichtungstext lang         	%wind_txtlong[x]% #

WindMaxText	%windmax_txt%	(Richtung bei max. Windgeschwindigkeit)

WindMaxText	%windmax_txt[x]% #	(Richtung bei max. Windgeschwindigkeit)

erz Windrichtungstext            	%makewind_txt[v]%	 v = 0..360

                     	%makewind_txtlong[v]%

%makewind_txt[%avgval[36]%]%

                     	%makewind_txt[6 °]%

nur VantagePro (Weatherlink) Böen

Windrichtungsgrafik     	%windgd_gra%

Windricht.grafik 22,5°  	%windgd22_gra%	-> wind00.gif, wind01.gif ... wind16.gif 00=N,01=N-NE

Dom. Windrichtung       	%domwindg_txt%	Dominierende Windrichtung für Böen im Ansichtszeitraum

Dom. Windrichtung       	%domwindg_txt[x]% #

Dom. Windrichtung	%curminmaxhour[3,1,36]%

Windrichtung Böen       	%windg_value%

Windrichtungstext       	%windg_txt%	auch bei month_only

Windrichtungstext       	%windg_txt[x]% #	auch bei month_only

Windrichtungstext lang       	%windg_txtlong%	auch bei month_only

Windrichtungstext lang       	%windg_txtlong[x]% #	auch bei month_only

nur WMxxx und VantagePro (Weatherlink):

WindböenMaxText      	      	%windgmax_txt%          (Richtung bei max. Windböen)

WindböenMaxText       	     	%windgmax_txt[x]% #

bezogen auf Tag (nicht 24 Stunden

Max-Wind  Tag           	    	%maxgustday%

Zeit Max-Wind Tag    	     	%maxgustdaytime%

10min Durchschn Windr.         	%avg10minwinddir%

10min Durchschn Windr.        	%avg10minwinddir_txt%

10min Durchschn. Wind        	*%avg10minwind%

10min D.Wind in Knoten        	avg10minwindkts%

10min Durchschn. WBöen      	*%avg10minwindg%

10min D.Windböen kt             	%avg10minwindgkts%

1 min Durchschn. Wind         	*%avg1minwind%

2 min Durchschn. Wind         	*%avg2minwind%

AktWind in Knoten                 	%windkts%

AktWindböen in Knoten         	%windgkts%

AktWind in m/s          	%windms%

AktWindböen in ms               	%windgms%

bezogen auf Tag (nicht 24 Stunden)

Max Wind in m/s         	%windmaxms%

Max Windböen in m/s             	%windgmaxms%

Max Wind in Knoten                	%windmaxkts%

Max Windböen Knoten            	%windgmaxkts%

AktWind in Bft             	%windbft%

AktWindböen in Bft       	%windgbft%

MinWertWind in Bft     	%minwindbft%	auch bei month_only

MaxWertWind in Bft    	%maxwindbft%	auch bei month_only

Durchschn.Wert Wind Bft        	%avgwindbft%	auch bei month_only

MinWertBöen in Bft                	%minwindgbft%      	auch bei month_only

MaxWertBöen in Bft              	%maxwindgbft%	auch bei month_only

Durchschn.Wert Böen Bft  	%avgwindgbft%     	auch bei month_only

Text Windstärke         	     	%textwindbft%

Text Böen Windstärke  	   	%textwindgbft%

Text Windstärke        	%textwindbft[x]% #

Text Böen Windstärke  	    	%textwindgbft[x]% #

Sensor Verfuegbar+Html       	%ws_available[45]=Ja~Nein%

WindVerlauf Ansicht    	   	%windrun_cur%

WindVerlauf Monat      	   	%windrun_month%         	auch bei month_only

WindVerlauf Jahr    	%windrun_year%

Windstille Werte      	%wind_calm%

Windstille %	%wind_calmproz%

VerteilungWR% Werte  	    	%winddirproz_value%

VerteilungWR% N-NO  	    	%winddirproz_NNE%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% NO      	    	%winddirproz_NE%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% NO-O  	    	%winddirproz_NEE%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% O        	   	%winddirproz_E%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% O-SO  	   	%winddirproz_ESE%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% SO      	    	%winddirproz_SE%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% SO-S  	   	%winddirproz_SES%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% S         	   	%winddirproz_S%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% S-SW  	   	%winddirproz_SSW%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% SW     	    	%winddirproz_SW%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% SW-W 	    	%winddirproz_SWW%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% W        	%winddirproz_W%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% W-NW 	    	%winddirproz_WNW%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% NW     	    	%winddirproz_NW%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% NW-N  	         	%winddirproz_NWN%	auch bei month_only und Jahres-Template

VerteilungWR% N         	   	%winddirproz_N%	auch bei month_only und Jahres-Template

nur VantagePro (Weatherlink)

Windstille Werte       	%windg_calm%

Windstille %           	%windg_calmproz%

VerteilungWR% Werte  	   	%windgdirproz_value%

VerteilungWR% N-NO  	   	%windgdirproz_NNE%

VerteilungWR% NO      	   	%windgdirproz_NE%

VerteilungWR% NO-O  	   	%windgdirproz_NEE%

VerteilungWR% O        	    	%windgdirproz_E%

VerteilungWR% O-SO  	   	%windgdirproz_ESE%

VerteilungWR% SO     	    	%windgdirproz_SE%

VerteilungWR% SO-S  	    	%windgdirproz_SES%

VerteilungWR% S        	%windgdirproz_S%

VerteilungWR% S-SW  	   	%windgdirproz_SSW%

VerteilungWR% SW     	  	%windgdirproz_SW%

VerteilungWR% SW-W 	    	%windgdirproz_SWW%

VerteilungWR% W        	%windgdirproz_W%

VerteilungWR% W-NW         	%windgdirproz_WNW%

VerteilungWR% NW              	%windgdirproz_NW%

VerteilungWR% NW-N          	%windgdirproz_NWN%

VerteilungWR% N        	%windgdirproz_N%

Wind AnzahlWerte       	%wind_values%

Windstärke  0Bft in %  	%windbftproz_0%

Windstärke  1Bft in %  	%windbftproz_1%

Windstärke  2Bft in %  	%windbftproz_2%

Windstärke  3Bft in %  	%windbftproz_3%

Windstärke  4Bft in %  	%windbftproz_4%

Windstärke  5Bft in %  	%windbftproz_5%

Windstärke  6Bft in %  	%windbftproz_6%

Windstärke  7Bft in %  	%windbftproz_7%

Windstärke  8Bft in %  	%windbftproz_8%

Windstärke  9Bft in %  	%windbftproz_9%

Windstärke 10Bft in %  	%windbftproz_10%

Windstärke 11Bft in %  	%windbftproz_11%

Windstärke>=12Bft in%        	%windbftproz_12%

Windstärke Böen (nur gültig für WM-918, WMR-9x8, VantagePro)

Wind AnzahlWerte       	%windg_values%

Windstärke  0Bft in %  	%windgbftproz_0%

Windstärke  1Bft in %  	%windgbftproz_1%

Windstärke  2Bft in %  	%windgbftproz_2%

Windstärke  3Bft in %  	%windgbftproz_3%

Windstärke  4Bft in %  	%windgbftproz_4%

Windstärke  5Bft in %  	%windgbftproz_5%

Windstärke  6Bft in %  	%windgbftproz_6%

Windstärke  7Bft in %  	%windgbftproz_7%

Windstärke  8Bft in %  	%windgbftproz_8%

Windstärke  9Bft in %  	%windgbftproz_9%

Windstärke 10Bft in %  	%windgbftproz_10%

Windstärke 11Bft in %  	%windgbftproz_11%

Windstärke>=12Bft in%         	%windgbftproz_12%

Seegang (Text)          	%seaforce%

Seegang (Text)          	%seaforce[x]% #

See-Grafik              	%sea_gif%

------------------------ Regen --------------------------------------------------------------------------------------------

Regenmesserauflösung       	%ws_rainresolution%

Regen1h    	*%rain1h%

Regen24h	*%rain24h%

RegenTag    	*%rainday%

RegenWoche	*%rainweek%

RegenMonat	*%rainmonth%	auch bei month_only

RegenJahr	*%rainyear%

Regenrate auf Std bez.         	*%rainrate%

es regnet                    	       	%raining%

Regen letzte Stunde     	    	%curminmaxhour[4,1,34]%

Regen letzte 3 Stunde  	    	%curminmaxhour[4,3,34]%

Regen gestern              	    	%avgvalpast[34~-1~00~0000]% *

RegenTageJahr     	%raindays%

RegenTage Jahr          	%raindaysmonth[0]%	Alternative - siehe auch unten

RegenTage letztes Jahr        	%raindaysmonthly[0]%	siehe auch unten

RegenVorMonat      	%rainlastmonth%

RegenMonatVorjahr	%rainlastmonthyear%	(Regen Vorjahr im gleichen Monat)

RegenLetzteJahr         	          	%rainlastyear%

RegenTage >0mm Monat       	%rain0month%	auch bei month_only

RegenTage >2mm Monat       	%rain2month%	auch bei month_only

RegenTage >5mm Monat       	%rain5month%	auch bei month_only

RegenTage >10mm Monat      	%rain10month%  	auch bei month_only

RegenTage >20mm Monat     	%rain20month%  	auch bei month_only

RegenTage >0mm Jahr	    	%rain0year%

RegenTage >2mm Jahr	%rain2year%

RegenTage >5mm Jahr	%rain5year%

RegenTage >10mm Jahr        	%rain10year%

RegenTage >20mm Jahr        	%rain20year%

RegenTage Jahr/Monat         	%raindaysmonth[x]%	x=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

RegenTage letztes Jahr        	%raindaysmonthly[x]%	x=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

RegenTage 2 mm J/Monat     	%rain2daysmonth[x]%	x=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

RegenTage 5 mm J/Monat     	%rain5daysmonth[x]%	x=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

RegenTage 10mm J/Monat     	%rain10daysmonth[x]%      	x=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

RegenTage 20mm J/Monat     	%rain20daysmonth[x]%       	x=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

NormalRegen             	%ws_normalrain%   	auch bei month_only

NormalRegen Jahr        	%ws_normalrainyear%

StandardRegenAbweichung 	%ws_RainSTDV%	auch bei month_only

Std.RegenAbweichung Jahr 	%ws_rainSTDV_year%

Std.RegenAbweich. J/M        	%ws_rainstdv_year[mm~yyyy]%

StandardRegenAbweichung 	%ws_RainSTDV_proz%      	auch bei month_only

Std.RegenAbweich. Jahr      	%ws_rainSTDV_year_proz%

Std.RegenAbweich. J/M       	%ws_rainSTDV_year_proz[mm~yyyy]%

bezogen auf tatsächliche Tage im Jahr/Monat:

Std.RegenAbw. Jahr              	%ws_rainSTDVx_year_proz%

Std.RegenAbw.  Monat          	%ws_rainSTDVx_proz%   	auch bei month_only

Std.RegenAbw. Jahr Wert     	%ws_rainSTDVx_year%

Std.RegenAbw. Wert            	%ws_rainSTDVx%

Regenbezugswert 0 mm         	%rain0value%	(oder entsprechend neuer Wert 0-5mm)

Regenbezugswert 2 mm         	%rain2value%	(oder entsprechend neuer Wert 1-20mm)

Regenbezugswert 5 mm        	%rain5value%	(oder entsprechend neuer Wert)

Regenbezugswert 10 mm       	%rain10value%	(oder entsprechend neuer Wert)

Regenbezugswert 20mm        	%rain20value%	(oder entsprechend neuer Wert 5-100mm)

Zeitpunkt letzter Regen        	%ws_lastrain%

Nur Uhrzeit letzter Regen     	%ws_lastraint%

Nur Datum letzter Regen      	%ws_lastraind%

ohne Regen seit            	        	%ws_desert_duration%

ohne Regen seit  (kurz)         	%ws_desert_durations%

ohne Regen seit            	        	%ws_desert_duration[x]% #

ohne Regen seit  (kurz)         	%ws_desert_durations[x]% #

ohne Regen Tage                 	%ws_desert_days%

Diese Werte werden von der Software berechnet:

Evapotranspiration Tag          	*%ws_evapotrans_day%

Evapotransp. Monat               	*%ws_evapotrans_month%

Evapotransp. Jahr                  	*%ws_evapotrans_year%

ET für einzelne Tage                	*%ws_evapotransdays%	nur für Template und Monat/Jahr

ET VantagePro bzw. Weatherlink:

ET Tag Vantage          	*%ws_evapotransvt_day%

ET Woche VantagePro          	*%ws_evapotransvt_week%

ET Monat VantagePro           	*%ws_evapotransvt_month%

ET Jahr VantagePro              	*%ws_evapotransvt_year%

----------------Zeitsensor  ------------------------------------------------------------------------------------------

Zeitsensor  Tageszeit kurz    	%t_sensday_s%

Zeitsensor  Wochenzeit kurz   	%t_sensweek_s%

Zeitsensor  Monatzeit kurz    	%t_sensmonth_s%	auch bei month_only

Zeitsensor  Jahreszeit kurz   	%t_sensyear_s%

Zeitsensor  24 h Zeit            	%t_sensday24h%

Zeitsensor  Tageszeit           	%t_sensday%

Zeitsensor  Wochenzeit        	%t_sensweek%

Zeitsensor  Monatszeit          	%t_sensmonth%	auch bei month_only

Zeitsensor  Jahreszeit          	%t_sensyear%

Zeitsensor  24h Zeit dez.       	%t_sensday24h_d%

Zeitsensor  Tageszeit dez.    	%t_sensday_d%

Zeitsensor  Wochenzeit dez.   	%t_sensweek_d%

Zeitsensor  Monatszeit dez.   	%t_sensmonth_d% 	auch bei month_only

Zeitsensor  Jahreszeit dez.   	%t_sensyear_d%

Zeitsensor  X-Tag                  	%t_sensdaypast[dd~mm~yyyy]%  für dd~mm~yyyy siehe %avgvalpast[id~dd~mm~yyyy]%

Time sensor last hour           	curminmaxhour[4,1,39]%

Time sensor last 3 hours       	curminmaxhour[4,3,39]%

------------------ Variablen nur für VantagePro -----------------------------------------------------------------

Firmware Datum          	%ws_firmwarevt%

Datum Beginn SturmRegen 	%ws_datestormrain%

Wert SturmRegen                 	*%ws_valstormrain%

Regenrate/Stunde                	*%ws_rainrateh%

Batterie Console        	%ws_batteryvt%

Bat-Status Empf 8..1    	%ws_batteryreceivvt%

Gesamt Empfangsgüte in %  	%ws_receiveprozvt%

Anzahl Gesamt Pakete          	%ws_totalpacketsvt%

Anzahl Fehl Pakete                	%ws_mispacketsvt%

Anzahl Pakete in Reihe         	%ws_rowpacketsvt%

Anzahl Resync           	%ws_resyncvt%

Anzahl CRC Errors                	%ws_crcerrorsvt%

------------------ Sonstiges ----------------------------------------------------------------------------------------------

CallSign-ID APRS        	%ws_aprs_callid%

AprsZeile1              	%ws_aprsitem1%

AprsZeile2              	%ws_aprsitem2%

Der Wert in der eckigen Klammer gibt die Anzahl Werte an. Erlaubter Bereich 1-99

In der Regel ist die 24Stunden Ansicht notwendig!

Array Temperatur        	%ws_arraytemp[10]%	in °C  - 10 Werte

Array Feuchte           	%ws_arrayhum[20]%	in %   - 20 Werte

Array Luftdruck         	%ws_arraybaro[10]%	in hPa

Array Regen             	%ws_arrayrain[10]%	in mm

Array Wind              	%ws_arraywind[10]%	in Knoten

Array Windböen          	%ws_arraygust[10]%	in Knoten

Array Windrichtung      	%ws_arraywinddir[20]%    	in Grad

Array Temperatur Innen         	%ws_arraytempin[10]%  	in °C

Array Feuchte Innen               	%ws_arrayhumin[10]%   	in %

60Min Arrays	%ws_array60min[id]%               id=-1...46

24 Std Array Temp       	%ws_arraytemp24h%	20 Werte

24 Std Array Luftdruck           	%ws_arraybaro24h%	20 Werte

24 Std Array Regen     	   	%ws_arrayrain24h%	20 Werte

24 Std Array Wind        	  	%ws_arraywind24h%	20 Werte in Knoten

24 Std Array Winddir    	%ws_arraywindd24h%	20 Werte

24 Std Array UV         	%ws_arrayuv24h%	20 Werte

24 Std Array Solar      	%ws_arraysolar24h%	20 Werte

24 Std Array Zeit       	%ws_arraytime24h%	20 Werte

24 Std Array Feuchte    	  	%ws_arrayhum24h%	24 Werte

24 Std Array Temp Innen        	%ws_arraytempin24h%   	24Werte

24 Std Array Feuchte In         	%ws_arrayhumin24h%    	24Werte

24 Std Array Temp     	    	%ws_arraytemp4h%        	4Werte

24 Std Array Luftdruck  	  	%ws_arraybaro4h%      	  	4Werte

24 Std Array Regen     	   	%ws_arrayrain4h%           	4Werte

24 Std Array Wind       	   	%ws_arraywind4h%          	4Werte  in Knoten

24 Std Array Winddir    	%ws_arraywindd4h%	4Werte

24 Std Array UV          	   	%ws_arrayuv4h%             	4Werte

24 Std Array Solar       	   	%ws_arraysolar4h%         	4Werte

24 Std Array Zeit          	  	%ws_arraytime4h%          	4Werte

Wochen Array Regen *10      	%ws_arrayrainweek%

31Tage Array Temp Max        	%ws_arraytempmax31d%

31Tage Array Temp Min         	%ws_arraytempmin31d%

31Tage Array Regen               	%ws_arrayrain31d%

31Tage Array Luftdruck          	%ws_arraybaro31d%

31Tage Array Wind                 	%ws_arraywind31d%	in Knoten

31Tage Array Windricht          	%ws_arraywinddir31d%

31Tage Array Luftfeuche        	%ws_arrayhum31d%

12Monate Array Regen           	%ws_arrayrain12m%

12Monate Array Regen WDL  	%ws_arrayrain12m_wl%	für WDLive

Tages Array            	*%ws_xarraydxx[id~t~a~ddd]%

id = -1..46

             	t = Trennzeichen (z.B. " " "," ";") -> 1 Zeichen!

             	a = 0 ->Durchschnitt

             	a = 1 ->Minimum

             	a = 2 ->Maximum

             	a = 3 ->Datum

             	a = 4 ->Summe nur gültig für ID 34,37,38,39,40

             	a = 5 ->Min Zeit

             	a = 6 ->Max Zeit

             	a = 7 ->Durchschnitt der Durchschnitte über Tage

             	a = 8 ->Minimum Durchschnitt über Tage

             	a = 9 ->Maximum Durchschnitt über Tage

             	ddd = 000->031 Tage, 001...400 Tage rückwärts

Monats Array           	*%ws_xarraymxx[id~t~a~dd]%

id = -1..46

t = Trennzeichen (z.B. " " "," ";") -> 1 Zeichen!

             	a = 0 ->Durchschnitt

             	a = 1 ->Minimum

             	a = 2 ->Maximum

             	a = 3 ->Jahr_Monat

             	a = 4 ->Summe nur gültig für ID 34,37,38,39,40

             	a = 5 ->Min Datum_Zeit

             	a = 6 ->Max Datum_Zeit

             	a = 7 ->Durchschnitt der Durchschnitte über Monate

             	a = 8 ->Minimum Durchschnitt über Monate

             	a = 9 ->Maximum Durchschnitt über Monate

             	dd = 0->12 Monate, 1..36 Monate rückwärts

Wettervorhersage-Text            	%forecast_txt%

Wettervorhersage-Text            	%forecast_txt[x]% #

Wettervorhersage-Icon           	%forecast_icon%

WettervorhersageVantage     	%forecast_vant%	langer Text der VantagePro

WettervorhersageVantage     	%forecast_vant[x]% #

WettervorhVantage lang        	%forecast_vant_long%	-> für Sprachausgabe

Wettervorhers. Nummer         	%forecast_number%	0=nicht spezifiziert, 1..12

Wettervorh. Nummer Vant.     	%forecast_number_vant%  	-1=nicht spezifiziert, 0..196

Eigener Wettervorhersage-Text:

WettervorhersageText1          	%forecast_txt1%

WettervorhersageText2          	%forecast_txt2%

WettervorhersageText3          	%forecast_txt3%

Wetterkommentar aus WA  	%wa_comment%

Eigener Text 1          	%ws_own_txt1%

Eigener Text 2          	%ws_own_txt2%

Eigener Text 3          	%ws_own_txt3%

Eigener Text 4          	%ws_own_txt4%

Eigener Text 5          	%ws_own_txt5%

Eigener Text 6          	%ws_own_txt6%

Eiswarnung Grafik       	%icewarning%	(-> ice.gif oder no_ice.gif)

Eiswarnung Text         	%icewarningtxt%

Eiswarnung Text         	%icewarningtxt[x]% #

Eiswarnung?	%ws_icewarning=Ja~Nein%

Status  DCFSyncron  	    	%ws_dcfsyncron%

Status  DCFSyncron   	   	%ws_dcfsyncroncolor%

Aktuelle WochenGrafik	%ws_weekgif%	(berücksichtigt Jahresaufteilung, wenn gewählt)

Aktuelle MonatsGrafik	%ws_monthgif% 	(berücksichtigt Jahresaufteilung, wenn gewählt)

Letzte   WochenGrafik  	 	%ws_lweekgif%   	(berücksichtigt Jahresaufteilung, wenn gewählt)

Letzte   MonatsGrafik   	%ws_lmonthgif%  	(berücksichtigt Jahresaufteilung, wenn gewählt)

Jahresverzeichnis                  	%ws_yearfolder%   	(= z.B. "2003/" - eventuell notwendig, wenn. Jahresaufteilung
   	 gewählt)

Julianische Datum      	%ws_juliandate%

Ostern       	%ws_easterdate%

Frühlingsanfang        	%ws_spring%

Sommeranfang        	%ws_summer%

Herbstanfang          	%ws_autumn%

Winteranfang          	%ws_winter%

Mondaufgang             	%ws_moonrise%

Mondzenit                	%ws_moontransit%

Monduntergang         	%ws_moonset%

Mondalter               	%ws_moonage%

Mondalter               	%ws_moonage[x]% #

Mondphase               	%ws_moonphase%

Mondphase ohne %    	    	%ws_moonphased%

Mondphase ohne +-%  	    	%ws_moonphasev%

nächster Neumond    	%ws_moonnew%

nächster Vollmond       	%ws_moonfull%

nächstes viertel Mond  	%ws_moonfirstq%

letztes viertel Mond    	%ws_moonlastq%

Mond-Graph Phase   	%ws_moongif%

Mondgrafik erstes Quart.        	%ws_fq_moongif%

Mondgrafik letztes Quart.       	%ws_lq_moongif%

Monddistanz           	%ws_moondistance%

Mond subtends      	%ws_moonsubtend%

Letzte Lunation      	%ws_lastlunation%

Nächste Lunation       	%ws_nextlunation%

Nächstes Perigäum     	%ws_nextperigee%

Nächstes Apogäum     	%ws_nextapogee%

N. Mondfinsternis        	%ws_mooneclipse%

Sonnendistanz           	%ws_sundistance%

Sonnen subtends       	%ws_sunsubtend%

Nächstes Perihel         	%ws_nextperihel%

Nächstes Aphel          	%ws_nextaphel%

N. Sonnenfinsternis     	%ws_suneclipse%

Mondstand Azimut      	%ws_moonpos_az%

Mondstand Azimut abs            	%ws_moonpos_abs_az%

Mondstand Elevation               	%ws_moonpos_el%

Mondstand Elev>0(Nacht)      	%ws_moonpos_el_g0%

Mondhöchststand Elev            	%ws_moonpos_high_el%

Mondaufgang Az abs              	%ws_moonrise_pos_abs_az%

Monduntergang Az abs           	%ws_moonset_pos_abs_az%

Mondaufgang Az          	%ws_moonrise_pos_az%

Monduntergang Az                 	%ws_moonset_pos_az%

Sonnenaufgang      	%ws_sunrise%

Sonnenzenit           	%ws_suntransit%

Sonnenuntergang   	%ws_sunset%

Sonnenaufgang gestern         	%ws_sunriseyest%

Sonnenaufgang morgen         	%ws_sunrisetomo%

Sonnenuntergang morgen      	%ws_sunsettomo%

Sonnenaufgang x-Tag             	%ws_sunrise[dd~mm~yyyy]%

Sonnenuntergang x-Tag          	%ws_sunset[dd~mm~yyyy]%

Sonnenaufgang x-Tag              	%ws_sunrised[dd~mm~yyyy]%

Sonnenuntergang x-Tag          	%ws_sunsetd[dd~mm~yyyy]%

Info Mond/Sonne     	%ws_infomoonsun%

Info Mond/Sonne     	%ws_infomoonsun[x]% #

Sonnenaufgang civil     	%ws_suntwinrisecivil%

Sonnenuntergang civil 	%ws_suntwinsetcivil%

Sonnenaufgang nautisch         	%ws_suntwinrisenaut%

Sonnenuntergang naut.           	%ws_suntwinsetnaut%

Sonnenaufgang astron.           	%ws_suntwinriseastro%

Sonnenuntergang astron.        	%ws_suntwinsetastro%

o.g. Variablen enthalten in der Regel bei der Ausgabe sogenannte „harte HTML-Leerzeichen“ (&nbsp;)

nicht in einer Templatezeile, oder wenn man vorher %templatebegin% am Anfang einer Zeile ohne Variablen verwendet!

Sommerzeit-Beginn    	%ws_summertimestart%

Sommerzeit-Ende      	%ws_summertimeend%

Tageslänge              	%ws_daylength%

Tageslänge lang         	%ws_daylengthlong%

Sonnenstand Azimut               	%ws_sunpos_az%

Sonnenstand Elevation           	%ws_sunpos_el%

Sonnenstand Elev>0(Tag)       	%ws_sunpos_el_g0%	Ausgabe nur wenn Tag – sonst “ ”

Sonnenhöchststand Elev        	%ws_sunpos_high_el%

Sonnenaufgang Az abs           	%ws_sunrise_pos_abs_az%

Sonnenuntergang Az abs       	%ws_sunset_pos_abs_az%

Längengrad              	%ws_longitude%

Längengrad-Text        	          	%ws_longitudetxt%

Längengrad-Text kurz	%ws_longitudetxts%	(W od. O)

Längengrad als Wert               	%ws_longitudevalue%	z.B. 01349.20E

Breitengrad             	%ws_latitude%

Breitengrad-Text       	%ws_latitudetxt%

Breitengrad-Text  kurz  	%ws_latitudetxts%	(N oder S)

Breitengrad als Wert    	%ws_latitudevalue%	z.B.  4845.20N

Schneehöhe              	%snowheight%

Eingabe der Schneehöhe        	%snowdate%	(da wurde die Schneehöhe geändert/eingetragen)

Schneefallgrenze        	%snowline%

Wolkenuntergrenze       	%cloudline%

Horizontsichweite (ca.)	%horiz_view%

Tagesstatus	%ws_isdaynight=Tag~Morgendämmerung~Abenddämmerung~Nacht%

NormalTemperatur                  	%ws_normaltemp[%ws_month%]%	ws_month=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

NormalRegen                	      	%ws_normalrain[%ws_month%]%	ws_month=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

NormalSonnenzeit                 	%ws_normalsun[%ws_month%]%	ws_month=0..12, 0=Jahr, 1..12=Monat

UV text	%ws_uvtext% 	-> none, minimal, low, moderate, high, veryhigh

Berechnet mögliche max Werte:

aktuell Sonnenintensität          	%sunintenscur%

höchste Sonnenintensität        	%sunintensmax%

Wert für Sonnenschein            	%sunstart%

Wert für Sonnenschein lux 	%sunstartlux%

Umrechnung Lux->W/m²        	%ws2500luxwm2%

Alternative Umr Lux->W/m² 	%ws2500luxwm2altern%

Aktueller Lux-Wert  dynamisch	%dyncurlux% 	Wert und Einheit entsprechend der Größe

Aktueller HelligkeitsWert         	%curval[38]% 	immer in kLux

Für Bewölkung/Sonne in Prozent wähle entsprechenden Feuchtesenor des modifizierten Temp-Sensors

Bewölkung (Sonne) in Text	%suntxt%

Bewölkung (Sonne) in Text	%suntxt[x]% #

Bewölkung(Sonne)in %           	%sunproz%

Bewölkung letz Std Text          	%sun1htxt%

Bewölkung letz Std Text          	%sun1htxt[x]% #

Bewölkung letzt. Std                	%sun1hproz%

Bewölkung Achtel     	      	%suneighth%

Sonnenzeit aus WS2500         	%sundayws2500%

Tagessonnenzeit kurz	%sunday_s%

Wochensonnenzeit kurz        	%sunweek_s%

Monatsonnenzeit kurz   	%sunmonth_s%      	auch bei month_only

Jahressonnenzeit kurz  	%sunyear_s%

Sonnenzeit 24h Zeitraum       	%sunday24h%

Tagessonnenzeit          	 	%sunday%

Wochensonnenzeit	%sunweek%

Monatsonnenzeit        	       	%sunmonth%           	auch bei month_only

Jahressonnenzeit        	         	%sunyear%

Sonnenzeit 24h dez.     	   	%sunday24h_d%

Tagessonnenzeit dez.  	    	%sunday_d%

Wochensonnenzeit dez.          	%sunweek_d%

Monatssonnenzeit dez.           	%sunmonth_d%      	auch bei month_only

Jahressonnenzeit dez.            	%sunyear_d%

Tagessonnenzeit x-Tag          	%sundaypast[dd~mm~yyyy]%	für dd~mm~yyyy siehe %avgvalpast[id~dd~mm~yyyy]%

Beispiel Sonnenz x-Tag        	%ws_timetoval[%sundaypast[00~00~-001]%]%

StandardSonnenzAbweich      	%ws_sunSTDV%  	auch bei month_only

Std.SunzeitAbweich.Jahr        	%ws_sunSTDV_year%

Std.SunzeitAbweich.J/M         	%ws_sunSTDV_year[mm~yyyy]%

StandardSonnenAbweich        	%ws_sunSTDV_proz%      	auch bei month_only

Std.Sonnenz.Abw.Jahr            	%ws_sunSTDV_year_proz%

Std.Sonnenz.Abw.J/M             	%ws_sunSTDV_year_proz[mm~yyyy]%

NormalSonnenzeit                  	%ws_normalsun%	auch bei month_only

NormalSonnenzeit Jahr          	%ws_normalsunyear%

bezogen auf tatsächliche Tage im Jahr/Monat:

Std.SonnenzeitAbw.Jahr        	%ws_sunSTDVx_year_proz%

Std.SonnenzeitZ.Abw.            	%ws_sunSTDVx_proz%

Sonnengrafik            	%sungif%

                                  	sdark.gif, shazy.gif, sstcloudy.gif,scloudy.gif, sslcloudy.gif, ssunny.gif

nur gültig für VantagePro und Solarsensor vorhanden!

Summe Solar x-Tag     	%avgvalpast[38~dd~mm~yyyy]%

Summe x-M/J             	%avgval_mpast[38~mm~yyyy]%

Min-Summe Monat/Jahr          	%avgmin_mpast[38~mm~yyyy]%

Min-Summe Datum M/J           	%avgmindate_mpast[38~mm~yyyy]%

Max-Summe Monat/Jahr         	%avgmax_mpast[38~mm~yyyy]%

Max-Summe Datum M/J          	%avgmaxdate_mpast[38~mm~yyyy]%

SolarEnergie	%solarenergy_mpast[mm~yyyy]%

SolarErtrag	      	%solarprofit_mpast[mm~yyyy]% Euro oder Dollar oder ?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Langzeitwerte:

Verfuegbar                 	%ws_available[t1]=Ja~Nein%

MinTemperatur           	%LT_TempMin%

Datum MinTemperatur           	%LT_TempMinDate%

Zeit MinTemperatur      	%LT_TempMinTime%

MaxTemperatur           	%LT_TempMax%

Datum MaxTemperatur           	%LT_TempMaxDate%

Zeit MaxTemperatur               	%LT_TempMaxTime%

Verfuegbar                 	%ws_available[t2]=Ja~Nein%

MinTemperatur 2         	%LT_Temp2Min%

Datum MinTemperatur 2        	%LT_Temp2MinDate%

Zeit MinTemperatur 2            	%LT_Temp2MinTime%

MaxTemperatur 2         	%LT_Temp2Max%

Datum MaxTemperatur 2      	%LT_Temp2MaxDate%

Zeit MaxTemperatur 2           	%LT_Temp2MaxTime%

MinLuftdruck            	%LT_BaroMin%

Datum MinLuftdruck      	         	%LT_BaroMinDate%

Zeit MinLuftdruck       	%LT_BaroMinTime%

MaxLuftdruck            	%LT_BaroMax%

Datum MaxLuftdruck               	%LT_BaroMaxDate%

Zeit MaxLuftdruck       	%LT_BaroMaxTime%

MaxÄnder.Luftdruck 1h	%LT_BaroMax1h%

Datum MaxÄnd.Luftd 1h         	%LT_BaroMax1hDate%

MaxÄnder.Luftdruck Tag        	%LT_BaroMaxDay%

Datum MaxÄnd.Luftd Tag       	%LT_BaroMaxDayDate%

MaxÄnder.Luftdruck 24h        	%LT_BaroMax24h%

Datum MaxÄnd.Luftd 24h      	%LT_BaroMax24hDate%

Max Wind                	%LT_WindMax%

Datum Max Wind          	%LT_WindMaxDate%

Zeit Max Wind           	%LT_WindMaxTime%

Max Böen                	%LT_GustMax%

Datum Max Böen          	%LT_GustMaxDate%

Zeit Max Böen           	%LT_GustMaxTime%

Max Regen/Tag           	%LT_RainDayMax%

Datum Max Regen/Tag           	%LT_RainDayMaxDate%

Max Regen/Stunde                 	%LT_RainHourMax%

Datum Max Regen/Stunde      	%LT_RainHourMaxDate%

Zeit Max Regen/Stunde          	%LT_rainhourmaxdatetime%

Letzter Regen Trockenz          	%LT_NoRainDateStart%

Trockenzeit BeginnZeit            	%LT_NoRainDateStartT%

Trockenzeit BeginnDatum       	%LT_NoRainDateStartD%

Letz.Regen Trockenz End      	%LT_NoRainDateStartend%

Letz.Regen EndZeit               	%LT_NoRainDateStartendT%

Letz.Regen EndDatum           	%LT_NoRainDateStartendD%

Längste Dauer Trockenzeit    	%LT_NoRainDuration%

Längste Dauer Trockenzeit    	%LT_NoRainDuration[x]% #

Längster Frost Beginn            	%LT_IceDayDateStartbegin%

Längst.Frost Beg.Zeit             	%LT_IceDayDateStartbeginT%

Längst.Frost Beg.Datum        	%LT_IceDayDateStartbeginD%

Längster Frost Ende              	%LT_IceDayDateStart%

Längst.Frost Ende Zeit          	%LT_IceDayDateStartT%

Längst.Frost Ende Datum      	%LT_IceDayDateStartD%

Dauer längster Frost              	%LT_IceDayDuration%

Dauer längster Frost              	%LT_IceDayDuration[x]% #

Sensor available+Html           	%ws_available[42]=yes~no%	{38->WS2500; 42->VantagePro}

Max Solar                    	          	%LT_SolarMax%

Datum Max Solar      	       	%LT_SolarMaxDate%

Zeit Max Solar           	     	%LT_SolarMaxTime%

Sensor available+Html           	%ws_available[41]=yes~no%

Max UV                        	%LT_UVMax%

Datum Max UV            	%LT_UVMaxDate%

Zeit Max UV               	%LT_UVMaxTime%

Beginn Aufzeichnung              	%LT_Begin%

Werte für aktuelles Jahr -----------------------------------

Letzter Regen Trockenz         	%LT_YearNoRainDateStart%

Letz.Regen Ende         	   	%LT_YearNoRainDateStartend%

Dauer ohne Regen    	    	%LT_YearNoRainDuration%

Dauer ohne Regen       	  	%LT_YearNoRainDuration[1]% #

Längster Frost Beginn            	%LT_YearIceDayDateStartbegin%

Längster Frost Ende     	   	%LT_YearIceDayDateStart%

Dauer längster Frost    	    	%LT_YearIceDayDuration%

Dauer längster Frost    	   	%LT_YearIceDayDuration[1]% #

Max Regen/Stunde     	   	%LT_YearRainHourMax%

Datum Max Regen/Stunde      	%LT_YearRainHourMaxDate%

Zeit Max Regen/Stunde          	%LT_YearRainhourmaxdatetime%

MaxÄnder.Luftdruck 1h          	%LT_YearBaroMax1h%

Datum MaxÄnd.Luftd 1h        	%LT_YearBaroMax1hDate%

MaxÄnder.Luftdruck Tag       	%LT_YearBaroMaxDay%

Datum MaxÄnd.Luftd Tag      	%LT_YearBaroMaxDayDate%

MaxÄnder.Luftdruck 24h       	%LT_YearBaroMax24h%

Datum MaxÄnd.Luftd 24h      	%LT_YearBaroMax24hDate%

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variablen mit Speicherfunktion bzw. Abruf-Funktion

Zuweisung:

%ws_setmem[x]=zzzzz%	x = 1..128 - z kann beliebiger Text bzw. Werte, VariablenZuweisung usw.

     mit einer max. Länge von 80 Zeichen sein!

     Nur die Variablen 1..32 haben als Initialwert "-255"

Abholen:

%ws_getmem[x]%	x = 1..128

Beispiele:

Beginn Zuweisung:	%ws_setmem[1]=das ist aber nur ein TEST%

Abfrage der Zuweisung:	%ws_getmem[1]%

%unit_off%

%ws_setmem[2]=%ws_compare[1]=%t_sensday_d%~0~Zeitsensor Heute %t_sensday% Minuten~Heute keine erfasste Zeit%%

Abfrage der Zuweisung:  	~%ws_getmem[2]%~

Wenn eine Speichervariable (1..32) keine Daten enthält, d.h. noch nicht verwendet wurde, gibt sie als Wert –255 zurück.

Beispiel: Abfrage ob Variable 10 gesetzt wurde:

%ws_compare[6]=-255~%ws_getmem[10]%~Variable wurde zugewiesen~Variable noch nie benutzt%

Achtung! die Zuweisung darf nur einmal in der Zeile vorkommen, die Zuweisung gilt solange, bis sie "überschrieben" wird oder das Programm beendet wird!

-> damit besteht die Möglichkeit Variablen weiterzureichen, wo sie normalerweise nicht unterstützt werden!

Diese Variablen „setzt“ das Programm, wenn das entsprechende Template abgearbeitet wurde:

Abfrage Template_yest    	%ws_getmem_yest%

Abfrage Template_w        	%ws_getmem_w%

Abfrage Template_m        	%ws_getmem_m%

Abfrage Template_y         	%ws_getmem_y%

Abfrage Jahresanzeige     	%ws_getmem_year%

Beispiel:

Diese Daten werden in einer Html-Datei nur angezeigt, wenn das Yesterday-Template abgearbeitet wurde.

Voraussetzung: die Variablen getmem[x] – 1..3 werden in template_yest.txt dort auch zugewiesen.

%ws_compare[6]=-255~%ws_getmem_yest%~~<!--%

%ws_compare[6]=-255~%ws_getmem[1]%~Datum Gestern:          %ws_getmem[1]%~ %

%ws_compare[6]=-255~%ws_getmem[2]%~Temp Min gestern        %ws_getmem[2]%~ %

%ws_compare[6]=-255~%ws_getmem[3]%~Temp MinZeit gestern    %ws_getmem[3]%~ %

%ws_compare[6]=-255~%ws_getmem_yest%~~-->%

3 Variablen, die eine komplette Ergebniszeile speichern (max. Länge 2048 Zeichen)

-> die ^=ws_setmemline - Variable muß am Ende der Zeile stehen!

Zeile 1 speichern        1 	^=ws_setmemline1^

Zeile 2 speichern        2 	^=ws_setmemline2^

Zeile 3 speichern        3 	^=ws_setmemline3^

Ergebnis-Zeileninhalt verwenden	^=ws_getmemline3^

Beispiel:

Ergebnis aus den 3 Zeilen ^ws_getmemline1^#^ws_getmemline2^#^ws_getmemline3^

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variablen mit Berechnung:

3 Parameter notwendig, als Parameter-Trennzeichen ist nur "~" erlaubt,
bei ungültigen Werten (keine Zahlen) wird " " = Leerzeichen als Ergebnis zurückgegeben!

Erlaubter Wert für Dezimalstellen 0..10

%ws_calc1[x]=w1~w2~Dez%	(bei 2x Variable in Zeile)

%ws_calc[x]=w1~w2~Dez%

Addition       w1+w2     	%ws_calc[+]=1~2~1%

Subtratktion w1-w2     	%ws_calc[-]=1~2~2%

Multiplikat.   w1*w2     	%ws_calc[*]=1~2~0%

Division        w1/w2     	%ws_calc[/]=1~2~3%

2er Mittel     (w1+w2)/2 	%ws_calc[2]=6,1~3,4~3%

Berechnung mit mem-Variablen	memstart=1..127, memend=2..128

Mehrfache Addition 	%ws_calcmem[+]=memstart~memend~Dezimalstellen%

Mittelwert 	%ws_calcmem[0]=memstart~memend~Dezimalstellen%

                        	mem1=1..128, mem2=1..128

Mem Addition w1+w2             	%ws_calcmem2[+]=mem1~mem2~Dezimalstellen%

Mem Subtraktion  w1-w2        	%ws_calcmem2[-]=mem1~mem2~Dezimalstellen%

Mem Multiplikat. w1*w2        	%ws_calcmem2[*]=mem1~mem2~Dezimalstellen%

Mem Division     w1/w2          	%ws_calcmem2[/]=mem1~mem2~Dezimalstellen%

Mem 2er Mittel   (w1+w2)/2    	%ws_calcmem2[2]=mem1~mem2~Dezimalstellen%

Array Berechnung	%wsx_calcarray[id~t~a~d~ARRAY]%

                               	id = -1..46

                       	t = Trennzeichen (z.B. " " "," ";") -> 1 Zeichen! zwischen den Werten

                        	a = 0 ->Durchschnitt –

bei id36(Windrichtung) wird die dominierende Windrichtung ausgegeben

                       	a = 1 ->Minimum

                       	a = 2 ->Maximum

                       	d = Dezimalstellen

                       	ARRAY kann eine entsprechende Array-Variable oder aber auch ein

eigener Eintrag sein

                       	ungültige Werte im Array (z.B. "--") werden ignoriert

                       	id wird z.Zt. nur bei Windrichtung (36) ausgewertet!

Beispiele: Addition von 2 Werten.

%curval[3]% = 6,1 °C 	%curval[0]%= 3,4 °C

%unit_off%%ws_calc[+]=%curval[3]%~%curval[0]%~3%

Ergebnis: 9,500

Beispiel: mit 2x Berechnung!

%unit_off% %ws_calc1[/]=%ws_calc[+]=%curval[3]%~%curval[0]%~3%~2~3%

Ergebnis: 4,750

Achtung! Beachten Sie die Reihenfolge/Aufbau der Variablen!!

Array Berechnung Aussentemp.	%wsx_calcarray[0~ ~0~3~%ws_arraytemp[20]%]%

Array Berechnung dom.Windricht	%wsx_calcarray[36~ ~0~1~%ws_arraywinddir[20]%]%

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variablen mit Vergleich zweier Werte und Ergebnis als Benutzervorgabe:

4 Parameter notwendig, als Parameter-Trennzeichen nur "~" erlaubt,
bei ungültigen Vergleichsdaten (keine Zahlen) wird " " = Leerzeichen als Ergebnis zurückgegeben!

%ws_compare[x]=w1~w2~richtig~falsch% - für x: 1:>, 2:>=, 3:=, 4:<=, 5:< , 6:<>

Vergleich w1 >  w2     	%ws_compare[1]=1~2~ja~nein%

Vergleich w1 >= w2     	%ws_compare[2]=1~2~ja~nein%

Vergleich w1 =  w2     	%ws_compare[3]=1~2~ja~nein%

Vergleich w1 <= w2    	%ws_compare[4]=1~2~ja~nein%

Vergleich w1 <  w2    	%ws_compare[5]=1~2~ja~nein%

Vergleich w1 <> w2    	%ws_compare[6]=1~2~ja~nein%

Besonderheit bei [6]=<> und Vergleich mit -255: Wenn w1=-255 und w2 ein beliebiger Text ist,

(normalerweise muss w2 ein Wert sein) wird das in diesem speziellen Fall berücksichtigt.

Beispiele:

%curval[3]% = 6,1 °C 	%curval[0]%= 3,4 °C	%rainday%= 4,7 mm

%unit_off%%ws_compare[1]=%curval[3]%~%curval[0]%~w1 > w2~Nein(w1>w2)%

%unit_off%%ws_compare[4]=%curval[3]%~%curval[0]%~Ja - w1<=w2~Nein(w1<=w2)%

%unit_off%%ws_compare[1]=%rainday%~0~Regen Heute %rainday% mm~Heute kein Regen%

Ergebnis:

1): w1 > w2

2) Nein(w1<=w2)

3) Regen Heute 4,7 mm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variablen mit Benutzervorgabe:

Tagesstatus	%ws_isdaynight=Tag,Morgendämmerung,Abenddämmerung,Nacht%

Tagesstatus	%ws_isdaynight=Tag~Morgendämmerung~Abenddämmerung~Nacht%
4 Parameter notwendig

Eiswarnung?	%ws_icewarning=Ja~Nein%
2 Parameter notwendig

Sensor Verfuegbar+Html	%ws_available[id]=Vorgabe_Ja~Vorgabe_Nein%    	id  = 1 – 46
2 Parameter notwendig

Sensor Verfuegbar+Typ	%ws_availabletyp[id~tt]=Vorgabe_Ja~Vorgabe_Nein%    	id  = 1 – 46
2 Parameter notwendig

Die Parameter müssen mit "~" (Tilde) getrennt sein und es muss die Anzahl der erwarteten Parameter

übereinstimmen - > wenn nicht,  wird " " (Leerzeichen) als Ergebnis zurückgegeben!

Das frühere Parameter-Trennzeichen ","  (Komma) wird weiterhin unterstützt!
Bei Variablen- Verschachtelung kommt es damit aber zu Problemen.

Die Parameter können natürlich auch Html-Code sein - es darf darin aber kein "~" vorkommen

und die Variable mit Parameter müssen in einer Zeile übergeben werden und als Abschluß muss ein

"%" vorhanden sein!

Wenn man zweimal diese Variable benutzen will, z.B.

1) Grafikdateiname als Hintergrundbild

2) Text dazu

so müssen die Variablen in getrennten Zeilen aufgeführt werden.

Mit Variable %ws_available ... kann man z.B. Html-Code ausblenden wenn der Sensor nicht (mehr) verfügbar.

Beispiel:

%ws_available[45]=  ,<!-- %         Nachfolgender Code wird ausgeblendet wenn "Windböen" nicht verfügbar

... Html-Code

%ws_available[45]=  ,--> %

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschachtelung von Variablen: erlaubt ab V2.80.6

Beispiel:

%alwaysseppoint_on%	notwendig, wenn Separator zwischen Parameter ”,” Komma ist!

Sensor2 Verfuegbar      	%ws_availableX[2]=%curval[2]%,- - -%

%alwaysseppoint_off%

Die gleiche Variable darf in einer Zeile nur zweimal vorkommen!

-- Formatierung ----------------------------------------------------------------------------------------------------

%unit_off%

Formatierung *10        	%ws_format10[12,1]%

Formatierung *10        	%ws_format10[%curval[0]%]%  %ws_format10[%windms%]%

Formatierung *10        	%ws_format10[nur ein test]%

Formatierung ganzzahlig        	%ws_format1[12,1]%

Formatierung ganzzahlig        	%ws_format1[%curval[0]%]%  %ws_format1[%windms%]%

Formatierung ganzzahlig       	%ws_format1[nur ein test]%

%unit_on%

Leerzeichen usw. entfernen  	%ws_modtext[das ist nur ein test äöüß]%

Zeichen ersetzen        	%ws_replacestr=alttext1~neutext2~text%

           	%ws_replacestr=:~ ~00:24%

           	%ws_replacestr=/~:~00/39%

Sonderzeichen durch Html-Code einsetzen

%ws_replaceforhtml[das ° ^ Ä ist nur ein test äöüß]%

UTF-8 Code einsetzen  	 	%ws_replaceforutf8[das ° ^ Ä ist nur ein test äöüß]%

Textvergleich           	%ws_comparestr=text1~text2~text3%

          	     	Wenn text1 <> text2 dann Ergebnis = text2

           	    	Wenn text1 =  text2 dann Ergebnis = text3

Beispiele:	%nrtval[8]%

Textvergleich           	%ws_comparestr=- -~16.1~0%

Textvergleich           	%ws_comparestr=- -~%nrtval[8]%~0%

Textvergleich =/<>      	%ws_comparestrx=text1~text2~text3~text4%

           	Wenn text1 =  text2 dann Ergebnis = text3

           	Wenn text1 <> text2 dann Ergebnis = text4

Leerzeichen hinzufügen         	%ws_fillstr=GesamtAnzahl~Text%	->ungültige GesamtAnzahl dann 10

           	wenn die "Text"-Gesamtanzahl größer GesamtAnzahl, dann keine Änderung!

Text entfernen          	%ws_cutstr=Start~Anzahl~Text%

Teiltext                     	%ws_instr=Start~Anzahl~Text%

                           	Wenn Start=0, dann werden "Anzahl" Zeichen von Rechts gewählt

                           	Wenn Start <0 beginnt Zählung Zeichen von Rechts

                            	Bei ungültigen Daten z.B. für Start,Anzahl keine Zahlen wird " " zurückgegeben

Beispiele:

Text entfernen         	%ws_cutstr=0~5~1234567890abcdefghij%	->1234567890abcde

Text entfernen         	%ws_cutstr=-5~3~1234567890abcdefghij%	->1234567890abcdeij

Text entfernen         	%ws_cutstr=1~5~1234567890abcdefghij%	->67890abcdefghij

Text entfernen         	%ws_cutstr=5~5~1234567890abcdefghij%	->12340abcdefghij

Teil-Text                   	%ws_instr=0~5~1234567890abcdefghij%  	->fghij

Teil-Text                   	%ws_instr=-5~3~1234567890abcdefghij% 	->fgh

Teil-Text                   	%ws_instr=1~5~1234567890abcdefghij%  	->12345

Teil-Text                   	%ws_instr=5~5~1234567890abcdefghij%  	->56789

Zeit in am/pm wandeln  	         	%ws_timeampm[hh:mm]%

Zeit in am/pm wandeln           	%ws_timeampm[%ws_time%]%

Zeit nach Wert         	%ws_timetoval[09:14]%    	->9.24

Zeit nach Wert         	%ws_timetoval[899:14]% 	->899.24

Zeit nach Wert          	%ws_timetoval[%ws_daylength%]%

======================================================================

Steuervariablen

======================================================================

Neue nächste Datei setzen und Zeileneintrag entfernen  %openfile&remove=testx.html%

Sinn dieser Variable ist bei Verschachtelung und Template, wo diese Variable stören würde!!

-> nur in wap.txt – Schiene hat %openfile=testx.html% die gleiche Funktion

Beachten Sie auch die Möglichkeit über die Controll-Datei wswin_customfiles.cfg

Dateien erweitern/anhängen          	%customfileappend=anhangen.txt%

Damit kann man sich z.B. eine eigene Export-Datei erstellen, die laufend selbsttätig

erweitert wird.

Der Dateiname für openfile=dateiname.ext kann auch aus Variablen gebildet werden

Beispiel:

%ws_setmem[30]=wswin_xml.txt%

Zuweisung neue Datei: <!-- %openfile=%ws_getmem[30]%% -->   !!!

Verwendung von Variablen für Ziel-Dateiname:

für %customfile=

sind die Variablen ws_year, ws_month2; ws_day2 und ws_yearfolder  und ws_dayweek

bzw. ws_week  erlaubt !!!

Programm starten bei Bedingung=1

Bedingung kann und sollte über eine Variable (ws_compare) gebildet werden!

Pfad+Dateiname: max 255 Zeichen - Paramter: max 80 Zeichen!

%wswin_runprogram=Bedingung^C:\Pfad\Dateiname^Parameter%

-> Programm wird gestartet, wenn alle Benutzer-Dateien abgearbeitet und Bedingung ist 1

%wswin_runprogramx=Bedingung^C:\Pfad\Dateiname^Parameter%

-> wird nach Beenden der Benutzer-Datei und Bedingung ist 1 gestartet

Leerzeile einfügen      	%ws_newline%

Zeile entfernen         	%ws_delline%

Zeile nicht auswerten   	%ws_ignore%

Zeile nicht codieren 	%ws_nocoding%     Variable muss hier kleingeschrieben sein!

Nur Monatsdaten                 	%month_only%

Diese Steuervariable  "month_only" ist nur in der Jahresdarstellung relevant und wird automatisch nach Abarbeitung zurückgesetzt. -> hauptsächliche Anwendung in Templates

Umgekehrte Abarbeitung in Tagesansicht 	%templatereverseday%

Einheiten nicht ausg.   	%unit_off%

Einheiten ausgeben      	%unit_on%	-> default

Ausrichten an           	%justify_on%

Ausrichten aus          	%justify_off%	-> default

Ausrichten Einheiten an          	%justify_unit_on%

Ausrichten Einheitenaus          	%justify_unit_off%	-> default

Leere Zeilen nicht übernehmen an 	%remove_empty_line_on%

Leere Zeilen nicht übernehmen aus   	%remove_empty_line_off%        -> default

Freigabe der Stundenberechnung      	%curminmaxhour_on%	-> default

Sperren der Stundenberechnung       	%curminmaxhour_off%

Wertausgabe in Metric        	%alwaysmetric_on%

Wertausgabe wie im Programm eingestellt      	%alwaysmetric_off%	-> default

Immer Punkt als "Kommazeichen" ein	%alwaysseppoint_on%

Immer Punkt als "Kommazeichen" aus	%alwaysseppoint_off%      	-> default

Diese Steuervariable macht nur Sinn in Ländern mit Komma (,”) als Dezimal-Zeichen

Immer Komma als "Dezimaltrennzeichen" ein  	%alwayssepcomma_on%

Immer Komma als "Dezimaltrennzeichen" aus  	%alwayssepcomma_off%	-> default

Html-Leerzeichen einfügen aus          	%ws_hardspace_off%

Html-Leerzeichen verwenden             	%ws_hardspace_on%      	-> default

(u. sonstige speziellen Html-Code)

Html-Return (<br>) verwenden in Listenausgabe	%ws_htmlreturn_on%

Html-Return (<br>) nicht verwenden in Listenausgabe	%ws_htmlreturn_off%

Tausender-Trennzeichen für eine Zeile ein      	%thousandsep_on%

Immer Minus als "Text" ein  	%minus_text_on%

Immer Minus als "Text" aus  	%minus_text_off%	-> default

-> nur sinnvoll bei Sprachausgabe/-erzeugung!

bestimmte Datum/Uhrzeit-Ausgaben in UTC    	%utc_on%

bestimmte Datum/Uhrzeit-Ausgaben in UTC   	%utc_off%   	-> default

Uhrzeit als Text ausgeben        	%ws_time_in_text_on%

Uhrzeit normal          	  	%ws_time_in_text_off%	-> default

-> wenn die Sprachengine die Uhrzeit nicht korrekt spricht!

Beispiel: normal 20:13 -> mit Variable: 20. Uhr. 13. Minuten.

Nur Stundendaten        	%hour_only%

Nur Stundendaten aus            	%hour_only_off%	-> default

Wenn keine Daten zur „vollen“ Stunde vorliegen, wird der nächste Datensatz verwendet.

-> hauptsächliche Anwendung in Templates

(diese Steuervariable "hour_only" ist nur in der Tagesdarstellung relevant)

Neues Datumformat         	%ws_userdate=YYYY-MM-DD%

(es muss YY, MM und DD vorkommen und das Zeitformat wird fest auf  24 Stundenformat gestellt)

Windows Datumformat     	%ws_userdate=%	-> default

Ansi to OEM ein         	%ansitooem_on%

Ansi to OEM aus         	%ansitooem_off%	-> default

Zeichensatzwandlung von Windows nach DOS

Bei Verwendung dieser Variablen darf eine "ausgewertete" Zeile

- d.h. wo die Variablen bereits durch die Werte ersetzt wurden - max. 512 Zeichen lang sein

(diese Steuervariable "ansitooem" wird nur in Templates ausgewertet)

Ansi to UTF8 ein         	%ansitoutf8_on%

Ansi to UTF8 aus         	%ansitoutf8_off%	-> default

Zeichensatzwandlung von ANSI to UTF8

Achtung! Diese Steuervariable "ansitoutf8" wird nur in Templates ausgewertet

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sichern Daten für spätere Weiterverwendung: %###% steht für 1...255 (Prozentzeichen notwendig!)

Beginn Daten in Datei speichern          	%calc_save_on%%###% -> Daten in Datei calc%###%_%customfile%

Ende Daten in Datei speichern	%calc_save_off%

Nutzung der mit calc_save_on gesicherten Daten oder auch aus direkt erzeugten Werte-Datei:

Abarbeitung Variablen aus	%calc_off%%###%    -> Daten aus calc%###%_%customfile%

Abarbeitung Variablen ein	%calc_on%

Diese Variablen können nur Paarweise verwendet werden, d.h. ist die Variable calc_save_on aktiv

wird calc_off ignoriert und umgekehrt ist calc_off aktiv wird calc_save_on ignoriert!

Die Variable calc_save_on/calc_save_off funktioniert nicht in Zusammenhang mit Template-Zeilen

- in Template-Dateien schon!

Man kann entsprechende Werte-Dateien mit Daten selbst erzeugen und kann diese dann

mit calc_off - calc_on "einbinden"

Sind die Variablen calc_save_on/calc_off in einer Datei mehrfach vorhanden, muss man zwingend eine Zahl (1..255) zur Unterscheidung dahinter zusätzlich angeben.

Die Werte-Dateien werden dann entsprechend dieser Zahl nummeriert z.B. bei Benutzerdefinierten Datei ws_variable.txt:

calc%###%_ws_variable.txt usw.

Namengebung dabei ist "calc" + Zahl + "_" + Benutzer-Datei-Name

Wenn keine Nummer angegeben wurde oder es ein Problem damit gibt (z.B. größer 255 usw.) setzt das Programm die Nummer "1" dafür,

oder kürzt die Zahl auf 3 Stellen (z.B. 1334 -> es wird 133 verwendet).

Beispiel bei benutzerdefinierten Datei ohne zusätzliche Zahl dahinter custom.txt: calc1_custom.txt

Text aus beliebiger Datei holen	%calc_off_file=%%Path\Filename%

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Korrespondierende Steuervariablen in einer Zeile (z.B. unit_on und unit_off)

dürfen nicht vorkommen - die "Default"-Variablen sind bevorrechtigt. -> heben sich auf!!

Beginn Templatezeile         	%templatebegin%

Diese Variable leitet die Wiederholungen entsprechend der Datenmenge/-anzahl ein.

Dabei wird der nachfolgende Text (Variablen) bis zum Zeilenende wiederholt.

Die Wiederholungen werden nur in einer TEMPLATE-Datei ausgeführt!

Die Daten/Variablen einer "Template-Zeile" müssen in EINER Zeile stehen und diese Variable muss am Anfang der Zeile stehen.

Es werden maximal fünf Template-Zeilen in einer Template-Datei ausgewertet – änderbar nur in der wswin.cfg auf max. zwanzig (20).

Die anderen Steuervariablen sollten nicht in der Template Zeile vorkommen.

Beispiel:

%justify_on%%hour_only%	-> Werte mit Leerzeichen ausrichten, nur jede Stunde

%templatebegin%%ws_time%%curvaloutstemp%%curvaloutshum%

Ergebnis: (nicht alle Wiederholungen dargestellt)

00:00      3,3 °C      72 %

01:00      2,7 °C      75 %

02:00      1,6 °C      78 %

03:00      2,3 °C      78 %

04:00      2,8 °C      69 %

05:00      3,3 °C      65 %

06:00      3,1 °C      69 %

07:00      3,2 °C      68 %

. . .

13:00     10,6 °C      40 %

. . .

Mit dieser Variable (%templatebegin%) wird bei den Sonnen-/Mondzeiten auch die Ausgabe der harten-Leerzeichen (&nbsp;) ausgeschaltet – muss aber am Anfang der Zeile stehen und es dürfen dann keine Variablen enthalten sein.

-> Verwenden Sie für das Abschalten der „harten Leerzeichen“ besser %ws_hardspace_off%

Template-Steuer-Dateien

Time:	template_time.txt

Tag:   	template_d.txt

Vortag	template_yest.txt

Woche: 	template_w.txt

Monat: 	template_m.txt

       	template_noaa_m.txt

Jahr:  	template_y.txt

       	template_noaa_y.txt

Season  	template_season.txt

Test:  	template_t.txt

Test:  	template_test~.txt

Bei den Template-Dateien ist eine maximale Dateiverschachtelung von 5 Dateien (je Typ) vorgesehen!

Wenn kein Zielname über die Variable "customfile=" vorgegeben wird oder wenn als Zielname ".txt", ".html", ".htm", ".xhtml, ".xml"  vorgegeben wird, wird der Dateiname aus den entsprechenden Datum-Werten gebildet mit ".txt" als Dateierweiterung (bei keiner Vorgabe) bzw. der Dateierweiterung wie vorgegeben (.txt, .html, .htm, .xhtml, .xml).

Zu Beachten ist, wenn kein Zielname vorgegeben wird, werden trotzdem (systembedingt) die

Daten der 1. Zeile gelöscht!!! Deshalb dann nur "Kommentar" hier eintragen.

Besonderheit für Tages-Datei:

Wird hier als Zieldateiname "dayx.txt" angegeben

%customfile=dayx.txt%

werden Dateien entsprechend des Wochentages day1.txt=Montag - day7.txt=Sonntag

entsprechend des tatsächlichen Tages erzeugt.

Die Zeichen nach dem "." und bis zum "%" werden als Dateierweiterung interpretiert und zum Dateinamen wieder hinzugefügt.

z.B. dayx.csv -> ergibt Dateien day1.csv; day2.csv usw.

Besonderheit für Test-Datei: Wird hier als Zieldateiname "testx.txt" angegeben

%customfile=testx.txt%

werden Dateien entsprechend des Darstellungszeitraumes z.B.

test_d1.txt	   = Tag 1   des entsprechenden Monats/Jahres

test_w1.txt	   = Woche 1 des entsprechenden Jahres

test_m4.txt	   = Monat 4 des entsprechenden Jahres

test_y2001.txt 	   = Jahr 2001

erzeugt.

Auch hier kann man eine andere Dateierweiterung vorgeben - z.B. %customfile=testx.html% - dann erhält man Dateien test_d1.html, test_w1.html usw.

Die Steuerdateien template_noaa_y.txt bzw. template_noaa_m.txt erzeugen immer eine

Ausgabe-Datei im "Text-Verzeichnis" nach dem Muster:

noaaJJJJ.txt         	z.B. noaa2002.txt

noaaJJJJMM.txt      	z.B. noaa200202.txt (Februar 2002)

Spracherzeugung-/ausgabe:

Die "ws_speech.txt" (oder ws_speech1h.txt) ist dafür vorgesehen.

Datei-Verschachtelungen sind nicht möglich. - %openfile= -> ist nicht relevant

Der Zieldatei-Name wird im Programm (über Menü) vorgegeben - %customfile= -> ist nicht relevant

Funktionen

Inhalt


PC-Wetterstation	1

Über ...	3

Unterschied Wetterstation / Funkinterface	5

Allgemeines	11

Systemvoraussetzungen	13

Inbetriebnahme	15

Adressierung Sensoren	16

Inbetriebnahme der Software	17

Funktionen	19

Eigenschaften:	23

Messgröße	23

Beschreibung	23

Kurzname	23

Einheit	23

Sensor-Abgleich	23

Plausibilitäts-Korrektur	23

Vorhanden seit	24

Minimum	24

Schrittweite	24

autom. Skalenanpassung	24

Farbe	24

Breite	24

Art	25

Verlauf glätten	25

Vergleich	25

Vergleich	26

Tag	26

Woche	26

Monat	26

Jahr	26

Aufheben	26

Vergleich Verzeichnis	26

Verlauf glätten	27

Messgröße	27

Stützwerte	27

Wetterdaten auslesen	28

Aufzeichnung starten	29

Aufzeichnung stoppen	30

Wetterdaten editieren	31

Exportieren ...	32

Monatsdatei exportieren	32

Monat Regenmenge exportieren	35

Aktuelle Daten exportieren	36

autom. Export-Datei erstellen	36

autom. Datensatz exportieren	36

Wetterdaten importieren	37

SkyView Access-Daten importieren	46

Wetterdaten konvertieren	48

Drucker wählen	53

Grafik drucken	54

Optionen	55

Wetterdaten automatisch auslesen	55

Programm nach dem Auslesen automatisch schließen	55

Aufzeichnung automatisch starten	55

Dabei Daten automatisch importieren/konvertieren	55

Programm beim Start minimieren	55

Neue Sensoren beim Start automatisch suchen	55

Eingelesene Wetterdaten auf Plausibilität prüfen	55

V1.0 Interface: auf Zeitkorrektur prüfen	55

PC-Uhr beim Start mit DCF synchronisieren	55

automatisch Datensatz exportieren -> importieren	56

Monat -> automatisch Export-Datei erstellen	56

Status-Informationen anzeigen ...	56

Sensoren-Status in Farbe anzeigen	56

Schnittstellen-Datenaustausch mitprotokollieren ...	56

Fehler (Kommunikation, Datenkorrektur) protokollieren	57

Zeitsteuerung	59

Sprache wählen ...	65

Einstellungen Ansicht	66

Zeige Sonnenauf/-untergang im Tagesdiagramm	66

Zeige Voll-/Neumond im Tagesdiagramm	66

Tag: zeige immer Linien	66

Zeige bei Wind <0> keine Windrichtungslinien	66

Zeige bei Windrichtung Punkte (anstatt Linie)	66

Zeige Luftdruck Diagrammlinie farbig	66

Mittelwert	66

Zeige Wettervorhersage Icon (->Displayleiste)	66

Wettervorhersage der VantagePro (Weatherlink) in Programmkopfzeile anzeigen	66

Berechnung Tages-Durchschnittswerte (Monat/Jahr)	67

Berechne Verteilung Windrichtung <-> 0 km/h | m/s | mph	67

Windverlauf –> Windböen	67

Beaufort -> DWD (!WMO)	67

Nicht aktiv: „Vorhanden seit:“	67

Keine Jahr-Datei	67

Hintergrundfarbe/Schriftfarbe für Grafik, Displayleiste und Min./Max-Leiste	68

Skalierung -> Sensor Linien Farbe	68

Legende -> Sensor Linien Farbe	68

Farbe Cursor im Diagramm	68

Zeige 0°C Diagramm-Linie farbig	68

Zeige Monats-/Jahres Temperatur-Mittelwerte-Linie	68

Zeige Monats-/Jahres Regen-Norm-Linie	69

Zeige BFT-Linien bei Wind	69

Einzel-/Mini-Grafiken - Kopfzeile	69

Beschreibung	70

Zeitraum wählen	71

Von/Bis Zeit	71

Woche	71

Monat	71

Jahr	72

Darstellung	73

Messgrößen wählen	74

Regenanzeige	75

Einzelanzeige von Sensoren	76

Alle Sensoren anzeigen	77

Internet-Sensoren anzeigen	78

Gewählte Sensoren anzeigen	79

Tabelle	80

Minimum- und Maximumwerte	82

Display	83

Mini-Display	84

Einzel-/Mini-Grafiken	88

Instrumente	91

Aktualisieren	92

Symbolleiste	93

Displayleiste	94

Standard-Sensoren	94

Zusatz-Sensoren	94

Min-/Max-Leiste	96

Statusleiste	97

Alarmwerte	98

Zeitsteuerungs-Einstellungen	100

Sprache	106

Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar	109

CFG Custom Datei (wswin_customfiles.cfg)	111

APRS	112

Synop/Metar	113

Benutzerdateien Internationalisieren	114

Alle Einheiten zurücksetzen ...	116

Standard Config-Datei wählen	117

Alternativ Config-Datei wählen	118

Alternativ Config-Datei speichern	119

Ftp-Datentransfer ausführen	120

Internet-Einstellungen	121

current.html	123

Startseite (start.html)	127

HTML	129

Grafik	131

Grafik 2	134

Sensorwahl	135

Wunderground.com	136

Wetterarchiv.de – Wetter.com	138

AWEKAS	139

WWW	140

Aktuell-Dateien erzeugen	143

Wetterübersicht erstellen ...	144

Html-Tabelle erzeugen	146

Html-Grafik erzeugen	147

Speichern Windverteilungs-Grafik	149

Mini-Display speichern	150

#2 Minigrafiken erzeugen	151

Diagramm-Grafik speichern	152

Grafik/Tabellen aktualisieren ...	153

Html-Startseite erzeugen	154

start.txt erzeugen	156

Kopf-/info.html aktualisieren ...	157

Internet-Dateien aktualisieren ...	158

Cursordaten -> Wunderground	159

Stundendaten -> Wunderground	160

Verfügbare Sensoren	161

Spezial Sensoren	162

Sensor Taupunkt	162

Sensor Windchill	162

Sensor Frost	162

Sensor Bodentemperatur -5cm (im Erdreich)	162

Sensor Bodentemperatur +5cm	162

Kombiniere Temperatur-Sensoren ...	162

Faktor, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang	166

Funk-Interface Einstellungen	171

Einstellungen für Wettersensor-Empfänger	171

Einstellungen VantagePro	174

Einstellungen TE923	181

Höhe über Nullniveau	181

UV -> VantagePro 0..16 UV	181

Reset Record Pointer	181

Einstellungen NetAtmo	185

Regen kalibrieren	187

Status Funkinterface	188

Status Wetter-Sensor (PC-Wettersensor-Empfänger)	191

Status Wetterstation (WMR-918/918N/968/928N)	193

Status VantagePro	194

Status TE923	197

PC-Zeit synchronisieren	201

Schnittstelle	202

Interface ...	203

WS2000-PC V1.0	203

WS2000-PC V2.x	203

WS2500 (-PC)	203

Wetter-Sensor	203

WM-918	203

WMR-918/968	203

VantagePro	203

TE923	203

NetAtmo	203

Datei-Überwachung	204

ohne Funkinterface	204

Betrieb ohne Funkinterface	204

Datei-Überwachung	205

Wetterlage	208

Schneehöhe	212

Wettervorhersage	214

Windrichtung/Windstärke	217

Statistik Daten	219

Grad Tage	236

Heizgradtage	237

Kühlengradtage	237

Wachstumsgradtage	237

X-Heizgradtage	237

Grünlandtemperatur	237

Kältesumme	237

Wärmesumme	237

Sonne/Mond	239

Wetter Rechner	243

Standort	245

Plausibilitätsüberprüfung	247

Steuerung	248

Übergabeparameter	255

Dateien	257

Jahres-Daten-Dateien	264

WsWin aktualisieren – Programmupdate durchführen	266

Technische Daten	268

Reichweite	276

Beseitigung von Störungen	277

Undefinierte Werte nach der Inbetriebnahme	277

Kein Empfang	277

Sensoren-Anbringung	278

Fachbegriffe	280

DCF-77	280

Luftdruckhistorie	280

Taupunkt	280

Wettertendenz	280

Windchill-Äquivalent-Temperatur (Empfundene Temperatur)	280

PMV – Predicted Mean Vote – Index für das persönliche Wohlbefinden	281

Meteorologische Grundlagen	286

Änderungsgeschützte Benutzer-Datei(en) „.sec“:	288

Benutzer Datei(en) ...	289